en	About Cacti
it	Informazioni su Cacti

en	Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs.
it	Cacti è stato progettato per essere una soluzione grafica completa basata sul framework di RRDtool. Il suo obiettivo è quello di facilitare il lavoro di un amministratore di rete, curando tutti i dettagli necessari per creare grafici significativi.

en	Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates.
it	Si prega di consultare il sito ufficiale %sCacti%s%s per informazioni, supporto e aggiornamenti.

en	Active Developers
it	Sviluppatori Cacti

en	Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.

en	Honorable Mentions
it	Sezione Menu della console

en	Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.

en	Emeritus Members
it	Membro gruppi

en	Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.

en	A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s.
it	Un grazie molto speciale a %sTobi Oetiker%s, il creatore di %sRRRRDtool%s e la molto popolare %sMRTG%s.

en	The users of Cacti
it	Gli utenti di Cacti

en	Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti.
it	Soprattutto chiunque si sia preso il tempo per creare un rapporto di emissione, o comunque aiutare a risolvere un problema correlato a Cacti. Anche a chiunque abbia contribuito a sostenere Cacti.

en	Cacti is licensed under the GNU GPL:
it	Cacti ha una licenza GNU GPL:

en	Convert to Normal Graph
it	Convertire in grafico LINE1

en	Place Graphs on Report
it	Grafici dei luoghi sul rapporto

en	Migrate Aggregate to use a Template
it	Migrazione dell'aggregato per utilizzare un modello

en	Create New Aggregate from Aggregates
it	Creare nuovi aggregati da aggregati da aggregati

en	Associate with Aggregate
it	Associati con Aggregato

en	Disassociate with Aggregate
it	Dissociazione con Aggregato

en	Place on a Tree (%s)
it	Posto su un albero (%s)

en	Override Values for Graph Item
it	Sovrascrivere i valori per l'elemento grafico

en	Override this Value
it	Sovrascrivi questo valore

en	The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template.
it	I Grafici Aggregati selezionati rappresentano elementi di più di un Template grafico.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template.
it	Per migrare i Grafici Aggregati sottostanti in un Aggregato basato su Template, creare innanzitutto un Template Aggregato per il Template Graph Template '%s'.

en	The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates.
it	I Grafici Aggregati selezionati rappresentano elementi di più di un Template grafico.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist.
it	Per poter migrare i Grafici Aggregati sottostanti in un Aggregato basato su Template, essi devono utilizzare un solo Template Graph Template. Premere 'Return' e poi selezionare solo Grafico Aggregato che utilizza lo stesso Template Grafico.

en	There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates.
it	Attualmente non ci sono Modelli Aggregati definiti per gli Aggregati Legacy selezionati.

en	In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'.
it	Per migrare i Grafici Aggregati sottostanti in un Aggregato basato su Template, creare innanzitutto un Template Aggregato per il Template Graph Template '%s'.

en	You currently have no reports defined.
it	Al momento non sono stati definiti rapporti.

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti grafici aggregati.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graphs.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti grafici aggregati.

en	Delete Aggregate Graph
it	Creazione di un grafico aggregato

en	Delete Aggregate Graphs
it	Creazione di un grafico aggregato

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregate to a Templated Aggregate Graph.
it	Fare clic su "Continua" per combinare i seguenti grafici aggregati in un singolo grafico aggregato.

en	Click 'Continue' to Migrate the following Legacy Aggregates to Templated Aggregate Graphs.
it	Fare clic su "Continua" per combinare i seguenti grafici aggregati in un singolo grafico aggregato.

en	Migrate to Aggregate Graph
it	Creazione di un grafico aggregato

en	Migrate to Aggregate Graphs
it	Creazione di un grafico aggregato

en	Aggregate Template:
it	Modello Aggregato:

en	Click 'Continue' to Combine the following Aggregates into an Aggregate Graph.
it	Fare clic su "Continua" per combinare i seguenti grafici aggregati in un singolo grafico aggregato.

en	Combine Aggregate Graphs
it	Grafici aggregati

en	Aggregate Name:
it	Nome aggregato:

en	New Aggregate
it	Nuovo Aggregato

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on a Report.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graphs on a Report.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti grafici aggregati.

en	Place Aggregate Graph on Report
it	Grafici dei luoghi sul rapporto

en	Place Aggregate Graphs on Report
it	Grafici dei luoghi sul rapporto

en	Report Name:
it	Nome report

en	Timespan:
it	Tempo

en	Align:
it	Allinea

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graph to a Normal Graph.
it	Fare clic su "Continua" per combinare i seguenti grafici aggregati in un singolo grafico aggregato.

en	Click 'Continue' to Convert the following Aggregate Graphs to Normal Graphs.
it	Fare clic su "Continua" per combinare i seguenti grafici aggregati in un singolo grafico aggregato.

en	Convert Aggregate Graph
it	Creazione di un grafico aggregato

en	Convert Aggregate Graphs
it	Creazione di un grafico aggregato

en	Click 'Continue' to Associate the following Graph with the Aggregate Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per associare i seguenti Grafici al Grafico Aggregato.

en	Click 'Continue' to Associate the following Graphs with the Aggregate Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per associare i seguenti Grafici al Grafico Aggregato.

en	Associate Graph with Aggregate
it	Associati con Aggregato

en	Associate Graphs with Aggregate
it	Associati con Aggregato

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graph from the Aggregate Graph.
it	Fare clic su "Continua" per dissociare i seguenti grafici dall'aggregato.

en	Click 'Continue' to Disassociate the following Graphs from the Aggregate Graph.
it	Fare clic su "Continua" per dissociare i seguenti grafici dall'aggregato.

en	Disassociate Graph with Aggregate
it	Dissociazione con Aggregato

en	Disassociate Graphs with Aggregate
it	Dissociazione con Aggregato

en	Click 'Continue' to Place the following Aggregate Graph on Tree %s.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Aggregate Graphs on Tree %s.
it	Fare clic su "Continua" per posizionare i seguenti grafici aggregati sotto il ramo degli alberi.

en	Place Aggregate Graph on Tree
it	Posizionare il/i grafico/i sull'albero

en	Place Aggregate Graphs on Tree
it	Posizionare il/i grafico/i sull'albero

en	Destination Branch:
it	Ramo di destinazione:

en	[edit: %s]
it	[modifica: %s]

en	Aggregate Graph does not Exist
it	Impostazioni del grafico aggregato

en	Aggregate Graphs Accessed does not Exist
it	Impostazioni del grafico aggregato

en	Turn Off Graph Debug Mode
it	Disattivare la modalità di debug del grafico

en	Turn On Graph Debug Mode
it	Attivare la modalità di debug del grafico

en	Show Item Details
it	Mostra Dettagli

en	Aggregate Preview Does Not Exist
it	Anteprima Aggregato [%s]

en	Aggregate Preview %s
it	Anteprima Aggregato [%s]

en	RRDtool Command:
it	Comando RRDtool:

en	RRDtool Says:
it	RRDDtool dice:

en	Aggregate Graph %s
it	Grafico aggregato %s

en	Prefix Replacement Values
it	Modello di sostituzione

en	You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph
it	Puoi utilizzare questi valori di sostituzione per il prefisso nel grafico aggregato

en	Graph Configuration
it	Configurazione del grafico

en	Hide Item Details
it	Nascondi dettagli articolo

en	Matching Graphs
it	Grafici corrispondenti

en	Part of Aggregate
it	Parte di Aggregato

en	Set/Refresh Filters
it	Impostazione/Rifresh Filtri

en	Graph Title
it	Titolo del grafico

en	Included in Aggregate
it	Incluso in Aggregato

en	No Graphs Found
it	Nessun grafico trovato

en	[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
it	[ Elenco grafico personalizzato applicato - Filtro dall'elenco ]

en	Aggregate Graphs
it	Grafici aggregati

en	The title for the Aggregate Graphs
it	Il titolo dei Grafici Aggregati

en	The internal database identifier for this object
it	L'identificatore interno del database per questo oggetto

en	Aggregate Template
it	Modello Aggregato

en	The Aggregate Template that this Aggregate Graphs is based upon
it	Il Template Aggregato su cui si basa questo Grafici Aggregati è basato su

en	No Aggregate Graphs Found
it	Nessun grafico aggregato trovato

en	Click 'Continue' to Delete the following Aggregate Graph Template.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Click 'Continue' to Delete following Aggregate Graph Templates.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Delete Aggregate Graph Template
it	Creazione di aggregati da Template

en	Delete Aggregate Graph Templates
it	Elimina modello(i) grafico(i)

en	Aggregate Template [edit: %s]
it	Modello Aggregato [modifica: %s].

en	Aggregate Template [new]
it	Modello Aggregato [nuovo]

en	Aggregate Templates
it	Modelli aggregati

en	Has Graphs
it	Ha Grafici

en	Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate.
it	I modelli aggregati che sono in uso non possono essere cancellati. In uso è definito come riferimento da un Aggregato.

en	Graphs Using
it	Grafici utilizzando

en	Graph Template
it	Modello grafico

en	No Aggregate Templates Found
it	Nessun modello aggregato trovato

en	Failed to verify token

en	2FA Verification
it	Verifica della cancellazione

en	2nd Factor Authentication
it	Autenticazione web di base

en	Enter your token
it	Inserisci parola chiave

en	Token

en	Verify
it	Verifica tutti

en	You cannot use a previously entered password!
it	Non è possibile utilizzare una password inserita in precedenza!

en	Your new passwords do not match, please retype.
it	Le nuove password non corrispondono, si prega di digitare nuovamente.

en	Your current password is not correct. Please try again.
it	La password corrente non è corretta. Per favore, riprovaci di nuovo.

en	Your new password cannot be the same as the old password. Please try again.
it	La nuova password non può essere la stessa della vecchia password. Per favore, riprovaci di nuovo.

en	Forced password change
it	Cambiamento forzato della password

en	Password requirements include:
it	I requisiti della password includono:

en	Must be at least %d characters in length
it	Deve essere composta da almeno %d di caratteri in lunghezza

en	Must include mixed case
it	Deve includere caso misto

en	Must include at least 1 number
it	Deve includere almeno 1 numero

en	Must include at least 1 special character
it	Deve includere almeno 1 carattere speciale

en	Cannot be reused for %d password changes
it	Non può essere riutilizzato per %d modifiche della password

en	There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away.

en	Please enter your current password and your new<br>Cacti password.
it	Inserisci la tua password attuale e la tua nuova password Cacti.

en	Please enter your new Cacti password.
it	Inserisci la tua password attuale e la tua nuova password Cacti.

en	Confirm password
it	Conferma nuova password

en	Cacti no longer supports No Authentication mode. Please contact your System Administrator.
it	Accesso negato, si prega di contattare l'amministratore di Cacti.

en	Unable to determine user Login Realm or Domain. Please contact your System Administrator.
it	Accesso negato, si prega di contattare l'amministratore di Cacti.

en	User was Authenticated, but the Template Account is disabled. Using Guest Account
it	L'utente è stato autenticato, ma l'account modello è disabilitato. Utilizzo dell'account ospite

en	Access Denied! Guest user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
it	Accesso negato, si prega di contattare l'amministratore di Cacti.

en	Access Denied! User account disabled.
it	Accesso negato, account utente disabilitato.

en	You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator.
it	Se ritieni che questo sia un errore. Si prega di contattare il proprio Amministratore Cacti.

en	Login to Cacti
it	Accedi a Cacti

en	Enter your Username and Password below
it	Inserisci il tuo nome utente e la tua password qui sotto

en	Invalid User Name/Password Please Retype
it	Nome utente/password non validi Riscrivi prego Riscrivitiamo

en	2FA

en	User Account Details
it	Dettagli dell'account utente

en	Preview View
it	Anteprima

en	The login name for this user.
it	Il nome di login per questo utente.

en	A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters.
it	Un nome più descrittivo per questo utente, che può includere spazi o caratteri speciali.

en	An Email Address you be reached at.
it	L'indirizzo e-mail a cui siete stati contattati.

en	Clear User Settings
it	Cancella le impostazioni utente

en	Return all User Settings to Default values.
it	Riporta tutte le impostazioni utente ai valori predefiniti.

en	Clear Private Data including Column sizing.
it	Dati privati chiari, incluso il dimensionamento delle colonne.

en	Logout Everywhere
it	Logout ovunque

en	Clear all your Login Session Tokens.
it	Cancella tutti i tuoi gettoni di accesso alla sessione.

en	2FA Settings
it	Impostazioni

en	2FA Enabled
it	Abilitato

en	Whether 2FA is enabled for this user.
it	Il nome di login per questo utente.

en	2FA QA Code

en	The 2FA QA Code to be scanned with Google Authenticator, Authy or any compatible 2FA app

en	2FA App Token

en	The token generated by Google Authenticator, Auth or any compatible 2FA app

en	Verify App Token
it	Verifica tutti

en	Verify the 2FA App token entered above

en	Enabling...

en	Private Data Cleared
it	Dati privati cancellati

en	Your Private Data has been cleared.
it	I tuoi dati personali sono stati cancellati.

en	All your login sessions have been cleared.
it	Tutte le tue sessioni di login sono state cancellate.

en	User Sessions Cleared
it	Sessioni utente cancellate

en	Delete Device
it	Cancellare il dispositivo o i dispositivi

en	Added manually through device automation interface.
it	Aggiunto manualmente attraverso l'interfaccia di automazione del dispositivo.

en	Device %s Added to Cacti
it	Aggiunto a Cacti

en	Device %s Not Added to Cacti
it	Non aggiunto a Cacti

en	Devices Removed from Cacti Automation database
it	Dispositivi rimossi dal database Cacti Automation

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Device to Cacti.
it	Fare clic su 'Continua' per aggiungere i seguenti dispositivi scoperti.

en	Click 'Continue' to Add the following Discovered Devices to Cacti.
it	Fare clic su 'Continua' per aggiungere i seguenti dispositivi scoperti.

en	Add Discovered Device
it	Dispositivi scoperti

en	Add Discovered Devices
it	Dispositivi scoperti

en	Poller:
it	Poller

en	Device Template:
it	Modello del dispositivo:

en	Availability Method:
it	Metodo di disponibilità

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Device.
it	Fare clic su 'Continua' per aggiungere i seguenti dispositivi scoperti.

en	Click 'Continue' to Remove the following Discovered Devices.
it	Fare clic su 'Continua' per aggiungere i seguenti dispositivi scoperti.

en	Remove Discovered Device
it	Dispositivi scoperti

en	Remove Discovered Devices
it	Dispositivi scoperti

en	Imported Device
it	Dispositivi di esportazione

en	SNMP Name
it	Nome SNMP

en	Removed from Cacti
it	Rimuovi dal gruppo

en	Not In Cacti
it	Informazioni su Cacti

en	Invalid Network
it	Rete

en	Discovery Filters
it	Filtri di scoperta

en	Reset fields to defaults
it	Ripristina i campi ai valori predefiniti

en	Purge Discovered Devices
it	Spurgo dei dispositivi scoperti

en	Import Graph Rules from Local File
it	Importazione di un modello da un file locale

en	If the JSON file containing the Graph Rules data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati del modello si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Graph Rules from Text
it	Importa modello da testo

en	If you have the JSON file containing the Graph Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati del modello come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Cacti has Imported the following Graph Rules
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import Graph Rules
it	Regole del grafico

en	NOTE:

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare le seguenti regole.

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Rules.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare le seguenti regole.

en	Delete Graph Rule
it	Crea regola del grafico

en	Delete Graph Rules
it	Crea regola del grafico

en	Click 'Continue' to Enable the following Graph Rule.
it	Fare clic su "Continua" per attivare la seguente regola (o le seguenti regole).

en	Click 'Continue' to Enable following Graph Rules.
it	Fare clic su "Continua" per attivare la seguente regola (o le seguenti regole).

en	Enable Graph Rule
it	Abilita regola

en	Enable Graph Rules
it	Regole del grafico

en	Click 'Continue' to Disable the following Graph Rule.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare le seguenti regole.

en	Click 'Continue' to Disable following Graph Rules.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare le seguenti regole.

en	Disable Graph Rule
it	Crea regola del grafico

en	Disable Graph Rules
it	Regole del grafico

en	Click 'Continue' to Export the following Graph Rule.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare le seguenti regole.

en	Click 'Continue' to Export following Graph Rules.
it	Fare clic su "Continua" per attivare la seguente regola (o le seguenti regole).

en	Export Graph Rule
it	Crea regola del grafico

en	Export Graph Rules
it	Regole del grafico

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Rules.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Graph Rule
it	Duplicare il/i grafico/i doppio/i grafico/i

en	Duplicate Graph Rules
it	Duplicare il/i grafico/i doppio/i grafico/i

en	Rule Selection [edit: %s]
it	Selezione della regola [modifica: %s].

en	Rule
it	Nome regola

en	Matching Devices
it	Dispositivi corrispondenti

en	Matching Objects
it	Oggetti corrispondenti

en	Rule Selection [new]
it	Selezione delle regole [nuovo]

en	Device Selection Criteria
it	Criteri di selezione del dispositivo

en	Graph Creation Criteria
it	Criteri di creazione del grafico

en	SQL Debug Output
it	Larghezza di uscita di debug

en	Graph Rules
it	Regole del grafico

en	Data Query
it	Interrogazione dei dati

en	The name of this rule.
it	Il nome di questa regola.

en	The internal database ID for this rule. Useful in performing debugging and automation.
it	L'ID interno del database per questa regola. Utile per eseguire il debug e l'automazione.

en	No Graph Rules Found
it	Nessuna regola del grafico trovata

en	Change Network Settings
it	Modifica Impostazioni

en	Cancel Discovery
it	Annulla la scoperta

en	Monthly on Day
it	Mensile su giorno

en	Import Network Discovery Rule from Local File
it	Importazione di colori da file locale

en	If the JSON file containing the Network Discovery Rule data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati del modello si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Network Discovery Rule from Text
it	Gamma di scoperta della rete [nuovo]

en	If you have the JSON file containing the Network Discovery Rule data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati del modello come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Cacti has imported the following items:
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import Network Discovery Rule
it	Nuova gamma di scoperta della rete

en	Can Not Restart Discovery for Discovery in Progress for Network '%s'
it	Non è possibile riavviare la ricerca per la scoperta in corso per la rete '%s'.

en	Can Not Perform Discovery for Disabled Network '%s'
it	Non è possibile eseguire la ricerca per reti disabili '%s'.

en	ERROR: You must specify the day of the week. Disabling Network %s!.
it	ERRORE: È necessario specificare il giorno della settimana. Disabilitazione della rete %s!

en	ERROR: You must specify both the Months and Days of Month. Disabling Network %s!
it	ERRORE: È necessario specificare sia i mesi che i giorni del mese. Disabilitazione della rete %s!

en	ERROR: You must specify the Months, Weeks of Months, and Days of Week. Disabling Network %s!
it	ERROR: è necessario specificare i mesi, le settimane di mesi e i giorni della settimana. Disabilitazione della rete %s!

en	ERROR: Network '%s' is Invalid.
it	ERROR: La rete "%s" non è valida.

en	Update this Field
it	Aggiornare questo campo

en	Click 'Continue' to Delete the following Network.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare le seguenti reti.

en	Click 'Continue' to Delete the following Networks.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare le seguenti reti.

en	Delete Network
it	Cancella colore

en	Delete Networks
it	Reti

en	Click 'Continue' to Disable the following Network.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare la rete o le reti seguenti.

en	Click 'Continue' to Disable the following Networks.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare la rete o le reti seguenti.

en	Disable Network
it	Disattivare l'utente o gli utenti

en	Disable Networks
it	Disattivare l'utente o gli utenti

en	Click 'Continue' to Enable the following Network.
it	Fare clic su "Continua" per abilitare le seguenti reti.

en	Click 'Continue' to Enable the following Networks.
it	Fare clic su "Continua" per abilitare le seguenti reti.

en	Enable Network
it	Abilita rapporto

en	Enable Networks
it	Abilita rapporto

en	Click 'Continue' to Discover the following Network.
it	Fare clic su 'Continua' per scoprire le seguenti reti.

en	Click 'Continue' to Discover the following Networks.
it	Fare clic su 'Continua' per scoprire le seguenti reti.

en	Discover Network
it	Scopri Ora

en	Discover Networks
it	Scopri Ora

en	Perform a Dry Run. Do not add Devices

en	Enable Debug Logging
it	Abilita plugin

en	Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s).
it	Fare clic su "Continua" per annullare il rilevamento di rete in corso.

en	Cancel Network Discovery
it	Annulla la scoperta

en	Click 'Continue' to Export the following Network.
it	Fare clic su 'Continua' per scoprire le seguenti reti.

en	Click 'Continue' to Export the following Networks.
it	Fare clic su 'Continua' per scoprire le seguenti reti.

en	Export Network
it	Rete

en	Export Networks
it	Colori per l'esportazione

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Network.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Networks.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Network
it	Duplicare Sito

en	Duplicate Networks
it	Duplicare Sito

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Network. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Click 'Continue' to Change Network options for the following Networks. Check the checkboxes to indicate that this setting should be changed.

en	Change Network
it	Cambia Password

en	Change Networks
it	Reti

en	SNMP Get

en	Give this Network a meaningful name.
it	Date a questo Network un nome significativo.

en	New Network Discovery Range
it	Nuova gamma di scoperta della rete

en	Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device.
it	Scegliere il Cacti Data Collector/Poller da utilizzare per raccogliere dati da questo dispositivo.

en	Associated Site
it	Sito associato

en	Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with.
it	Scegliere il sito Cacti a cui associare i dispositivi scoperti.

en	Subnet Range
it	Gamma di sottorete

en	Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.*
it	Immettere intervalli di rete validi separati da virgole. È possibile utilizzare un indirizzo IP, un intervallo di rete come 192.168.1.0/24 o 192.168.1.0/255.255.255.255.255.0, oppure utilizzare wildcard come 192.168.*.*.*.*.

en	IP Addresses to Ignore
it	Indirizzo IP

en	Enter valid comma separated list command of IP Addresses from this range to ignore.

en	Comma delimited list of IP Addresses to not scan

en	Total addressable IP Addresses in this Network Range.
it	Indirizzi IP indirizzabili totali in questo intervallo di rete.

en	Alternate DNS Servers
it	Server DNS alternativi

en	A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names.
it	Un elenco delimitato da uno spazio di server DNS alternativi da utilizzare per la risoluzione DNS. Se vuoto, il sistema operativo poller verrà utilizzato per risolvere i nomi DNS.

en	Enter IPs or FQDNs of DNS Servers
it	Immettere IP o FQDN dei server DNS

en	Discovery Threads

en	Define the number of threads to use for discovering this Network Range.
it	Definire il numero di thread da utilizzare per scoprire questo intervallo di rete.

en	%d Thread
it	%d Filettatura

en	%d Threads
it	%d Filettature

en	Run Limit
it	Limite di marcia

en	After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated.
it	Dopo il limite di esecuzione selezionato, il processo di ricerca sarà terminato.

en	%d Hour
it	%d ora

en	Enable this Network Range.
it	Attivare questo intervallo di rete.

en	Enable NetBIOS
it	Attivare NetBIOS

en	Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts.
it	Utilizzare NetBIOS per tentare di risolvere il nome host degli host up.

en	Automatically Add to Cacti
it	Aggiungi automaticamente a Cacti

en	For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti.
it	Per tutti i dispositivi appena scoperti che sono raggiungibili utilizzando SNMP e che corrispondono a una regola del dispositivo, aggiungerli a Cacti.

en	Allow same sysName on different hosts
it	Consentire lo stesso sysName su host diversi

en	When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts
it	Quando si scoprono i dispositivi, consentire l'aggiunta di sysname duplicati su host diversi.

en	Rerun Data Queries
it	Rieseguire le query di dati

en	If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries.
it	Se viene trovato un dispositivo precedentemente aggiunto a Cacti, eseguire nuovamente le query di dati.

en	Discovery Timing
it	Scoperta dei tempi

en	Define the collection frequency.
it	Definire la frequenza di raccolta.

en	Starting Date/Time
it	Data e ora di inizio

en	What time will this Network discover item start?
it	A che ora inizierà questa rete di scoprire l'articolo?

en	Rerun Every
it	Rerun ogni

en	Rerun discovery for this Network Range every X.
it	Rerun scoperta per questo intervallo di rete ogni X.

en	What Day(s) of the week will this Network Range be discovered.
it	Quale giorno o quali giorni della settimana sarà scoperto questo intervallo di rete.

en	Months of Year
it	Mesi dell'anno

en	What Months(s) of the Year will this Network Range be discovered.
it	Quali mesi dell'anno sarà scoperto questo intervallo di rete.

en	What Day(s) of the Month will this Network Range be discovered.
it	Quale giorno o quali giorni del mese sarà scoperto questo intervallo di rete.

en	Week(s) of Month
it	Settimana(i) del mese

en	What Week(s) of the Month will this Network Range be discovered.
it	Quale settimana o quali settimane del mese verrà scoperta questa gamma di rete.

en	Day(s) of Week
it	Giorno(i) della settimana

en	If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account..
it	Se l'opzione è selezionata, durante la scansione della rete di automazione, verrà inviato un rapporto all'account di posta elettronica di notifica.

en	The Email account to be used to send the Notification Email to.
it	L'account e-mail a cui inviare l'e-mail di notifica.

en	Notification From Name
it	Notifica dal nome

en	The Email account name to be used as the senders name for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Name if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email name
it	Il nome dell'account e-mail da utilizzare come nome del mittente dell'e-mail di notifica. Se lasciato vuoto, Cacti utilizzerà il nome di notifica di automazione predefinito, se specificato, altrimenti, utilizzerà il nome predefinito del sistema Cacti Email.

en	Notification From Email Address
it	Notifica dall'indirizzo e-mail

en	The Email Address to be used as the senders Email for the Notification Email. If left blank, Cacti will use the default Automation Notification Email Address if specified, otherwise, it will use the Cacti system default Email Address
it	L'indirizzo e-mail da utilizzare come e-mail del mittente per l'e-mail di notifica. Se lasciato vuoto, Cacti utilizzerà l'indirizzo e-mail di notifica di automazione predefinito se specificato, altrimenti utilizzerà l'indirizzo e-mail predefinito del sistema Cacti.

en	Reachability Settings
it	Impostazioni di raggiungibilità

en	SNMP Options
it	Opzioni SNMP

en	Select the SNMP Options to use for discovery of this Network Range.
it	Selezionare le opzioni SNMP da utilizzare per il rilevamento di questo intervallo di rete.

en	Ping Method
it	Metodo Ping

en	The type of ping packet to send.
it	Il tipo di pacchetto ping da inviare.

en	Ping Port
it	Porta Ping

en	TCP or UDP port to attempt connection.
it	Porta TCP o UDP per tentare la connessione.

en	Ping Timeout Value
it	Valore di timeout del Ping

en	The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value applies for SNMP pings.
it	Il valore di timeout da utilizzare per il pinging ICMP e UDP host. Questo valore di timeout SNMP host vale per i ping SNMP.

en	Ping Retry Count
it	Ping Retry Count (conteggio dei tentativi di ping)

en	After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before failing.
it	Dopo un guasto iniziale, il numero di tentativi di ping Cacti tenterà prima di fallire.

en	Select the days(s) of the week
it	Seleziona i giorni della settimana

en	Select the month(s) of the year
it	Selezionare il mese o i mesi dell'anno

en	Select the day(s) of the month
it	Selezionare il giorno o i giorni del mese

en	Select the week(s) of the month
it	Selezionare la settimana o le settimane del mese

en	Select the day(s) of the week
it	Selezionare il giorno o i giorni della settimana

en	every X Days
it	ogni X Giorni

en	every X Weeks
it	ogni X Settimane

en	every X Days.
it	ogni X Days.

en	every X.
it	ogni X.

en	every X Weeks.
it	ogni X settimane.

en	Network Discovery Range [edit: %s]
it	Intervallo di rilevamento della rete [modifica: %s].

en	Network Discovery Range [new]
it	Gamma di scoperta della rete [nuovo]

en	Network Filters
it	Filtri di rete

en	Total IPs
it	Totale IP

en	The Current Status of this Networks Discovery
it	Lo stato attuale di questa scoperta di reti

en	Pending/Running/Done
it	Pending/Runing/Runing/Fatto

en	Up/SNMP Hosts
it	Ospiti Up/SNMP

en	Last Runtime
it	Ultimo runtime

en	Next Start
it	Prossimo inizio

en	Last Started
it	Ultimo avvio

en	Clear Filtered
it	Chiaro filtrato

en	Import Networks
it	Importazione Colori

en	Import SNMP Options from Local File
it	Importazione di colori da file locale

en	If the JSON file containing the SNMP Options data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati del modello si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import SNMP Options from Text
it	Importa modello da testo

en	If you have the JSON file containing the SNMP Options data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati del modello come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Cacti has Imported the following SNMP Options
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import SNMP Options
it	Opzioni SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following SNMP Option.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti opzioni SNMP.

en	Click 'Continue' to Delete following SNMP Options.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti opzioni SNMP.

en	Delete SNMP Option
it	Eliminazione dell'opzione SNMP Voce

en	Delete SNMP Options
it	Eliminazione dell'opzione SNMP Voce

en	Click 'Continue' to Duplicate the following SNMP Option.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following SNMP Options.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti opzioni SNMP.

en	Duplicate SNMP Option
it	Eliminazione dell'opzione SNMP Voce

en	Duplicate SNMP Options
it	Eliminazione dell'opzione SNMP Voce

en	Name Format:
it	Formato del nome:

en	Click 'Continue' to Export the following SNMP Option.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti opzioni SNMP.

en	Click 'Continue' to Export following SNMP Options.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti opzioni SNMP.

en	Export SNMP Option
it	Opzioni SNMP

en	Export SNMP Options
it	Opzioni SNMP

en	SNMP Options has been Duplicated.
it	Opzioni SNMP di automazione

en	Automation Item does not exist. Can not Duplicate.
it	L'elemento di automazione non esiste. Impossibile duplicare.

en	Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare la seguente voce dell'opzione SNMP.

en	SNMP Option:
it	Opzione SNMP:

en	SNMP Version: %s
it	Versione SNMP: %s

en	SNMP Community/Username: %s
it	Comunità SNMP/nome utente: %s

en	Remove SNMP Item
it	Rimuovi elemento SNMP

en	SNMP Options [edit: %s]
it	Opzioni SNMP [modifica: %s].

en	SNMP Options [new]
it	Opzioni SNMP [nuovo]

en	Sequence of Item.
it	Sequenza dell'elemento.

en	SNMP Option Set [edit: %s]
it	Set di opzioni SNMP [modifica: %s].

en	SNMP Option Set [new]
it	Opzione SNMP Imposta [nuovo]

en	Fill in the name of this SNMP Option Set.
it	Inserire il nome di questo set di opzioni SNMP.

en	Max OIDS

en	Auth Username
it	Nome utente

en	Auth Password
it	Autentica Password

en	Auth Protocol
it	Protocollo d'autore

en	Priv Passphrase

en	Priv Protocol
it	Protocollo privato

en	Item#%d
it	Voce#%d

en	No SNMP Items
it	Nessuna voce SNMP

en	Delete SNMP Option Item
it	Eliminazione dell'opzione SNMP Voce

en	SNMP Rules
it	Regole SNMP

en	SNMP Option Sets
it	Set di opzioni SNMP

en	SNMP Option Set
it	Set di opzioni SNMP

en	Networks Using
it	Reti che utilizzano

en	SNMP Entries
it	Voci SNMP

en	V1 Entries
it	V1 voci

en	V2 Entries
it	V2 voci

en	V3 Entries
it	V3 voci

en	No SNMP Option Sets Found
it	Nessun set di opzioni SNMP trovato

en	Import Device Rules from Local File
it	Importazione di un modello da un file locale

en	If the JSON file containing the Device Rules data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati del modello si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Device Rules from Text
it	Importa modello da testo

en	If you have the JSON file containing the Device Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati del modello come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Cacti has Imported the following Device Rules
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import Device Rules
it	Importare i risultati dell'anteprima

en	The Graph Rule has been added to the Device Rule

en	The Tree Rule has been added to the Device Rule

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Rules.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Delete Device Rule
it	Cancellare il dispositivo o i dispositivi

en	Delete Device Rules
it	Cancellare il dispositivo o i dispositivi

en	Click 'Continue' to Export the following Device Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to Export following Device Rules.
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare i seguenti dispositivi.

en	Export Device Rule
it	Dispositivi di esportazione

en	Export Device Rules
it	Dispositivi di esportazione

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Rule will be disassociated from the Device Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente Template Graph Template sarà dissociato dal Device Template.

en	Graph Rule Name: '%s'
it	Nome del grafico: %s

en	Remove Graph Rule
it	Crea regola del grafico

en	The Graph Rule has been removed from the Device Rule
it	Il numero totale di grafici generati da questo dispositivo.

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule(s) will be disassociated from the Device Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti Richieste di dati saranno dissociate dal modello del dispositivo.

en	Tree Rule Name: '%s'
it	Articoli della regola dell'albero

en	Remove Tree Rule
it	Regole dell'albero

en	The Tree Rule has been removed from the Device Automation Rule

en	Matching Settings
it	Impostazioni Cacti

en	Device Template
it	Modello del dispositivo

en	Select a Device Template that Devices will be matched to.
it	Selezionare un modello di dispositivo a cui i dispositivi saranno abbinati.

en	Availability Method
it	Metodo di disponibilità

en	Choose the Availability Method to use for Discovered Devices.
it	Scegliere il metodo di disponibilità da utilizzare per i dispositivi scoperti.

en	System Description Match
it	Descrizione del sistema Partita

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysDescr string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
it	Si tratta di una stringa unica che verrà abbinata a una stringa sysDescr dei dispositivi per accoppiarla a questo modello di automazione. Qualsiasi espressione regolare Perl può essere utilizzata in aggiunta a qualsiasi espressione SQL Where.

en	System Name Match
it	Nome del sistema Corrispondenza

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysName string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
it	Si tratta di una stringa unica che verrà abbinata ad una stringa sysName dei dispositivi per accoppiarla a questo modello di automazione. Qualsiasi espressione regolare Perl può essere utilizzata in aggiunta a qualsiasi espressione SQL Where.

en	System OID Match
it	Sistema OID Match

en	This is a unique string that will be matched to a devices sysOid string to pair it to this Device Rule. Any Perl regular expression can be used in addition to any SQL Where expression.
it	Si tratta di una stringa unica che verrà abbinata ad una stringa sysOid dei dispositivi per accoppiarla a questo modello di automazione. Qualsiasi espressione regolare Perl può essere utilizzata in aggiunta a qualsiasi espressione SQL Where.

en	Device Creation Defaults
it	Impostazioni predefinite del dispositivo

en	Device Description Pattern
it	Descrizione del dispositivo

en	Represents the final desired Device description to be used in Cacti. The following replacement values can be used: |sysName|, |ipAddress|, |dnsName|, |dnsShortName|, |sysLocation|. The following functions can also be used: CONCAT(), SUBSTRING(), SUBSTRING_INDEX(). See the MySQL/MariaDB documentation for examples on how to use these functions. An example would be: CONCAT('|sysName|', SUBSTRING('|sysLocation|',1,3)). Take care to include quoting around the variables names when used in the supported MySQL/MariaDB function examples.

en	Populate Location with sysLocation

en	If checked, when the Automation Network is scanned if a Device is found that will be added to Cacti, its Location will be updated to match the Devices sysLocation.
it	Se l'opzione è selezionata, durante la scansione della rete di automazione, verrà inviato un rapporto all'account di posta elettronica di notifica.

en	Device Rules [edit: %s]
it	Dispositivo [modifica: %s].

en	Device Rules for [Deleted Template]
it	Modelli di automazione per [Modelli eliminati].

en	Device Rules [new]
it	Modelli del dispositivo [nuovo]

en	Associated Graph Rules
it	Articoli grafici associati

en	Graph Rule Name
it	Nome del grafo

en	No Associated Graph Rules
it	Articoli grafici associati

en	Add Graph Rule
it	Regole del grafico

en	Add Graph Rule to Device Rule
it	Aggiunta di un modello grafico al dispositivo

en	Associated Tree Rules
it	Articoli grafici associati

en	Tree Rule Name
it	Nome regola

en	Exit On Match
it	Sistema OID Match

en	No Associated Tree Rules
it	Nessuna richiesta di dati associati.

en	Add Tree Rule
it	Regole dell'albero

en	Add Tree Rule to Device Rule
it	Aggiunta di query di dati al modello del dispositivo

en	Delete Item from Device Rule
it	Elimina modello(i) del dispositivo

en	Device Rules
it	Regole del dispositivo

en	System ObjectId Match
it	Partita oggetto del sistema

en	Unknown Template
it	Modello Sconosciuto

en	No Automation Device Templates Found
it	Nessun modello di dispositivo di automazione trovato

en	Import Tree Rules from Local File
it	Importazione di un modello da un file locale

en	If the JSON file containing the Tree Rules data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati del modello si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Tree Rules from Text
it	Importa modello da testo

en	If you have the JSON file containing the Tree Rules data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati del modello come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Cacti has Imported the following Tree Rules
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import Tree Rules
it	Importare i risultati dell'anteprima

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Delete following Tree Rules.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Delete Tree Rule
it	Elimina struttura

en	Delete Tree Rules
it	Elimina struttura

en	Click 'Continue' to Enable the following Tree Rule.
it	Fare clic su "Continua" per attivare la seguente regola (o le seguenti regole).

en	Click 'Continue' to Enable following Tree Rules.
it	Fare clic su "Continua" per attivare la seguente regola (o le seguenti regole).

en	Enable Tree Rule
it	Abilita regola

en	Enable Tree Rules
it	Abilita regola

en	Click 'Continue' to Disable the following Tree Rule.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare le seguenti regole.

en	Click 'Continue' to Disable following Tree Rules.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare le seguenti regole.

en	Disable Tree Rule
it	Regole dell'albero

en	Disable Tree Rules
it	Regole dell'albero

en	Click 'Continue' to Export the following Tree Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Export following Tree Rules.
it	Fare clic su 'Continua' per pubblicare il seguente albero.

en	Export Tree Rule
it	Regole dell'albero

en	Export Tree Rules
it	Regole dell'albero

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Tree Rule.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Tree Rules.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Tree Rule
it	Duplicare Sito

en	Duplicate Tree Rules
it	Regole dell'albero

en	Created Trees
it	Alberi creati

en	Tree Rule Selection [edit: %s]
it	Selezione regola ad albero [modifica: %s].

en	Tree Rules Selection [new]
it	Selezione delle regole dell'albero [nuovo]

en	Object Selection Criteria
it	Criteri di selezione degli oggetti

en	Tree Creation Criteria
it	Criteri di creazione degli alberi

en	Change Leaf Type
it	Cambia tipo di foglia

en	You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation.
it	Si sta cambiando il tipo di foglia in "Dispositivo" che non supporta l'abbinamento/creazione di oggetti basati su grafici.

en	By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable.
it	Cambiando il tipo di foglia, tutte le regole non valide verranno automaticamente rimosse e non saranno recuperabili.

en	Are you sure you wish to continue?
it	Sei sicuro di voler continuare?

en	Tree Rules
it	Regole dell'albero

en	Hook into Tree
it	Agganciato all'albero

en	At Subtree
it	Al sottoalbero

en	This Type
it	Questo tipo

en	Using Grouping
it	Uso del raggruppamento

en	No Tree Rules Found
it	Nessuna regola d'albero trovata

en	Cacti System Warning
it	Avviso sul sistema Cacti

en	WARNING: Cacti Daemon PID[
it	ATTENZIONE: PID del demone cactus[

en	Cacti System Notice
it	Utilità di sistema Cacti

en	Notice: Cacti Daemon PID[
it	Avviso: PID del demone cactus[

en	Click 'Continue' to Delete the following CDEF.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente CDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following CDEFs.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente CDEF.

en	Delete CDEF
it	Cancellare CDEF

en	Delete CDEFs
it	Cancellare CDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following CDEF.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following CDEFs.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate CDEF
it	Duplicare il CDEF

en	Duplicate CDEFs
it	Duplicare il CDEF

en	Click 'Continue' to delete the following CDEF Item.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare la seguente voce CDEF.

en	CDEF Name: %s
it	Nome CDEF: %s

en	Remove CDEF Item
it	Rimuovere l'elemento CDEF

en	CDEF Preview
it	Anteprima CDEF

en	CDEF Items [edit: %s]
it	Voci CDEF [modifica: %s].

en	CDEF Item Type
it	CDEF Tipo di elemento

en	Choose what type of CDEF item this is.
it	Scegliere di che tipo di voce CDEF si tratta.

en	CDEF Item Value
it	Valore della voce CDEF

en	Enter a value for this CDEF item.
it	Immettere un valore per questa voce CDEF.

en	CDEF [edit: %s]
it	CDEF [modifica: %s].

en	CDEF [new]
it	CDEF [nuovo]

en	CDEF Items
it	Articoli CDEF

en	Item Value
it	Voce Valore

en	Item #%d
it	Articolo #%d

en	Delete CDEF Item
it	Cancellare la voce CDEF

en	CDEFs
it	CDEF

en	CDEF Name
it	Nome CDEF

en	The name of this CDEF.
it	Il nome di questo CDEF.

en	CDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
it	I CDEF in uso non possono essere cancellati. In uso è definito come riferimento da un grafico o da un modello grafico.

en	The number of Graphs using this CDEF.
it	Il numero di grafici che utilizzano questo CDEF.

en	Templates Using
it	Modelli da utilizzare

en	The number of Graphs Templates using this CDEF.
it	Il numero di modelli di grafici che utilizzano questo CDEF.

en	No CDEFs
it	Nessun CDEF

en	Highlights

en	Full
it	Nome completo

en	Change Log [%s]
it	1 Cambiamento

en	Unnamed Color
it	Colore senza nome

en	Click 'Continue' to Delete the following Color.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente colore

en	Click 'Continue' to Delete following Colors.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente colore

en	Delete Color
it	Cancella colore

en	Delete Colors
it	Cancella colore

en	Import Colors
it	Importazione Colori

en	Import Colors from Local File
it	Importazione di colori da file locale

en	Please specify the location of the CSV file containing your Color information.
it	Specificare la posizione del file CSV contenente le informazioni sul colore.

en	Overwrite Existing Data?
it	Sovrascrivere i dati esistenti?

en	Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows.
it	Il processo di importazione deve poter sovrascrivere i dati esistenti? Si prega di notare che questo non significa cancellare le vecchie righe, ma solo aggiornare le righe duplicate.

en	Allow Existing Rows to be Updated?
it	Consentire l'aggiornamento delle righe esistenti?

en	Required File Format Notes
it	Note sul formato file richiesto

en	The file must contain a header row with the following column headings.
it	Il file deve contenere una riga di intestazione con le seguenti intestazioni di colonna.

en	name - The Color Name
it	nome - Il nome del colore

en	hex - The Hex Value
it	hex - Il valore Hex

en	Colors [edit: %s]
it	Colori [modifica: %s].

en	Colors [new]
it	Colori [nuovo]

en	Export Colors
it	Colori per l'esportazione

en	The Hex Value for this Color.
it	Il valore esadecimale per questo colore.

en	The name of this Color definition.
it	Il nome di questa definizione di colore.

en	Named Color
it	Nome Colore

en	Is this color a named color which are read only.
it	E' questo colore un colore chiamato colore che si legge solo in lettura.

en	The Color as shown on the screen.
it	Il colore come mostrato sullo schermo.

en	Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template.
it	I colori in uso non possono essere eliminati. In uso è definito come riferimento da un modello grafico o da un modello grafico.

en	The number of Graph using this Color.
it	Il numero di grafici che utilizzano questo colore.

en	The number of Graph Templates using this Color.
it	Il numero di modelli grafici che utilizzano questo colore.

en	No Colors Found
it	Nessun colore trovato

en	Sync Aggregates
it	Aggregati

en	Color Item
it	Colore

en	Item # %d
it	Voce # %d

en	Click 'Continue' to Delete the following Color Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente modello di colore

en	Click 'Continue' to Delete following Color Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente modello di colore

en	Delete Color Template
it	Elimina modello di colore

en	Delete Color Templates
it	Elimina modello di colore

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Color Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente modello di colore

en	Click 'Continue' to Duplicate following Color Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente modello di colore

en	Duplicate Color Template
it	Duplicare il modello a colori

en	Duplicate Color Templates
it	Duplicare il modello a colori

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Template to its Aggregates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente colore del modello di colore.

en	Click 'Continue' to Synchronize the following Color Templates to its Aggregates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente colore del modello di colore.

en	Synchronize Color Template
it	Sincronizzare i grafici con i modelli grafici

en	Synchronize Color Templates
it	Sincronizzare i grafici con i modelli grafici

en	Click 'Continue' to delete the following Color Template Color.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente colore del modello di colore.

en	Color Name:
it	Nome colore

en	Color Hex:
it	Colore Esagono:

en	Remove Color Item
it	Rimuovi elemento di colore

en	Color Template Items [edit Report Item: %s]
it	Elementi del modello a colori [modifica elemento del rapporto: %s].

en	Color Template Items [new Report Item: %s]
it	Elementi del modello a colori [nuovo elemento di report: %s].

en	Color Template Items [new]
it	Elementi del modello a colori [nuovo]

en	Color Template Items [edit: %s]
it	Elementi del modello di colore [modifica: %s].

en	Delete Color Item
it	Elimina elemento Colore

en	Color Template [edit: %s]
it	Modello colore [modifica: %s].

en	Color Template [new]
it	Modello di colore [nuovo]

en	Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out
it	Il modello di colore '%s' aveva% d modelli aggregati espulsi e% d aggregati non templated espulsi

en	Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template.
it	Il modello di colore '%s' non ha avuto modelli o grafici aggregati usando questo modello di colore.

en	Color Templates
it	Modelli di colore

en	Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template.
it	I modelli a colori in uso non possono essere eliminati. In uso è definito come riferimento da un modello aggregato.

en	No Color Templates Found
it	Nessun modello di colore trovato

en	Run Check
it	Esegui controllo

en	Data Source debug started.
it	Debug della fonte dati

en	Data Source debug received an invalid Data Source ID.
it	Il debug dell'origine dati ha ricevuto un ID origine dati non valido.

en	All RRDfile repairs succeeded.
it	Tutte le riparazioni di RRDfile hanno avuto successo.

en	One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors.
it	Una o più riparazioni del file RRD hanno fallito. Vedere il registro Cacti per gli errori.

en	Automatic Data Source debug being rerun after repair.
it	Il debug automatico dell'origine dati viene eseguito nuovamente dopo la riparazione.

en	Data Source repair received an invalid Data Source ID.
it	La riparazione di Data Source ha ricevuto un ID Data Source non valido.

en	The Data Source to Debug
it	La fonte dei dati da sottoporre a debug

en	The User who requested the Debug.
it	L'Utente che ha richiesto il Debug.

en	The Date that the Debug was Started.
it	La data di inizio del debug.

en	The Data Source internal ID.
it	L'ID interno dell'origine dati.

en	The Status of the Data Source Debug Check.
it	Lo stato del controllo di debug della sorgente dati.

en	Determines if the Data Collector or the Web Site have Write access.
it	Determina se il raccoglitore di dati o il sito web hanno accesso in scrittura.

en	Determines if the Data Source is located in the Poller Cache.
it	Determina se l'origine dei dati si trova nella Poller Cache.

en	Determines if the Data Source is Enabled.
it	Determina se l'origine dati è abilitata.

en	RRD Match
it	Partita RRD

en	Determines if the RRDfile matches the Data Source Template.
it	Determina se il file RRDfile corrisponde al modello di origine dati.

en	Valid Data
it	Dati validi

en	Determines if the RRDfile has been getting good recent Data.
it	Determina se il file RRDD ha ottenuto buoni dati recenti.

en	RRD Updated
it	RRD aggiornato

en	Determines if the RRDfile has been written to properly.
it	Determina se il file RRDD è stato scritto correttamente.

en	Summary of issues found for the Data Source.
it	Eventuali problemi di sintesi riscontrati per la fonte dei dati.

en	Not Debugging
it	Debugging

en	No Checks
it	Controlli

en	Issues found! Waiting on RRDfile update
it	Problemi trovati! In attesa dell'aggiornamento del file RRDD

en	No Initial found! Waiting on RRDfile update
it	Nessuna iniziale trovata! In attesa dell'aggiornamento del file RRDD

en	Waiting on analysis and RRDfile update
it	Il file RRD è stato aggiornato?

en	RRDfile Owner
it	Proprietario del file RRDD

en	Website runs as
it	Il sito web funziona come

en	Poller runs as
it	L'impollinatore funziona come

en	Is RRA Folder writeable by poller?
it	La cartella RRA può essere scritta da poller?

en	Is RRDfile writeable by poller?
it	Il file RRDD è scrivibile tramite poller?

en	Does the RRDfile Exist?
it	Esiste il file RRDfile?

en	Is the Data Source set as Active?
it	L'origine dati è impostata come attiva?

en	Did the poller receive valid data?
it	L'intervistatore ha ricevuto dati validi?

en	Was the RRDfile updated?
it	Il file RRD è stato aggiornato?

en	First Check TimeStamp
it	Primo controllo TimeStamp

en	Second Check TimeStamp
it	Secondo controllo TimeStamp

en	Were we able to convert the title?
it	Siamo riusciti a convertire il titolo?

en	Data Source matches the RRDfile?
it	Fonte dei dati non è stato intervistato

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s
it	Fonte dei dati Risoluzione dei problemi [%s].

en	Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till RRDfile Update ] %s
it	Fonte dei dati Risoluzione dei problemi [%s].

en	Data Source Troubleshooter [ Analysis Complete! %s ]
it	Fonte dei dati Risoluzione dei problemi [%s].

en	Rerun Analysis
it	Analisi di Rerun

en	Data Source Repair Recommendations
it	Campi di origine dei dati

en	For attribute '%s', issue found '%s'
it	Per l'attrito "%s", l'emissione ha trovato "%s".

en	Apply Suggested Fixes
it	Riapplicare i nomi suggeriti

en	Repair Steps [ %s ]
it	Fasi di riparazione [ %s ].

en	Repair Steps [ Run Fix from Command Line ]
it	Fasi di riparazione [ Esegui fix dalla riga di comando ]

en	Waiting on Data Source Check to Complete
it	In attesa del completamento del controllo della fonte dati

en	Data Source Troubleshooter [ %s ]
it	Fonte dei dati Risoluzione dei problemi [%s].

en	Delete All Checks
it	Rimuovi Verifica

en	Run All

en	Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Input Method.
it	Fare clic su 'Continua' per cancellare il seguente metodo di inserimento dati

en	Click 'Continue' to Delete following Data Input Methods.
it	Fare clic su 'Continua' per cancellare il seguente metodo di inserimento dati

en	Delete Data Input Method
it	Eliminazione del metodo di inserimento dati

en	Delete Data Input Methods
it	Eliminazione del metodo di inserimento dati

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Input Method.
it	Fare clic su 'Continua' per cancellare il seguente metodo di inserimento dati

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Input Methods.
it	Fare clic su 'Continua' per cancellare il seguente metodo di inserimento dati

en	Duplicate Data Input Method
it	Eliminazione del metodo di inserimento dati

en	Duplicate Data Input Methods
it	Eliminazione del metodo di inserimento dati

en	Input Name:
it	Nome ingresso:

en	Click 'Continue' to delete the following Data Input Field.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente campo di inserimento dati.

en	Field Name: %s
it	Nome del campo: %s

en	Friendly Name: %s
it	Nome Amichevole: %s

en	Remove Data Input Field
it	Rimuovi campo di inserimento dati

en	This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add.
it	Questo script sembra non avere valori di input, quindi non c'è nulla da aggiungere.

en	Output Fields [edit: %s]
it	Campi di uscita [modifica: %s].

en	Input Fields [edit: %s]
it	Campi di input [modifica: %s].

en	Data Input Method [edit: %s]
it	Metodi di immissione dati [modifica: %s].

en	Data Input Method [new]
it	Metodi di inserimento dati [nuovo]

en	SNMP Query
it	Domanda SNMP

en	Script Query
it	Domanda Script Query

en	Script Server Query
it	Server Script

en	White List Verification Succeeded.
it	La verifica della White List (Lista Bianca) Ha avuto successo.

en	White List Verification Failed. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
it	La verifica della lista bianca è fallita. Eseguire lo script CLI input_whitelist.php per correggere.

en	Input String does not exist in White List. Run CLI script input_whitelist.php to correct.
it	La Stringa di input non esiste nella White List. Eseguire lo script CLI input_whitelist.php per correggere.

en	(Not In Use)
it	Non in uso

en	No Input Fields
it	Input Fields

en	Update RRA
it	Aggiorna RRA

en	Output Fields can not be removed when Data Sources are present
it	I campi di uscita non possono essere rimossi quando sono presenti sorgenti di dati.

en	No Output Fields
it	Campi di Emissione

en	Delete Data Input Field
it	Cancellare il campo di inserimento dati

en	Data Input Methods
it	Metodi di inserimento dati

en	Data Input Name
it	Nome inserimento dati

en	The name of this Data Input Method.
it	Il nome di questo metodo di inserimento dati.

en	The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID interno del database per questo modello di dati. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template.
it	Gli ingressi dati in uso non possono essere cancellati. In uso è definito come riferimento da un'origine dati o da un modello di dati.

en	Data Sources Using
it	Fonti di dati utilizzando

en	The number of Data Sources that use this Data Input Method.
it	Il numero di fonti di dati che utilizzano questo metodo di inserimento dati.

en	The number of Data Templates that use this Data Input Method.
it	Il numero di modelli di dati che utilizzano questo metodo di inserimento dati.

en	Data Input Method
it	Metodo di inserimento dati

en	The method used to gather information for this Data Input Method.
it	Il metodo utilizzato per raccogliere informazioni per questo metodo di inserimento dati.

en	No Data Input Methods Found
it	Nessun metodo di inserimento dati trovato

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Query.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare la seguente Interrogazione dati.

en	Click 'Continue' to Delete following Data Queries.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare la seguente Interrogazione dati.

en	Delete Data Query
it	Elimina query di dati

en	Delete Data Queries
it	Elimina query di dati

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Query.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare la seguente Interrogazione dati.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Queries.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Data Query
it	Elimina query di dati

en	Duplicate Data Queries
it	Duplicare il profilo dell'origine dati

en	Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare la seguente associazione Data Query Graph Association.

en	Graph Name: %s
it	Nome del grafico: %s

en	Remove Data Query Graph Template
it	Convertire in modello grafico

en	Associated Graph/Data Templates [edit: %s]
it	Modelli grafici/dati associati [modifica: %s].

en	Associated Graph/Data Templates [new]
it	Modelli grafici/dati associati [modifica: %s].

en	Associated Data Templates
it	Modelli di dati associati

en	Data Template - %s
it	Modello dati - %s

en	If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here.
it	Se questo Template Graph Template richiede la Data Template Data Template Data Source a sinistra, selezionare la colonna di output XML corretta e quindi per abilitare la mappatura controllare o alternare qui.

en	Suggested Values - Graphs
it	Valori suggeriti - Grafici

en	No Suggested Values Found
it	Nessun valore suggerito trovato

en	Add Graph Title Suggested Name
it	Aggiungi titolo del grafico Nome suggerito

en	Suggested Values - Data Sources
it	Valori suggeriti - Fonti dei dati

en	Add Data Source Name Suggested Name
it	Aggiungi il nome dell'origine dei dati Nome suggerito

en	The Data Query ID [%s] that you are trying to Edit does not exist. Please run the repair_database.php CLI script to resolve this database issue.

en	Data Queries [edit: %s]
it	Interrogazioni di dati [modifica: %s].

en	Data Queries [new]
it	Interrogazioni di dati [nuovo]

en	Successfully located XML file
it	File XML localizzato con successo

en	Could not locate XML file.
it	Impossibile trovare il file XML.

en	Associated Graph Templates
it	Modelli grafici associati

en	Graph Template Name
it	Nome del modello grafico

en	Mapping ID
it	ID di mappatura

en	Association Read Only until XML file located
it	Sola lettura associazione fino a quando non viene individuato il file XML

en	Mapped Graph Templates with Graphs are read only
it	I modelli di grafici mappati con i grafici sono di sola lettura

en	No Graph Templates Defined.
it	Nessun modello di grafico definito.

en	Delete Associated Graph
it	Elimina il grafico associato

en	Data Queries
it	Richieste di dati

en	Data Query Name
it	Nome della query di dati

en	The name of this Data Query.
it	Il nome di questo Data Query.

en	The internal ID for this Graph Template. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID interno di questo modello di grafico. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	Data Queries that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
it	Le query di dati in uso non possono essere cancellate. In uso è definito come riferimento da un modello grafico o da un modello grafico.

en	The number of Graphs using this Data Query.
it	Il numero di grafici che utilizzano questa query di dati.

en	The number of Graphs Templates using this Data Query.
it	Il numero di modelli di grafici che utilizzano questa query di dati.

en	The Data Input Method used to collect data for Data Sources associated with this Data Query.
it	Il metodo di inserimento dati utilizzato per raccogliere i dati per le fonti di dati associate a questa query di dati.

en	No Data Queries Found
it	Nessuna richiesta di dati trovata

en	Changing the Heartbeat from this page, does not change the Heartbeat for your existing Data Sources. Use RRDtool's 'tune' function to make that change to your existing RRDfiles heartbeats, or run the CLI utility update_heartbeat.php to correct.<br>

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source Profile.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente profilo della sorgente dati

en	Click 'Continue' to Delete following Data Source Profiles.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente profilo della sorgente dati

en	Delete Data Source Profile
it	Eliminazione del profilo dell'origine dei dati

en	Delete Data Source Profiles
it	Eliminazione del profilo dell'origine dei dati

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Source Profile.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente profilo della sorgente dati

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Source Profiles.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente profilo della sorgente dati

en	Duplicate Data Source Profile
it	Duplicare il profilo dell'origine dati

en	Duplicate Data Source Profiles
it	Duplicare il profilo dell'origine dati

en	Unable to duplicate Data Source Profile. Check Cacti Log for errors.
it	Una o più riparazioni del file RRD hanno fallito. Vedere il registro Cacti per gli errori.

en	Click 'Continue' to delete the following Data Source Profile RRA.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente RRA del profilo sorgente dati.

en	Profile Name: %s
it	Nome del profilo: %s

en	Remove Data Source Profile RRA
it	Rimozione del profilo della sorgente dati RRA

en	Each Insert is New Row
it	Ogni inserto è una nuova riga

en	(Some Elements Read Only)
it	(Alcuni elementi di sola lettura)

en	RRA [edit: %s %s]
it	RRA [modifica: %s %s %s].

en	Data Source Profile [edit: %s]
it	Profilo della sorgente dati [modifica: %s].

en	Data Source Profile [new]
it	Fonte dei dati Profilo [nuovo]

en	Data Source Profile RRAs (press save to update timespans)
it	RRA dei profili di origine dei dati (premere Salva per aggiornare i tempi)

en	Data Source Profile RRAs (Read Only)
it	RRA dei profili delle fonti di dati (di sola lettura)

en	Graph Timespan
it	Grafico Durata del tempo

en	Select Consolidation Function(s)
it	Selezionare la o le funzioni di consolidamento

en	Delete Data Source Profile Item
it	Eliminazione della voce del profilo dell'origine dei dati

en	%s KBytes per Data Sources and %s Bytes for the Header
it	%s KByte per fonte dati e %s Byte per l'intestazione

en	%s KBytes per Data Source
it	%s KByte per fonte dati

en	Enter a valid number of Rows to obtain the RRA size.

en	Data Source Profiles
it	Profili di origine dei dati

en	Has Data Sources
it	Ha fonti di dati

en	Data Source Profile Name
it	Fonte dei dati Nome del profilo

en	Is this the default Profile for all new Data Templates?
it	È questo il profilo predefinito per tutti i nuovi modelli di dati?

en	Profiles that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source or a Data Template.
it	I profili in uso non possono essere eliminati. In uso è definito come riferimento da un'origine dati o da un modello di dati.

en	Profiles that are in use by Data Sources become read only for now.
it	I profili utilizzati dalle fonti di dati vengono letti solo per ora.

en	Poller Interval
it	Intervallo Poller

en	The Polling Frequency for the Profile
it	La frequenza di polling per il profilo

en	The Amount of Time, in seconds, without good data before Data is stored as Unknown
it	La quantità di tempo, in secondi, senza buoni dati prima che i dati siano memorizzati come sconosciuti.

en	The number of Data Sources using this Profile.
it	Il numero di fonti di dati che utilizzano questo profilo.

en	The number of Data Templates using this Profile.
it	Il numero di modelli di dati che utilizzano questo profilo.

en	No Data Source Profiles Found
it	Nessun profilo di origine dei dati trovato

en	Reapply Suggested Names
it	Riapplicare i nomi suggeriti

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Source.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare la seguente origine dati

en	Click 'Continue' to Delete following Data Sources.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare la seguente origine dati.

en	Delete Data Source
it	Elimina origine dati

en	Delete Data Sources
it	Elimina origine dati

en	The following Graph is using this Data Source.
it	Il grafico seguente utilizza queste fonti di dati:

en	The following Graph is using these Data Sources.
it	Il grafico seguente utilizza queste fonti di dati:

en	Leave the Graph Untouched
it	Lasciare intatto il Graph.

en	Delete all Graph Items that reference this Data Source.
it	Cancella tutti gli Articoli Grafico che fanno riferimento a questa origine dati.

en	Delete all Graphs that reference this Data Source.
it	Cancella tutti i Grafici che fanno riferimento a questa origine dati.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Source.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare la seguente origine dati.

en	Click 'Continue' to Disable following Data Sources.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare la seguente origine dati.

en	Disable Data Source
it	Disattivare l'origine dati

en	Disable Data Sources
it	Disattivare l'origine dati

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Source.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare la seguente origine dati.

en	Click 'Continue' to Enable following Data Sources.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare la seguente origine dati.

en	Enable Data Source
it	Abilita origine dati

en	Enable Data Sources
it	Abilita origine dati

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Source.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare la seguente origine dati

en	Click 'Continue' to Change the Device for the following Data Sources.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare la seguente origine dati

en	Change Device for Data Source
it	Modifica del profilo dell'origine dei dati

en	Change Device for Data Sources
it	Modifica delle impostazioni del dispositivo

en	New Device:
it	Nuovo apparecchio

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Data Source.
it	Fare clic su 'Continua' per riapplicare il nome suggerito alla seguente Fonte Dati.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Data Sources.
it	Fare clic su 'Continua' per riapplicare il nome suggerito alla seguente Fonte Dati.

en	Reapply Suggested Names for Data Source
it	Riapplicare il nome suggerito alla fonte dati

en	Reapply Suggested Names for Data Sources
it	Riapplicare il nome suggerito alla fonte dati

en	Custom Data [data input: %s]
it	Dati personalizzati [immissione dati: %s].

en	(From Device: %s)
it	(Dal dispositivo: %s)

en	(From Data Template)
it	(Da modello dati)

en	Nothing Entered
it	Niente inserito

en	No Input Fields for the Selected Data Input Source
it	Nessun campo di ingresso per l'origine di ingresso dati selezionata

en	Data Template Selection [edit: %s]
it	Selezione del modello dati [modifica: %s].

en	Data Template Selection [new]
it	Selezione del modello dati [nuovo]

en	Turn Off Data Source Debug Mode.
it	Disattivare la modalità di debug dell'origine dati.

en	Turn On Data Source Debug Mode.
it	Attivare la modalità di debug della sorgente dati.

en	Turn Off Data Source Info Mode.
it	Disattivare la modalità Info sulla sorgente dati.

en	Turn On Data Source Info Mode.
it	Attivare la modalità Info sulla sorgente dati.

en	Edit Graph: '%s'.
it	Modifica modello grafico.

en	Edit Device.
it	Modifica apparecchio

en	Edit Data Template.
it	Modificare il modello di dati.

en	Disable Data Source.
it	Disattivare l'origine dati

en	Enable Data Source.
it	Abilita origine dati

en	Selected Data Template
it	Template dati selezionati

en	The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
it	Il nome dato a questo modello di dati. Si prega di notare che è possibile modificare i modelli grafici solo in un modello grafico compatibile al 100%$, il che significa che include sorgenti di dati identiche.

en	Choose the Device that this Data Source belongs to.
it	Scegliere il dispositivo a cui appartiene questa origine dati.

en	Supplemental Data Template Data
it	Dati supplementari Dati del modello di dati supplementari

en	Data Source Fields
it	Campi di origine dei dati

en	Data Source Item Fields
it	Origine dei dati Campi dell'elemento di origine dei dati

en	Data Source Item %s
it	Fonte dei dati Voci %s

en	Data Source Debug
it	Debug della fonte dati

en	RRDtool Tune Info

en	Data Sources [ All Devices ]
it	Fonti dati [Nessun dispositivo]

en	Data Sources [ Non Device Based ]
it	Fonti dati [Nessun dispositivo]

en	Data Sources [ %s ]
it	Fonti dei dati [%s].

en	Bad Indexes
it	Indice

en	Note that this query may take some time to run.
it	Tieni presente che questa query potrebbe richiedere del tempo per l'esecuzione.

en	The name of this Data Source. Generally programmatically generated from the Data Template definition.
it	Il nome di questa origine dati. Generalmente generato in modo programmatico a partire dalla definizione del Data Template.

en	The internal database ID for this Data Source. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID del database interno per questa origine dati. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	The number of Graphs and Aggregate Graphs that are using the Data Source.
it	Il numero di modelli di grafici che utilizzano questa query di dati.

en	The frequency that data is collected for this Data Source.
it	La frequenza con cui vengono raccolti i dati per questa fonte di dati.

en	If this Data Source is no long in use by Graphs, it can be Deleted.
it	Se questa Fonte Dati non è più in uso da tempo da Graphs, può essere cancellata.

en	Whether or not data will be collected for this Data Source. Controlled at the Data Template level.
it	Se i dati saranno raccolti o meno per questa Fonte di dati. Controllato a livello di Data Template.

en	The Data Template that this Data Source was based upon.
it	Il modello di dati su cui è stata basata questa origine dati.

en	Damaged Data Source Name
it	Nome origine dei dati

en	No Data Sources Found
it	Nessuna fonte di dati trovata

en	No Graphs
it	Grafici

en	No Aggregates
it	Aggregati

en	Field "%s" is missing an Output Field
it	Nel campo "%s" manca un campo di output

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente modello di colore

en	Click 'Continue' to Delete following Data Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Delete Data Template
it	Cancellare i modelli di dati

en	Delete Data Templates
it	Cancellare i modelli di dati

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Data Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Data Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Data Template
it	Duplicare il/i modello/i dei dati

en	Duplicate Data Templates
it	Duplicare il/i modello/i dei dati

en	Click 'Continue' to Change Profile the following Data Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Click 'Continue' to Change Profile following Data Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Change Profile for Data Template
it	Cambia modello grafico

en	Change Profile for Data Templates
it	Cambia modello grafico

en	NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources.
it	NOTA: Questa modifica riguarda solo le fonti di dati future e non altera le fonti di dati esistenti.

en	New Data Source Profile:
it	Nuovo profilo della fonte dati

en	Data Templates [edit: %s]
it	Modelli dati [modifica: %s].

en	Edit Data Input Method.
it	Modifica Metodo di inserimento dati.

en	Data Templates [new]
it	Modelli di dati [nuovo]

en	This field is always templated.
it	Questo campo è sempre modellato.

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation.
it	Selezionare questa casella di controllo se si desidera consentire all'utente di sovrascrivere il valore a destra durante la creazione dell'origine dati.

en	Data Templates in use can not be modified
it	I modelli di dati in uso non possono essere modificati.

en	Data Source Item [%s]
it	Fonte dei dati Voce [%s]

en	This value is disabled due to it either it value being derived from the Device or special Data Query object that keeps track of critical data Data Query associations.
it	Questo valore è disabilitato perché è un valore derivato dal dispositivo o uno speciale oggetto Data Query che tiene traccia delle associazioni di Data Query di dati critici.

en	This value is disabled due to it being derived from the Device and read only.
it	Questo valore è disabilitato perché derivato dal Dispositivo e di sola lettura.

en	Value will be derived from the Device if this field is left empty.
it	Il valore sarà derivato dal dispositivo se questo campo è lasciato vuoto.

en	Custom Data Warning Message
it	Dati personalizzati [immissione dati: %s].

en	WARNING: Data Loss can Occur
it	AVVERTENZA: può verificarsi una perdita di dati

en	After you uncheck this checkbox and then Save the Data Template, any existing Data Sources based on this Data Template will lose their Custom Data. This can result in broken Data Collection and Graphs
it	Dopo aver deselezionato questa casella di controllo e quindi aver salvato il modello di dati, qualsiasi origine dati esistente basata su questo modello di dati perderà i propri dati personalizzati. Ciò può comportare una raccolta dati e grafici interrotti

en	Data Template Name
it	Nome del modello di dati Nome

en	The name of this Data Template.
it	Il nome di questo modello di dati.

en	The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID interno del database per questo modello di dati. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source.
it	I modelli di dati in uso non possono essere cancellati. In uso è definito come riferimento da una fonte di dati.

en	The number of Data Sources using this Data Template.
it	Il numero di fonti di dati che utilizzano questo modello di dati.

en	The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile.
it	Il metodo utilizzato per inserire i dati nel file RRDD di origine dati.

en	The default Data Source Profile for this Data Template.
it	Il profilo sorgente dati predefinito per questo modello dati.

en	Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs.
it	Le origini dati basate su modelli dati inattivi non verranno aggiornate quando viene eseguito il poller.

en	No Data Templates Found
it	Nessun modello di dati trovato

en	Click 'Continue' to Delete the following GPRINT Preset.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le preimpostazioni GPRINT Preset(s).

en	Click 'Continue' to Delete following GPRINT Presets.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le preimpostazioni GPRINT Preset(s).

en	Delete GPRINT Preset
it	Cancellare la o le preimpostazioni GPRINT

en	Delete GPRINT Presets
it	Cancellare la o le preimpostazioni GPRINT

en	GPRINT Presets [edit: %s]
it	Preimpostazioni GPRINT [modifica: %s].

en	GPRINT Presets [new]
it	Preimpostazioni GPRINT [nuovo].

en	GPRINT Presets
it	Preimpostazioni GPRINT

en	GPRINTs

en	GPRINT Preset Name
it	Nome della preselezione GPRINT

en	The name of this GPRINT Preset.
it	Il nome di questo preset GPRINT.

en	The GPRINT format string.
it	La stringa in formato GPRINT.

en	GPRINTs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by either a Graph or a Graph Template.
it	Le GPRINT in uso non possono essere cancellate. In uso è definito come riferimento da un modello grafico o da un modello grafico.

en	The number of Graphs using this GPRINT.
it	Il numero di grafici che utilizzano questa GPRINT.

en	The number of Graphs Templates using this GPRINT.
it	Il numero di modelli di grafici che utilizzano questo GPRINT.

en	No GPRINT Presets
it	Nessun preset GPRINT

en	GRAPH DOES NOT EXIST
it	IL GRAFICO NON ESISTE

en	Viewing Graph
it	Visualizzazione del grafico

en	Graph Details, Zooming and Debugging Utilities
it	Dettagli del grafico, utilità di zoom e debug

en	Edit Graph Template
it	Modifica modello grafico.

en	Click to view just this Graph in Real-time
it	Fare clic per visualizzare il grafico in tempo reale.

en	Utility View
it	Vista Utilità

en	Graph Utility View
it	Vista Grafico Utilità

en	Graph Source/Properties
it	Fonte grafica/Proprietà

en	RRDtool Graph Syntax
it	Sintassi del grafico RRDtool

en	The Cacti Poller has not run yet.
it	Il Cacti Poller non ha ancora funzionato.

en	Real-time has been disabled by your administrator.
it	Il tempo reale è stato disattivato dall'amministratore.

en	The Image Cache Directory does not exist. Please first create it and set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
it	L'Image Cache Directory non esiste. Si prega di creare e impostare i permessi e poi tentare di aprire un altro grafico in tempo reale.

en	The Image Cache Directory is not writable. Please set permissions and then attempt to open another Real-time graph.
it	L'Image Cache Directory non è scrivibile. Impostare le autorizzazioni e tentare di aprire un altro grafico in tempo reale.

en	Cacti Real-time Graphing
it	Grafica in tempo reale Cacti

en	%d seconds left.
it	%d secondi rimanenti.

en	seconds left.
it	secondi rimasti.

en	Full Sync Graphs
it	Grafici di sincronizzazione

en	Quick Sync Graphs
it	Grafici di sincronizzazione

en	Cur:

en	Avg:
it	Media

en	Graph Template Items [edit graph: %s]
it	Elementi del modello di grafico [modifica grafico: %s].

en	Data Template Filter
it	Voce del modello di dati

en	This filter will limit the Data Sources visible in the Data Source dropdown.
it	Questo filtro limiterà le origini dati visibili nel menu a discesa Origine dati.

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in %s Repairs!
it	La sincronizzazione del modello grafico '%s' ha prodotto %s riparazioni!

en	Sync of Graph Template '%s' Resulted in no Repairs.
it	Sincronizzazione del modello grafico '%s' non ha prodotto riparazioni.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente modello di colore

en	Click 'Continue' to Delete following Graph Templates.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Delete Graph Template
it	Elimina modello(i) grafico(i)

en	Delete Graph Templates
it	Elimina modello(i) grafico(i)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graph Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Graph Template
it	Duplicare il/i modello(i) del grafico

en	Duplicate Graph Templates
it	Duplicare il/i modello(i) del grafico

en	Click 'Continue' to Resize the following Graph Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente modello di colore

en	Click 'Continue' to Resize following Graph Templates.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Resize Graph Template
it	Nuovo modello grafico

en	Resize Graph Templates
it	Modelli grafici

en	Graph Height:
it	Altezza del grafico

en	Graph Width:
it	Larghezza del grafico

en	Image Format:
it	Formato dell'immagine

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Template. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare i grafici con i seguenti modelli grafici. Questa funzione è importante se si dispone di grafici che esistono con più versioni di un modello grafico e si desidera renderli tutti comuni nell'aspetto.

en	Click 'Continue' to perform a Full Synchronization between your Graphs and the chosen Graph Templates. If you simply have a situation where the Graph Items don't match the Graph Template, try the Quick Sync Graphs option first as it will take much less time. This function is important if you have Graphs that exist with multiple versions of a Graph Template and wish to make them all common in appearance.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare i grafici con i seguenti modelli grafici. Questa funzione è importante se si dispone di grafici che esistono con più versioni di un modello grafico e si desidera renderli tutti comuni nell'aspetto.

en	Synchronize Graphs to Graph Template
it	Sincronizzare i grafici con i modelli grafici

en	Synchronize Graphs to Graph Templates
it	Sincronizzare i grafici con i modelli grafici

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Template. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare i grafici con i seguenti modelli grafici. Questa funzione è importante se si dispone di grafici che esistono con più versioni di un modello grafico e si desidera renderli tutti comuni nell'aspetto.

en	Click 'Continue' to perform a Quick Synchronization of your Graphs for the following Graph Templates. Use this option if your Graphs have Graph Items that do not match your Graph Template. If this option does not work, use the Full Sync Graphs option, which will take more time to complete.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare i grafici con i seguenti modelli grafici. Questa funzione è importante se si dispone di grafici che esistono con più versioni di un modello grafico e si desidera renderli tutti comuni nell'aspetto.

en	Graph Template Items [edit: %s]
it	Elementi del modello grafico [modifica: %s].

en	Graph Item Inputs
it	Grafico Voce Ingressi

en	No Inputs
it	Nessun ingresso

en	Graph Template [edit: %s]
it	Modello grafico [modifica: %s].

en	Graph Template [new]
it	Template grafico [nuovo]

en	Graph Template Options
it	Opzioni del modello grafico

en	Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Graph creation.
it	Selezionare questa casella di controllo se si desidera consentire all'utente di sovrascrivere il valore a destra durante la creazione del grafico.

en	Graph Templates
it	Modelli grafici

en	VDEFs

en	The name of this Graph Template.
it	Il nome di questo modello grafico.

en	Graph Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph.
it	I modelli di grafici in uso non possono essere eliminati. In uso è definito come indicato da un grafico.

en	The number of Graphs using this Graph Template.
it	Il numero di grafici che utilizzano questo modello di grafico.

en	The default image format for the resulting Graphs.
it	Il formato immagine predefinito per i grafici risultanti.

en	The default size of the resulting Graphs.
it	La dimensione predefinita dei grafici risultanti.

en	The vertical label for the resulting Graphs.
it	L'etichetta verticale per i grafici risultanti.

en	No Graph Templates Found
it	Nessun modello di grafico trovato

en	Graph Item Inputs [edit graph: %s]
it	Grafico Voce Ingressi [modifica grafico: %s].

en	Associated Graph Items
it	Articoli grafici associati

en	Graph Preview Filters
it	Filtri di anteprima del grafico

en	[ Custom Graph List Applied - Filtering from List ]
it	[ Elenco Grafico personalizzato applicato - Filtraggio dall'elenco ]

en	Graph List View Filters
it	Filtri per la visualizzazione dell'elenco dei grafici

en	[ Custom Graph List Applied - Filter FROM List ]
it	[ Elenco grafico personalizzato applicato - Filtro dall'elenco ]

en	View Graphs
it	Visualizza i grafici

en	Add to a Report
it	Aggiungi alla relazione

en	All Graphs & Templates
it	Tutti i grafici e i modelli

en	Not Templated
it	Non modellato

en	The Title of this Graph. Generally programmatically generated from the Graph Template definition or Suggested Naming rules. The max length of the Title is controlled under Settings->Visual.
it	Il titolo di questo grafico. Generalmente generato in modo programmatico dalla definizione del modello grafico o dalle regole di denominazione suggerite. La lunghezza massima del titolo è controllata in Impostazioni ->Visivo.

en	The device for this Graph.
it	Il nome di questo Gruppo.

en	The underlying source that this Graph was based upon.
it	La fonte sottostante su cui si è basato questo Grafico.

en	The Graph Template or Data Query that this Graph was based upon.
it	Il Template Graph Template o Data Query su cui si basa questo grafico.

en	The size of this Graph when not in Preview mode.
it	Le dimensioni di questo grafico quando non è in modalità Anteprima.

en	Select the Report to add the selected Graphs to.
it	Selezionare il Rapporto a cui aggiungere i Grafici selezionati.

en	Add Selected Graphs to Report
it	Aggiunta di grafici selezionati al report

en	Graph ID
it	ID grafico

en	Nth Percentile
it	Nono Percentile

en	Summary Details
it	Sommario Dettagli

en	Change Graph Template
it	Cambia modello grafico

en	Convert to Graph Template
it	Convertire in modello grafico

en	Apply Automation Rules
it	Applicare le regole di automazione

en	Create Aggregate Graph
it	Creazione di un grafico aggregato

en	Create Aggregate from Template
it	Creazione di aggregati da Template

en	No Device -
it	Nessun dispositivo

en	Created graph: %s
it	Grafico creato: %s

en	ERROR: No Data Source associated. Check Template
it	ERROR: nessuna fonte di dati associata. Modello di controllo

en	Data Sources [No Device]
it	Fonti dati [Nessun dispositivo]

en	Data Sources [%s]
it	Fonti dei dati [%s].

en	Graph Items [graph: %s]
it	Grafico Elementi [grafico: %s]

en	Choose the Data Source to associate with this Graph Item.
it	Scegliere l'origine dati da associare a questa voce del grafico.

en	There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs
it	Attualmente non ci sono Modelli Aggregati definiti per gli Aggregati Legacy selezionati.

en	Click 'Continue' to Delete the following Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Delete following Graphs.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare la pagina o le pagine seguenti.

en	Delete Graph
it	Cancellare il/i grafico/i

en	Delete Graphs
it	Cancellare il/i grafico/i

en	The following Data Source is used by this Graph.
it	Le seguenti fonti di dati sono utilizzate da questi grafici.

en	The following Data Source is used by these Graphs.
it	Le seguenti fonti di dati sono utilizzate da questi grafici.

en	Delete the Data Sources referenced by this Graph
it	Eliminare tutte le fonti di dati a cui si fa riferimento da questi grafici che non sono in uso altrove.

en	Leave the Data Source untouched.
it	Lasciare inalterate le fonti di dati.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graph. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
it	Scegliere un modello di grafico e fare clic su 'Continua' per cambiare il modello di grafico per i seguenti grafici. Si prega di notare che verranno visualizzati solo i modelli grafici compatibili. Compatibile è identificato da coloro che hanno fonti di dati identiche.

en	Choose a Graph Template and click 'Continue' to Change the Graph Template for the following Graphs. Note that only compatible Graph Templates will be displayed. Compatible is identified by those having identical Data Sources.
it	Scegliere un modello di grafico e fare clic su 'Continua' per cambiare il modello di grafico per i seguenti grafici. Si prega di notare che verranno visualizzati solo i modelli grafici compatibili. Compatibile è identificato da coloro che hanno fonti di dati identiche.

en	New Graph Template:
it	Nuovo modello grafico

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Graph
it	Duplicare il/i grafico/i doppio/i grafico/i

en	Duplicate Graphs
it	Duplicare il/i grafico/i doppio/i grafico/i

en	Click 'Continue' to Convert the following Graph to a Graph Template.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Click 'Continue' to Convert the following Graphs to Graph Templates.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di grafici aggregati.

en	Convert Graph to Template
it	Convertire in modello grafico

en	Convert Graphs to Templates
it	Convertire in modello grafico

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graph to the new Device.
it	Fare clic su 'Continua' per aggiungere i grafici selezionati al Report sottostante.

en	Choose a Device and click 'Continue' to Change the Graphs to the new Device.
it	Fare clic su 'Continua' per aggiungere i grafici selezionati al Report sottostante.

en	Change Graph to new Device
it	Cambiare il/i grafico/i dispositivo associato

en	Change Graphs to new Device
it	Cambiare il/i grafico/i dispositivo associato

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names the following Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per riapplicare il nome suggerito ai seguenti grafici.

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names for the following Graphs.
it	Fare clic su 'Continua' per riapplicare il nome suggerito ai seguenti grafici.

en	Reapply Suggested Names for Graph
it	Riapplicare il nome suggerito al grafico (o ai grafici)

en	Reapply Suggested Names for Graphs
it	Riapplicare il nome suggerito al grafico (o ai grafici)

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per applicare le regole di automazione ai seguenti grafici.

en	Click 'Continue' to apply Automation Rules to the following Graphs.
it	Fare clic su 'Continua' per applicare le regole di automazione ai seguenti grafici.

en	Apply Automation Rules to Graph
it	Applicare le regole di automazione

en	Apply Automation Rules to Graphs
it	Applicare le regole di automazione

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per creare un Grafico Aggregato dal/i Grafico/i selezionato/i.

en	Click 'Continue' to Create an Aggregate Graph from the selected Graphs.
it	Fare clic su 'Continua' per creare un Grafico Aggregato dal/i Grafico/i selezionato/i.

en	The following Data Source is in use by this Graph.
it	Le seguenti fonti di dati sono utilizzate da questi grafici.

en	The following Data Source is in use by these Graphs.
it	Le seguenti fonti di dati sono utilizzate da questi grafici.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graph.
it	Fare clic su 'Continua' per creare un Grafico Aggregato dal/i Grafico/i selezionato/i.

en	Choose an Aggregate Template and click 'Continue' to Create the Aggregate Graph from the following Graphs.
it	Fare clic su 'Continua' per creare un Grafico Aggregato dal/i Grafico/i selezionato/i.

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on a Report.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare le seguenti segnalazioni.

en	Click 'Continue' to Place the following Graphs on a Report.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare le seguenti segnalazioni.

en	Place Graph on Report
it	Grafici dei luoghi sul rapporto

en	Click 'Continue' to Place the following Graph on Tree %s.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Graphs on Tree %s.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Place Graph on Tree
it	Posizionare il/i grafico/i sull'albero

en	Place Graphs on Tree
it	Posizionare il/i grafico/i sull'albero

en	Graph Items [new]
it	Elementi del grafico [nuovo]

en	Graph Items [edit: %s]
it	Voci del grafico [modifica: %s].

en	Graph [edit: %s]
it	Grafico [modifica: %s].

en	Graph [new]
it	Grafico [nuovo]

en	Turn Off Graph Debug Mode.
it	Disattivare la modalità di debug del grafico.

en	Turn On Graph Debug Mode.
it	Attivare la modalità di debug del grafico.

en	Edit Graph Template.
it	Modifica modello grafico.

en	Edit Data Source: '%s'.
it	Fonti dei dati [%s].

en	Unlock Graph.
it	Sblocca il grafico.

en	Lock Graph.
it	Bloccare il grafico.

en	View Timespans.
it	Tempo

en	Selected Graph Template
it	Template grafico selezionato

en	Choose a Graph Template to apply to this Graph. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%% compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources.
it	Scegliere un modello di grafico da applicare a questo grafico. Si prega di notare che è possibile modificare i modelli grafici solo per ottenere un modello grafico compatibile al 100%, il che significa che include sorgenti di dati identiche.

en	Choose the Device that this Graph belongs to.
it	Scegliere il dispositivo a cui appartiene questo grafico.

en	Supplemental Graph Template Data
it	Dati supplementari del modello del grafico

en	Graph Fields
it	Campi grafici

en	Graph Item Fields
it	Campi degli elementi del grafico

en	Graph Management [ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ]
it	[ Elenco grafico personalizzato applicato - Filtro dall'elenco ]

en	Graph Management [ All Devices ]
it	Nuovi grafici per [ Tutti i dispositivi ]

en	Graph Management [ Non Device Based ]
it	Gestione gruppi utenti [modifica: %s].

en	Graph Management [ %s ]
it	Gestione dei grafici

en	Source
it	Nessuna Fonte

en	Non Templated
it	Non modellato

en	The internal database ID for this Graph. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID del database interno per questo grafico. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	The image format of the Graph.
it	Il formato immagine predefinito per i grafici risultanti.

en	Empty Graph
it	Copia grafico

en	Default Settings Saved
it	Impostazioni predefinite salvate

en	New Graphs for [ %s ] (%s %s)
it	Nuovi grafici per [ %s ].

en	New Graphs for [ All Devices ]
it	Nuovi grafici per [ Tutti i dispositivi ]

en	New Graphs for None Host Type
it	Nuovi grafici per None Host Type (nessuno)

en	Filter Settings Saved
it	Impostazioni del filtro salvate

en	Graph Template Based
it	Grafico basato su template

en	Save Filters
it	Salva filtri

en	Edit this Device
it	Modifica di questo dispositivo

en	New Graph Template
it	Nuovo modello grafico

en	(Select a graph type to create)
it	(Selezionare un tipo di grafico da creare)

en	Select All Rows
it	Seleziona tutte le righe

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id of '%s'
it	Errore durante l'analisi del file XML della risorsa della query di dati per la query di dati "%s" con ID "%s"

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'. Field Name '%s' missing a 'direction' attribute
it	Errore durante l'analisi del file XML della risorsa della query di dati per la query di dati "%s" con ID "%s"

en	Error Parsing Data Query Resource XML file for Data Query '%s' with id '%s'
it	Errore durante l'analisi del file XML della risorsa della query di dati per la query di dati "%s" con ID "%s"

en	Data Query [%s]
it	Interrogazione dati [%s]

en	From there you can get more information.
it	Da lì è possibile ottenere ulteriori informazioni.

en	This Data Query returned 0 rows, perhaps there was a problem executing this Data Query.
it	Questa query dati ha restituito 0 righe, forse c'è stato un problema nell'esecuzione di questa query dati.

en	You can run this Data Query in debug mode
it	È possibile eseguire questa query di dati in modalità debug

en	The index is disabled due to the Data Query having no associated Graph Templates.
it	L'indice è disabilitato perché la query sui dati non ha modelli di grafico associati.

en	Search Returned no Rows.
it	Ricerca Non restituito nessuna riga.

en	Error in Data Query. This could be due to the following: File Permissions, or a missing or improperly formatted Data Query XML file.
it	Errore nella query dei dati. Ciò potrebbe essere dovuto a quanto segue: Autorizzazioni file o un file XML di query dati mancante o formattato in modo errato.

en	Select a Graph Type to Create
it	Selezionare un tipo di grafico da creare

en	Make selection default
it	Effettuare la selezione predefinita

en	WARNING: Cacti Page: %s Generated a Fatal Error %d!

en	The Document page '%s' count not be reached. The Cacti Documentation site is not reachable. The http error was '%s'. Consider downloading an official release to obtain the latest documentation and hosting the documentation locally.

en	Cacti GitHub Site

en	Open a ticket at

en	The Help File %s was not located on the Cacti Documentation Website.

en	The Document page '%s' count not be reached locally.

en	Change Device Settings
it	Modifica delle impostazioni del dispositivo

en	Sync to Device Template
it	Sincronizzazione con il modello del dispositivo

en	Place Device on Report
it	Posizionare il dispositivo o i dispositivi sull'albero

en	Data Query Re-indexed.
it	Indice delle query di dati

en	Device Data Query Re-indexed. Verbose output displayed.
it	Query sui dati del dispositivo reindicizzata. Visualizzazione dettagliata dell'output.

en	Device Debugging Enabled for Device.
it	Debug del dispositivo abilitato per il dispositivo.

en	Device Debugging Disabled for Device.
it	Il dispositivo è disabilitato

en	Poller Cache for Device Refreshed.
it	Poller Cache per dispositivo aggiornato.

en	ERROR: Invalid Device ID.
it	ERRORE: Dispositivo

en	Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated.
it	Reindice dispositivo completato in% 0.2f secondi. Sono stati aggiornati% d articoli.

en	Unable to add some Devices to Report '%s'
it	Impossibile connettersi al server

en	Click 'Continue' to Delete the following Device.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to Delete the following Devices.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Delete Devices
it	Cancellare il dispositivo o i dispositivi

en	Leave all Graph(s) and Data Source(s) untouched. Data Source(s) will be disabled however.
it	Lasciare inalterati tutti i grafici e le fonti di dati. Le fonti di dati saranno comunque disabilitate.

en	Delete all associated Graph(s) and Data Source(s).
it	Elimina tutti i grafici e le fonti di dati associati.

en	Click 'Continue' to Enable the following Device.
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to Enable the following Devices.
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare i seguenti dispositivi.

en	Enable Device
it	Abilita Dispositivo(i)

en	Enable Devices
it	Abilita Dispositivo(i)

en	Click 'Continue' to Disable the following Device.
it	Fare clic su 'Continua' per disabilitare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to Disable the following Devices.
it	Fare clic su 'Continua' per disabilitare i seguenti dispositivi.

en	Disable Device
it	Disattivare il dispositivo

en	Disable Devices
it	Disattivare il dispositivo

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Device.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to Change settings for the following Devices.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Change Devices
it	Modifica periferica

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Device.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics the following Devices.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti dispositivi.

en	Clear Statistics for Device
it	Statistiche chiare sui dispositivi

en	Clear Statistics for Devices
it	Statistiche chiare sui dispositivi

en	Click 'Continue' to Synchronize Device to its Device Template.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare i seguenti dispositivi con il loro modello di dispositivo.

en	Click 'Continue' to Synchronize Devices to their Device Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare i seguenti dispositivi con il loro modello di dispositivo.

en	Synchronize Device Template
it	Sincronizzazione con il modello del dispositivo

en	Synchronize Devices Templates
it	Sincronizzazione con il modello del dispositivo

en	Click 'Continue' to Place the following Device on a Report.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare le seguenti segnalazioni.

en	Click 'Continue' to Place the following Devices on a Report.
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare i seguenti dispositivi.

en	Place Devices on Report
it	Posizionare il dispositivo o i dispositivi sull'albero

en	Click 'Continue' to Place the following Device on Tree %s.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Devices on Tree %s.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Place Device on Tree
it	Posizionare il dispositivo o i dispositivi sull'albero

en	Place Devices on Tree
it	Posizionare il dispositivo o i dispositivi sull'albero

en	Device [new]
it	Dispositivo [nuovo]

en	Device [edit: %s]
it	Dispositivo [modifica: %s].

en	Disable Device Debug
it	Disattivare il debug del dispositivo

en	Enable Device Debug
it	Abilita debug del dispositivo

en	Repopulate Poller Cache
it	Ricostruire Cache Poller Cache

en	View Poller Cache
it	Visualizza Cache Poller Cache

en	[ In state since '%s', Uptime since '%s' ]

en	Create Graphs for this Device
it	Creazione di grafici per questo dispositivo

en	Re-Index Device
it	Metodo Re-Index

en	Data Source List
it	Elenco fonti dati

en	Contacting Device
it	Dispositivo di contatto

en	Is Being Graphed
it	È in corso di Graphed

en	Not Being Graphed
it	Non Essere Graphed

en	Delete Graph Template Association
it	Elimina l'associazione del modello grafico

en	No associated graph templates.
it	Nessun modello di grafico associato.

en	Add Graph Template
it	Aggiunta di un modello grafico

en	Add Graph Template to Device
it	Aggiunta di un modello grafico al dispositivo

en	Data Query Debug Information
it	Interrogazione dei dati Informazioni sul debug

en	Associated Data Queries
it	Interrogazioni di dati associati

en	Re-Index Method
it	Metodo Re-Index

en	[%d Items, %d Rows]
it	[%d articoli, %d righe]

en	Reload Query
it	Ricaricare Query

en	Verbose Query
it	Domanda su Verbosio

en	No Associated Data Queries.
it	Nessuna richiesta di dati associati.

en	Add Data Query
it	Aggiungi query di dati

en	Add Data Query to Device
it	Aggiunta di query di dati al dispositivo

en	Export Devices
it	Dispositivi di esportazione

en	Not Up
it	Non su

en	Service Check
it	Rimuovi Verifica

en	The name by which this Device will be referred to.
it	Il nome con il quale questo dispositivo verrà indicato.

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
it	Un indirizzo IP o un nome host. Se un hostname, deve essere risolvibile tramite DNS o dal file host.

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID del database interno di questo dispositivo. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	The number of threads to use to collect information for this Device. Applies to spine only.
it	Il numero di thread simultanei da utilizzare per il polling di questo dispositivo. Questo vale solo per l'impianto di poller della colonna vertebrale.

en	The total number of Graphs generated from this Device.
it	Il numero totale di grafici generati da questo dispositivo.

en	The total number of Data Sources generated from this Device.
it	Il numero totale di sorgenti di dati generate da questo dispositivo.

en	The monitoring status of the Device based upon ping results. If this Device is a special type Device, by using the hostname "localhost", or due to the setting to not perform an Availability Check, it will always remain Up. When using cmd.php data collector, a Device with no Graphs, is not pinged by the data collector and will remain in an "Unknown" state.
it	Lo stato di monitoraggio del dispositivo in base ai risultati del ping. Se questo dispositivo è un dispositivo di tipo speciale, utilizzando il nome dell'host "localhost", o a causa dell'impostazione di non eseguire un controllo di disponibilità, rimarrà sempre Up. Quando si utilizza cmd.php data collector, un dispositivo senza grafici, non viene pinged dal raccoglitore dati e rimarrà in uno stato "Unknown".

en	The site associated to this Device
it	La città associata a questo sito.

en	The Availability/Reachability method used to communicate with the device. In some cases, the Availability/Reachability method will be 'none', which is not uncommon for some devices

en	In State
it	Stato

en	The amount of time that this Device has been in its current state.
it	La quantità di tempo in cui il dispositivo è stato nel suo stato attuale.

en	The current amount of time that the host has been up.
it	L'attuale quantità di tempo in cui l'host è stato in funzione.

en	Poll Time
it	Tempo di sondaggio

en	The amount of time it takes to collect data from this Device.
it	La quantità di tempo necessario per raccogliere i dati da questo dispositivo.

en	Current (ms)
it	Corrente (ms)

en	The current ping time in milliseconds to reach the Device.
it	Il tempo di ping corrente in millisecondi per raggiungere il dispositivo.

en	Average (ms)
it	Media (ms)

en	The average ping time in milliseconds to reach the Device since the counters were cleared for this Device.
it	Il tempo medio di ping in millisecondi per raggiungere il dispositivo da quando i contatori sono stati azzerati per questo dispositivo.

en	The availability percentage based upon ping results since the counters were cleared for this Device.
it	La percentuale di disponibilità basata sui risultati del ping da quando i contatori sono stati azzerati per questo dispositivo.

en	Create Date
it	Crea

en	The Date that the Device was added to Cacti.
it	La data di inizio del debug.

en	Sync Devices
it	Dispositivi di sincronizzazione

en	Click 'Continue' to Delete the following Device Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Click 'Continue' to Delete following Device Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Delete Device Template
it	Elimina modello(i) del dispositivo

en	Delete Device Templates
it	Elimina modello(i) del dispositivo

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Device Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Device Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Duplicate Device Template
it	Modello(i) del dispositivo duplicato(i)

en	Duplicate Device Templates
it	Modello(i) del dispositivo duplicato(i)

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Click 'Continue' to Sync Devices to the following Device Templates.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti modelli di dispositivo.

en	Sync Device Template
it	Sincronizzazione con il modello del dispositivo

en	Sync Device Templates
it	Sincronizzazione con il modello del dispositivo

en	Click 'Continue' to delete the following Graph Template will be disassociated from the Device Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente Template Graph Template sarà dissociato dal Device Template.

en	Graph Template Name: %s
it	Nome del modello grafico: %s

en	Remove Graph Template
it	Nuovo modello grafico

en	Click 'Continue' to delete the following Data Queries will be disassociated from the Device Template.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti Richieste di dati saranno dissociate dal modello del dispositivo.

en	Data Query Name: %s
it	Nome della query dei dati: %s

en	Remove Data Query
it	Rimuovi query

en	Device Templates [edit: %s]
it	Modelli del dispositivo [modifica: %s].

en	Device Templates [new]
it	Modelli del dispositivo [nuovo]

en	Default Submit Button
it	Pulsante Invio predefinito

en	Add Graph Template to Device Template
it	Aggiunta di un modello grafico al modello del dispositivo

en	No associated data queries.
it	Nessuna richiesta di dati associata.

en	Add Data Query to Device Template
it	Aggiunta di query di dati al modello del dispositivo

en	Delete Item from Device Template
it	Elimina modello(i) del dispositivo

en	Device Templates
it	Modelli del dispositivo

en	Device Class
it	Regole del dispositivo

en	Has Devices
it	Ha dispositivi

en	Device Template Name
it	Nome del modello del dispositivo

en	The name of this Device Template.
it	Il nome di questo modello di dispositivo.

en	The Class of this Device Template. The Class Name should be representative of it's function.

en	The internal database ID for this Device Template. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID del database interno per questo modello di dispositivo. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	Device Templates in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Device.
it	I modelli di dispositivo in uso non possono essere eliminati. In uso è definito come riferimento da un dispositivo.

en	Devices Using
it	Dispositivi che utilizzano

en	The number of Devices using this Device Template.
it	Il numero di dispositivi che utilizzano questo modello di dispositivo.

en	Unassigned

en	No Device Templates Found
it	Nessun modello di dispositivo trovato

en	You must be logged in to access this area of Cacti.
it	Devi essere loggato per accedere a quest'area di Cacti.

en	FATAL: You must be logged in to access this area of Cacti.
it	FATAL: Devi essere loggato per accedere a quest'area di Cacti.

en	If you feel that this is an error. Please contact your Cacti Administrator.
it	Se ritieni che questo sia un errore. Si prega di contattare il proprio Amministratore Cacti.

en	You are not permitted to access this section of Cacti.
it	Non sei autorizzato ad accedere a questa sezione di Cacti.

en	Installation In Progress
it	Installazione in corso

en	Only Cacti Administrators with Install/Upgrade privilege may login at this time
it	Solo gli amministratori Cacti con privilegi di installazione/aggiornamento possono effettuare il login in questo momento.

en	There is an Installation or Upgrade in progress.
it	È in corso un'installazione o un aggiornamento.

en	The Main Data Collector has returned to an Online Status
it	L'ultima volta che questo Data Collector è stato completamente sincronizzato con il sito principale di Cacti.

en	The Main Data Collector has gone to an Offline or Recovering Status

en	Save Successful.
it	Salvare il successo.

en	Save Failed.
it	Salva fallito.

en	Save Failed due to field input errors (Check red fields).
it	Salva fallito a causa di errori di immissione dei campi (controllare i campi rossi).

en	Passwords do not match, please retype.
it	Le password non corrispondono, si prega di digitare nuovamente.

en	You must have built in user authentication turned on to use this feature.
it	Per utilizzare questa funzione è necessario aver attivato l'autenticazione utente integrata.

en	XML parse error.
it	Errore di analisi XML.

en	The directory highlighted does not exist. Please enter a valid directory.
it	L'elenco evidenziato non esiste. Inserire un elenco valido.

en	The Cacti log file must have the extension '.log'
it	Il file di log Cacti deve avere l'estensione '.log'.

en	Data Input for method does not appear to be whitelisted.
it	L'inserimento dei dati per il metodo non sembra essere nella lista bianca.

en	Data Source does not exist.
it	Fonte dei dati non esiste.

en	The SNMP v3 Privacy Passphrases do not match
it	Le passphrase SNMP v3 Privacy Passphrase non corrispondono

en	The SNMP v3 Authentication Passphrases do not match
it	Le passphrase di autenticazione SNMP v3 non coincidono

en	XML: Cacti version does not exist.
it	XML: La versione Cacti non esiste.

en	XML: Hash version does not exist.
it	XML: La versione Hash non esiste.

en	XML: Generated with a newer version of Cacti.
it	XML: Generato con una versione più recente di Cacti.

en	XML: Cannot locate type code.
it	XML: Impossibile individuare il codice del tipo.

en	Username change not permitted for designated template or guest user.
it	La modifica del nome utente non è consentita per il modello designato o per l'utente ospite.

en	User delete not permitted for designated template or guest user.
it	Cancellazione utente non consentita per il modello designato o per l'utente ospite.

en	User delete not permitted for designated graph export user.
it	Cancellazione utente non consentita per l'utente designato per l'esportazione del grafico.

en	Data Template includes deleted Data Source Profile. Please resave the Data Template with an existing Data Source Profile.
it	Il modello dati include il profilo dell'origine dati cancellato. Si prega di reinvestire il Data Template con un profilo sorgente dati esistente.

en	Graph Template includes deleted GPrint Prefix. Please run database repair script to identify and/or correct.
it	Il modello di grafico include il prefisso GPrint Prefix cancellato. Si prega di eseguire lo script di riparazione del database per identificare e/o correggere.

en	Graph Template includes deleted CDEFs. Please run database repair script to identify and/or correct.
it	Il modello grafico include i CDEF cancellati. Si prega di eseguire lo script di riparazione del database per identificare e/o correggere.

en	Graph Template includes deleted Data Input Method. Please run database repair script to identify.
it	Il modello di grafico include il metodo di immissione dei dati cancellati. Si prega di eseguire lo script di riparazione del database per identificarlo.

en	Data Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
it	Modello dati non trovato durante l'esportazione. Si prega di eseguire lo script di riparazione del database per identificarlo.

en	Device Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
it	Modello dispositivo non trovato durante l'esportazione. Si prega di eseguire lo script di riparazione del database per identificarlo.

en	Data Query not found during Export. Please run database repair script to identify.
it	Interrogazione dei dati non trovata durante l'esportazione. Si prega di eseguire lo script di riparazione del database per identificarlo.

en	Graph Template not found during Export. Please run database repair script to identify.
it	Modello grafico non trovato durante l'esportazione. Si prega di eseguire lo script di riparazione del database per identificarlo.

en	Graph not found. Either it has been deleted or your database needs repair.
it	Grafico non trovato. O è stato cancellato o il tuo database ha bisogno di essere riparato.

en	SNMPv3 Auth Passphrases must be 8 characters or greater.
it	La password di autenticazione SNMPv3 Auth Passphrases deve essere di almeno 8 caratteri.

en	Some Graphs not updated. Unable to change device for Data Query based Graphs.
it	Alcuni grafici non aggiornati. Impossibile modificare il dispositivo per i grafici basati su Data Query.

en	Unable to change device for Data Query based Graphs.
it	Impossibile modificare il dispositivo per i grafici basati su Data Query.

en	Some settings not saved. Check messages below. Check red fields for errors.
it	Alcune impostazioni non sono state salvate. Controlla i messaggi qui sotto. Controllare che i campi rossi non contengano errori.

en	The file highlighted does not exist. Please enter a valid file name.
it	Il file evidenziato non esiste. Inserire un nome file valido.

en	All User Settings have been returned to their default values.
it	Tutte le impostazioni utente sono state riportate ai valori predefiniti.

en	Suggested Field Name was not entered. Please enter a field name and try again.
it	Il nome del campo suggerito non è stato inserito. Inserisci il nome di un campo e riprova.

en	Suggested Value was not entered. Please enter a suggested value and try again.
it	Il valore suggerito non è stato inserito. Inserire un valore suggerito e riprovare.

en	You must select at least one object from the list.
it	È necessario selezionare almeno un oggetto dall'elenco.

en	Device Template updated. Remember to Sync Devices to push all changes to Devices that use this Device Template.
it	Aggiornato il modello del dispositivo. Ricordarsi di sincronizzare i modelli per spingere tutte le modifiche ai dispositivi che utilizzano questo modello di dispositivo.

en	Save Successful. Settings replicated to Remote Data Collectors.
it	Salvare il successo. Impostazioni replicate su Remote Data Collector.

en	Save Failed. Minimum Values must be less than Maximum Value.
it	Salva fallito. I valori minimi devono essere inferiori al valore massimo.

en	Unable to change password. User account not found.
it	Impossibile cambiare la password. Account utente non trovato.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
it	Dati in ingresso salvati. È necessario aggiornare i modelli di dati con riferimento a questo metodo di inserimento dati prima di creare grafici o origini dati.

en	Data Input Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
it	Dati in ingresso salvati. È necessario aggiornare i modelli di dati che fanno riferimento a questo metodo di inserimento dati prima che i raccoglitori di dati comincino a utilizzare campi di inserimento dati nuovi o modificati.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before creating Graphs or Data Sources.
it	Campo di inserimento dati salvato. È necessario aggiornare i modelli di dati con riferimento a questo metodo di inserimento dati prima di creare grafici o origini dati.

en	Data Input Field Saved. You must update the Data Templates referencing this Data Input Method before the Data Collectors will start using any new or modified Data Input - Input Fields.
it	Campo di inserimento dati salvato. È necessario aggiornare i modelli di dati che fanno riferimento a questo metodo di inserimento dati prima che i raccoglitori di dati comincino a utilizzare campi di inserimento dati nuovi o modificati.

en	Log file specified is not a Cacti log or archive file.
it	Il file di registro specificato non è un file di registro o di archivio Cacti.

en	Log file specified was Cacti archive file and was removed.
it	Il file di log specificato era file di archivio Cacti ed è stato rimosso.

en	Cacti log purged successfully
it	Cacti log spurgato con successo

en	If you force a password change, you must also allow the user to change their password.
it	Se si forza la modifica della password, è necessario consentire all'utente di modificare la propria password.

en	Unable to determine size of password field, please check permissions of db user
it	Impossibile determinare la dimensione del campo password, si prega di controllare i permessi dell'utente db

en	Unable to increase size of password field, pleas check permission of db user
it	Impossibile aumentare la dimensione del campo password, si prega di verificare il permesso dell'utente db

en	LDAP/AD based password change not supported.
it	Modifica password basata su LDAP/AD non supportata.

en	Unable to clear log, no write permissions
it	Impossibile cancellare il log, nessun permesso di scrittura

en	Unable to clear log, file does not exist
it	Impossibile cancellare il log, il file non esiste

en	CSRF Timeout, refreshing page.
it	CSRF Timeout, pagina di aggiornamento.

en	CSRF Timeout occurred due to inactivity, page refreshed.
it	Timeout CSRF si è verificato a causa dell'inattività, pagina aggiornata.

en	Invalid timestamp. Select timestamp in the future.
it	Timestamp non valido. Selezionare la data e l'ora in futuro.

en	Data Collector(s) synchronized for offline operation
it	Raccoglitore(i) di dati sincronizzati per il funzionamento offline

en	Data Collector(s) not found when attempting synchronization
it	Raccoglitori di dati non trovati durante il tentativo di sincronizzazione

en	Unable to establish MySQL connection with Remote Data Collector.
it	Impossibile stabilire una connessione MySQL con Remote Data Collector.

en	Data Collector synchronization must be initiated from the main Cacti server.
it	La sincronizzazione del Data Collector deve essere avviata dal server principale Cacti.

en	Synchronization does not include the Central Cacti Database server.
it	La sincronizzazione non include il server centrale del database Cacti.

en	When saving a Remote Data Collector, the Database Hostname must be unique from all others.
it	Quando si salva un Remote Data Collector, il nome dell'host del database deve essere unico tra tutti gli altri.

en	Your Remote Database Hostname must be something other than 'localhost' for each Remote Data Collector.
it	Il nome dell'host del database remoto deve essere qualcosa di diverso da "localhost" per ogni Remote Data Collector.

en	Path variables on this page were only saved locally.
it	Le variabili di percorso in questa pagina sono state salvate solo localmente.

en	Report Saved
it	Segnala salvato

en	Report Save Failed
it	Segnala il salvataggio fallito

en	Report Item Saved
it	Segnala la voce salvata

en	Report Item Save Failed
it	Segnala l'elemento Salva fallito

en	Graph was not found attempting to Add to Report
it	Il grafico non è stato trovato mentre si tentava di aggiungere al report

en	Unable to Add Graphs. Current user is not owner
it	Impossibile aggiungere grafici. L'utente corrente non è proprietario

en	Unable to Add all Graphs. See error message for details.
it	Impossibile aggiungere tutti i grafici. Vedere il messaggio di errore per i dettagli.

en	You must select at least one Graph to add to a Report.
it	È necessario selezionare almeno un grafico da aggiungere a un report.

en	All Graphs have been added to the Report. Duplicate Graphs with the same Timespan were skipped.
it	Tutti i grafici sono stati aggiunti al Report. Sono stati saltati i grafici duplicati con la stessa durata di tempo.

en	Poller Resource Cache cleared. Main Data Collector will rebuild at the next poller start, and Remote Data Collectors will sync afterwards.
it	Poller Resource Cache liquidato. Il raccoglitore dati principale verrà ricostruito al prossimo avvio del poller, e i raccoglitori dati remoti si sincronizzeranno successivamente.

en	Permission Denied. You do not have permission to the requested action.
it	Permesso negato. Non sei autorizzato all'azione richiesta.

en	Page is not defined. Therefore, it can not be displayed.
it	Pagina non definita Pertanto, non può essere visualizzato.

en	Unexpected error occurred
it	Si è verificato un errore imprevisto

en	Special Data Source
it	Fonte dati speciale

en	Current Graph Item Data Source
it	Fonte dei dati dell'elemento del grafico corrente

en	Script/Command
it	Script/Comando

en	Script Server
it	Server Script

en	Stream Data
it	Dati grafico

en	Index Count
it	Conteggio indice

en	Verify All
it	Verifica tutti

en	All Re-Indexing will be manual or managed through scripts or Device Automation.
it	Tutti i Re-Indexing saranno manuali o gestiti tramite script o Device Automation.

en	When the Devices SNMP uptime goes backward, a Re-Index will be performed.
it	Quando l'uptime SNMP Devices torna indietro, verrà eseguito un Re-Index.

en	When the Data Query index count changes, a Re-Index will be performed.
it	Quando il conteggio dell'indice Data Query cambia, viene eseguito un Re-Index.

en	Every polling cycle, a Re-Index will be performed. Very expensive.
it	Ad ogni ciclo di sondaggi, verrà eseguito un Re-Index. Molto costoso.

en	SNMP Field Name (Dropdown)
it	Nome del campo SNMP (a discesa)

en	SNMP Field Value (From User)
it	Valore del campo SNMP (dall'utente)

en	SNMP Output Type (Dropdown)
it	Tipo di uscita SNMP (a discesa)

en	Top -> Down
it	Alto -> Giù

en	Bottom -> Up
it	In basso -> Su

en	SHA-224

en	SHA-256

en	SHA-392

en	SHA-512

en	AES-128

en	AES-192

en	AES-256

en	Logfile Only
it	Solo file di log

en	Logfile and Syslog/Eventlog
it	Logfile e Syslog/Eventlog

en	Syslog/Eventlog Only
it	Solo Syslog/Eventlog

en	Ping and SNMP Uptime
it	Ping e SNMP Uptime

en	Ping or SNMP Uptime
it	Ping o SNMP Uptime

en	SNMP Uptime
it	Tempo di attività SNMP

en	SNMP Desc

en	SNMP getNext

en	ICMP Ping
it	Ping ICMP

en	TCP Ping
it	Ping TCP

en	UDP Ping
it	Ping UDP

en	NONE - Syslog Only if Selected
it	NESSUNO - Syslog solo se selezionato

en	LOW - Statistics and Errors
it	BASSA - Statistiche ed errori

en	MEDIUM - Statistics, Errors and Results
it	MEDIO - Statistiche, errori e risultati

en	HIGH - Statistics, Errors, Results and Major I/O Events
it	HIGH - Statistiche, errori, risultati e grandi eventi I/O

en	DEBUG - Statistics, Errors, Results, I/O and Program Flow
it	DEBUG - Statistiche, errori, risultati, I/O e flusso di programma

en	DEVEL - Developer DEBUG Level
it	SVILUPPO - Sviluppatore DEBUG Level

en	Selected Poller Interval
it	Intervallo Poller selezionato

en	Every %d Seconds
it	Ogni %d secondi

en	Every %d Hours
it	Ogni % di ore

en	Every %d Day
it	Ogni %1 giorno

en	%0.1f Minutes
it	%d Minuti

en	Disabled/Manual
it	Disabile/Manuale

en	1 Thread
it	%d Filettatura

en	Cacti Builtin Authentication
it	Autenticazione incorporata

en	Web Basic Authentication
it	Autenticazione web di base

en	LDAP/AD User Domains
it	Domini utente

en	LDAP + TLS

en	No Searching
it	Nessuna ricerca

en	Anonymous Searching
it	Ricerca anonima

en	Specific Searching
it	Ricerca specifica

en	Enabled (strict mode)
it	Abilitato (modo rigoroso)

en	Another CDEF
it	Un altro CDEF

en	Inherit Parent Sorting
it	Eredita Genitore Eredita ordinamento

en	Manual Ordering (No Sorting)
it	Ordinazione manuale (senza ordinamento)

en	Alphabetic Ordering
it	Ordinazione alfabetica

en	Natural Ordering
it	Ordinazione naturale

en	Numeric Ordering
it	Ordinazione numerica

en	Data Query Index
it	Indice delle query di dati

en	Current Graph Item Polling Interval
it	Intervallo di polling degli elementi del grafico corrente

en	All Data Sources (Do not Include Duplicates)
it	Tutte le fonti di dati (non includere i duplicati)

en	All Data Sources (Include Duplicates)
it	Tutte le fonti di dati (inclusi i duplicati)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
it	Tutte le fonti di dati simili (non includere i duplicati)

en	All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates) Polling Interval
it	Tutte le fonti di dati simili (non includere duplicati) Intervallo di interrogazione

en	All Similar Data Sources (Include Duplicates)
it	Tutte le fonti di dati simili (inclusi i duplicati)

en	Current Data Source Item: Minimum Value
it	Voce Fonte dei dati correnti: Valore minimo

en	Current Data Source Item: Maximum Value
it	Voce Fonte dei dati correnti: Valore massimo

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Function
it	Voce Fonte dei dati correnti: Valore minimo

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Y-intercept
it	Voce Fonte dei dati correnti: Valore minimo

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Slope
it	Voce Fonte dei dati correnti: Valore minimo

en	Current Data Source Item: Least Squares Line Correlation Coefficient

en	Graph: Lower Limit
it	Grafico: Limite inferiore

en	Graph: Upper Limit
it	Grafico: Limite superiore

en	Count of All Data Sources (Do not Include Duplicates)
it	Conteggio di tutte le fonti di dati (non includere i duplicati)

en	Count of All Data Sources (Include Duplicates)
it	Conteggio di tutte le fonti di dati (inclusi i duplicati)

en	Count of All Similar Data Sources (Do not Include Duplicates)
it	Conteggio di tutte le fonti di dati simili (non includere i duplicati)

en	Count of All Similar Data Sources (Include Duplicates)
it	Conteggio di tutte le fonti di dati simili (inclusi i duplicati)

en	Main Console
it	Console

en	Console Page
it	Inizio della pagina della console

en	New Graphs
it	Nuovi grafici

en	Discovered Devices
it	Dispositivi scoperti

en	Data Profiles
it	Profili di dati

en	Import Packages
it	Importare modelli

en	User Domains
it	Domini utente

en	RRDfile Cleaner
it	Detergente per file RRDD

en	SNMP Managers
it	Voci SNMP

en	User Log
it	User Login

en	RRDfile Checker
it	Detergente per file RRDD

en	Technical Info
it	Supporto Tecnico

en	Change Log
it	1 Cambiamento

en	Access Points, Controllers

en	Application Related
it	Applicare le regole di automazione

en	Cacti Related
it	Rapporto Cacti

en	Database Related
it	Database

en	Facilities Related

en	Generic Device
it	Livello log generico

en	HPC/Grid Computing
it	Opzioni della griglia

en	Hypervisor Related

en	ILO, IPMI, iDrac, etc.

en	Licensing Related

en	Linux Related

en	Load Balancer
it	Bilanciamento del Carico

en	Network Switch
it	Filtri di rete

en	Network Router
it	Filtri di rete

en	NAS/SAN Related

en	Network Firewalls
it	Filtri di rete

en	Power Related PDUs/STS, etc.

en	Printer Related
it	Database

en	Storage Related

en	Telco Related
it	Seleziona template

en	Web Server Related

en	Windows Related

en	UPS Related

en	%d Lines
it	Linee %d

en	Console Access
it	Accesso alla console

en	Realtime Graphs
it	Grafici in tempo reale

en	Users/Groups
it	Gruppi

en	Settings/Utilities
it	Impostazioni/Utility

en	Installation/Upgrades
it	Installazione/Aggiornamento

en	Sites/Devices/Data
it	Siti/Dispositivi/Dati

en	Spike Handling
it	Impostazioni Spike Kill

en	Log Administration
it	Amministrazione dei registri

en	Log Viewing
it	Visualizzazione dei log

en	Reports Administration
it	Amministrazione dei registri

en	Reports Creation
it	Creazione di rapporti

en	Show Graph Action Icons
it	Mostra titolo del grafico

en	Show User Help Links
it	Mostra i collegamenti alla guida dell'utente

en	Plugin Administration
it	Amministrazione dei registri

en	CDEF

en	CDEF Item
it	Voce CDEF

en	GPRINT Preset
it	Preimpostazione GPRINT

en	Data Input Field
it	Campo di inserimento dati

en	Data Template Item
it	Voce del modello di dati

en	Graph Template Item
it	Oggetto del modello grafico

en	Graph Template Input
it	Ingresso modello grafico

en	VDEF

en	VDEF Item
it	Voce VDEF

en	Last Half Hour
it	Ultima mezza ora

en	Last %d Hours
it	Ultima %d ore

en	Last %d Weeks
it	Ultima %d Settimane

en	Last %d Months
it	Ultimi %d Mesi

en	Last %d Years
it	Ultimi anni

en	Day Shift
it	Turno di giorno

en	This Day
it	Ultimo giorno

en	%d Min

en	Month Number, Day, Year
it	Numero del mese, giorno, anno

en	Month Name, Day, Year
it	Nome del mese, giorno, anno

en	Day, Month Number, Year
it	Giorno, numero del mese, numero del mese, anno

en	Day, Month Name, Year
it	Giorno, nome del mese, nome del mese, anno

en	Year, Month Number, Day
it	Anno, numero del mese, giorno

en	Year, Month Name, Day
it	Anno, mese, nome del mese, giorno

en	After Boost
it	Dopo Boost

en	%d MBytes
it	%d MByte

en	%s GBytes
it	%s GByte

en	%d GBytes
it	%d GByte

en	2,000 Data Source Items
it	2.000 Voci della fonte dati

en	5,000 Data Source Items
it	5.000 Voci della fonte dati

en	10,000 Data Source Items
it	10.000 Voci della fonte dati

en	15,000 Data Source Items
it	15.000 Voci della fonte dati

en	25,000 Data Source Items
it	25.000 Voci della fonte dati

en	50,000 Data Source Items (Default)
it	50.000 Voci della fonte dati (predefinito)

en	100,000 Data Source Items
it	100.000 Voci della fonte dati

en	200,000 Data Source Items
it	200.000 Voci della fonte dati

en	400,000 Data Source Items
it	400.000 Voci della fonte dati

en	%s Hours
it	%s Ore

en	%d GByte

en	1 Megabyte

en	%d Megabytes
it	%d Megabyte

en	Inline PNG Image
it	Immagine PNG in linea

en	Inline JPEG Image
it	Immagine JPEG in linea

en	Inline GIF Image
it	Immagine GIF in linea

en	Attached PNG Image
it	Immagine PNG allegata

en	Attached JPEG Image
it	Immagine JPEG allegata

en	Attached GIF Image
it	Immagine GIF allegata

en	Inline PNG Image, LN Style
it	Immagine PNG in linea, stile LN

en	Inline JPEG Image, LN Style
it	Immagine JPEG in linea, stile LN

en	Inline GIF Image, LN Style
it	Immagine GIF in linea, stile LN

en	Month(s), Day of Month
it	Mese(i), giorno del mese

en	Month(s), Day of Week
it	Mese(i), giorno della settimana

en	Keep Graph Types
it	Mantenere i tipi di grafico

en	Keep Type and STACK
it	Mantenere il tipo e lo STACK

en	Convert to AREA/STACK Graph
it	Convertire in grafico AREA/STACK

en	Convert to LINE1 Graph
it	Convertire in grafico LINE1

en	Convert to LINE2 Graph
it	Convertire in grafico LINE2

en	Convert to LINE3 Graph
it	Convertire in grafico LINE3

en	Convert to LINE1/STACK Graph
it	Convertire in grafico LINE1

en	Convert to LINE2/STACK Graph
it	Convertire in grafico LINE2

en	Convert to LINE3/STACK Graph
it	Convertire in grafico LINE3

en	Print All Legend Items
it	Stampa tutti gli articoli Leggenda

en	Print Totaling Legend Items Only
it	Stampa il totale degli articoli della Legenda solo per la stampa

en	Total Similar Data Sources
it	Totale fonti di dati simili

en	Total All Data Sources
it	Totale di tutte le fonti di dati

en	No Reordering
it	No Riordino

en	Data Source, Graph
it	Fonte dei dati, grafico

en	Graph, Data Source
it	Grafico, fonte dati

en	Base Graph Order
it	Ha Grafici

en	is unknown
it	Sconosciuto

en	is not unknown
it	non è sconosciuto

en	does not match regular expression
it	non corrisponde all'espressione regolare

en	Fixed String
it	Stringa fissa

en	Every 1 Hour
it	Ogni 1 ora

en	Every %d Weeks
it	Ogni %d Settimane

en	Use the First Handler Found
it	Utilizzare il gestore PHP GetText

en	Use the PHP GetText Handler
it	Utilizzare il gestore PHP GetText

en	Use the Oscarotero GetText Handler
it	Usa il gestore GetText di Oscarotero

en	Use the MonoTranslator GetText Handler
it	Utilizzare il gestore GetText di MonoTranslator

en	Paper-plane
it	Aeroplano di carta

en	[Fail]
it	Fallito

en	[Warning]
it	ATTENZIONE:

en	[Restart]
it	Limitato

en	[Success]
it	Riuscito!

en	[Skipped]
it	E' stato un po' troppo tardi.

en	User Profile (Edit)
it	Profilo utente (Modifica)

en	Tree Mode
it	Modalità ad albero

en	Graph Management
it	Gestione dei grafici

en	Graph Items
it	Elementi del grafico

en	Create New Graphs
it	Creare nuovi grafici

en	Create Graphs from Data Query
it	Creazione di grafici da query di dati

en	(Remove)
it	Rimuovi

en	Graph Trees
it	Grafico Alberi

en	Graph Template Items
it	Elementi del modello grafico

en	Round Robin Archives
it	Archivio pettirosso tondo

en	Data Input Fields
it	Campi di inserimento dati

en	(Remove Item)
it	(Rimuovi elemento)

en	RRD Cleaner
it	Detergente RRD

en	List unused Files
it	Elenco dei file non utilizzati

en	RRD Check
it	Esegui controllo

en	View User Log
it	Visualizza Log utenti

en	Clear User Log
it	Cancella registro utente

en	Purge User Log
it	Log utente di spurgo

en	View Data Query Cache
it	Visualizzare la cache di query di dati

en	Boost Status
it	Stato boost

en	View SNMP Agent Cache
it	Visualizza la cache dell'agente SNMP

en	View SNMP Agent Notification Log
it	Visualizzazione del registro di notifica degli agenti SNMP

en	VDEF Items
it	Articoli VDEF

en	View SNMP Notification Receivers
it	Visualizzare i ricevitori di notifica SNMP

en	Cacti Settings
it	Impostazioni Cacti

en	(Action)
it	Azione:

en	Cacti Help
it	Casa Cactus

en	Report Add
it	Segnala Aggiungi

en	Report Delete
it	Segnala Cancella

en	Report Edit
it	Segnala Modifica

en	Report Edit Item
it	Segnala Modifica voce

en	Color Template Items
it	Elementi del modello di colore

en	Aggregate Items
it	Articoli aggregati

en	Graph Rule Items
it	Grafico Articoli della regola

en	Tree Rule Items
it	Articoli della regola dell'albero

en	SNMP Version
it	Versione SNMP

en	Choose the SNMP version for this host.
it	Scegliere la versione SNMP per questo host.

en	SNMP Community String
it	Stringa comunitaria SNMP

en	Fill in the SNMP read community for this device.
it	Compilare la comunità di lettura SNMP per questo dispositivo.

en	SNMP Security Level
it	Livello di sicurezza SNMP

en	SNMP v3 Security Level to use when querying the device.
it	SNMP v3 Livello di sicurezza da utilizzare quando si interroga il dispositivo.

en	SNMP Auth Protocol (v3)
it	Protocollo SNMP Auth (v3)

en	Choose the SNMPv3 Authorization Protocol.
it	Scegliere il protocollo di autorizzazione SNMPv3.

en	SNMP Username (v3)
it	Nome utente SNMP (v3)

en	SNMP v3 username for this device.
it	Nome utente SNMP v3 per questo dispositivo.

en	SNMP Password (v3)
it	Password SNMP (v3)

en	SNMP v3 password for this device.
it	SNMP v3 per questo dispositivo.

en	SNMP Privacy Protocol (v3)
it	Protocollo sulla privacy SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Protocol.
it	Scegliere il protocollo SNMPv3 Privacy Protocol.

en	SNMP Privacy Passphrase (v3)
it	Passphrase privacy SNMP (v3)

en	Choose the SNMPv3 Privacy Passphrase.
it	Scegliere la Passphrase SNMPv3 Privacy Passphrase.

en	SNMP Context (v3)
it	Contesto SNMP (v3)

en	Enter the SNMP Context to use for this device.
it	Immettere il contesto SNMP da utilizzare per questo dispositivo.

en	SNMP Engine ID (v3)
it	SNMP ID motore (v3)

en	Enter the SNMP v3 Engine Id to use for this device. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
it	Immettere l'ID motore SNMP v3 da utilizzare per questo dispositivo. Lasciare vuoto questo campo per utilizzare l'SNMP Engine ID in fase di definizione per il ricevitore SNMPv3 Notification.

en	SNMP Port
it	Porta SNMP

en	Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).
it	Immettere il numero di porta UDP da utilizzare per SNMP (il valore predefinito è 161).

en	SNMP Timeout
it	Timeout SNMP

en	The maximum number of milliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work with php-snmp support).
it	Il numero massimo di millisecondi Cacti aspetterà una risposta SNMP (non funziona con il supporto php-snmp).

en	Maximum OIDs Per Get Request
it	Numero massimo di OID per ogni richiesta di prelievo

en	The number of SNMP OIDs that can be obtained in a single SNMP Get request.
it	Specificato il numero di OID che possono essere ottenuti in una singola richiesta SNMP Get.

en	%d OID
it	Max OID

en	%d OID's
it	%d OID

en	Bulk Walk Maximum Repetitions
it	Massime ripetizioni della camminata in serie

en	For SNMPv2 and SNMPv3 Devices, the SNMP Bulk Walk max-repetitions size. The default is to 'Auto Detect on Re-Index'. For very large switches, high performance servers, Jumbo Frame Networks or for high latency WAN connections, increasing this value may increase poller performance. More data is packed into a single SNMP packet which can reduce data query run time. However, some devices may completely refuse to respond to packets with a max-repetition size which is set too large. This can be especially true for lower-powered IoT type devices or smaller embedded IT appliances. Special attention to the overall network path MTU should also be considered since setting a value which is too high could lead to packet fragmentation.
it	Per i dispositivi SNMPv2 e SNMPv3, la dimensione massima delle ripetizioni SNMP Bulk Walk. L'impostazione predefinita è "Rilevamento automatico alla reindicizzazione". Per switch molto grandi, server ad alte prestazioni, reti Jumbo Frame o per connessioni WAN ad alta latenza, l'aumento di questo valore può aumentare le prestazioni del poller. Più dati sono impacchettati in un singolo pacchetto SNMP che può ridurre il tempo di esecuzione della query di dati. Tuttavia, alcuni dispositivi potrebbero rifiutarsi completamente di rispondere ai pacchetti con una dimensione di ripetizione massima impostata su un valore troppo grande. Ciò può essere particolarmente vero per i dispositivi di tipo IoT a bassa potenza o per dispositivi IT integrati più piccoli. Occorre inoltre prestare particolare attenzione all'MTU del percorso di rete complessivo, poiché l'impostazione di un valore troppo elevato potrebbe causare la frammentazione dei pacchetti.

en	Auto Detect on Re-Index
it	Rilevamento automatico su reindicizzazione

en	Auto Detect/Set on first Re-Index
it	Rileva/Imposta automaticamente al primo reindicizzazione

en	%d Repetition
it	Opzioni della griglia

en	%d Repetitions
it	Opzioni della griglia

en	SNMP Retries
it	Riprova SNMP

en	The maximum number of attempts to reach a device via an SNMP readstring prior to giving up.
it	Il numero massimo di tentativi di raggiungere un dispositivo tramite una stringa di lettura SNMP prima della rinuncia.

en	A useful name for this Data Storage and Polling Profile.
it	Un nome utile per questo profilo di memorizzazione dei dati e di polling.

en	The frequency that data will be collected from the Data Source?
it	La frequenza con cui i dati saranno raccolti dalla Fonte Dati?

en	How long can data be missing before RRDtool records unknown data. Increase this value if your Data Source is unstable and you wish to carry forward old data rather than show gaps in your graphs. This value is multiplied by the X-Files Factor to determine the actual amount of time.
it	Per quanto tempo possono mancare i dati prima che RRDDtool registri dati sconosciuti. Aumentare questo valore se la propria origine dati è instabile e si desidera riportare i vecchi dati piuttosto che mostrare lacune nei grafici. Questo valore viene moltiplicato per il fattore X-Files per determinare il tempo effettivo.

en	X-Files Factor
it	Fattore X-Files

en	The amount of unknown data that can still be regarded as known.
it	La quantità di dati sconosciuti che possono ancora essere considerati noti.

en	Consolidation Functions
it	Funzioni di consolidamento

en	How data is to be entered in RRAs.
it	Come inserire i dati nelle ARR.

en	Is this the default storage profile?
it	È questo il profilo di archiviazione predefinito?

en	RRDfile Size (in Bytes)
it	Dimensione file RRDD (in byte)

en	Based upon the number of Rows in all RRAs and the number of Consolidation Functions selected, the size of this entire in the RRDfile.
it	In base al numero di righe in tutte le RRA e al numero di funzioni di consolidamento selezionate, la dimensione dell'intero file RRD.

en	New Profile RRA
it	Nuovo profilo RRA

en	Aggregation Level
it	Livello di aggregazione

en	The number of samples required prior to filling a row in the RRA specification. The first RRA should always have a value of 1.
it	Il numero di campioni richiesti prima di riempire una riga della specifica RRA. La prima RRA dovrebbe sempre avere un valore di 1.

en	How many generations data is kept in the RRA.
it	Quanti dati sulle generazioni sono conservati nella RRA.

en	Default Timespan
it	Periodo di tempo predefinito

en	When viewing a Graph based upon the RRA in question, the default Timespan to show for that Graph.
it	Quando si visualizza un grafico basato sulla RRA in questione, il periodo di tempo predefinito da mostrare per quel grafico.

en	Based upon the Aggregation Level, the Rows, and the Polling Interval the amount of data that will be retained in the RRA
it	Sulla base del livello di aggregazione, delle righe e dell'intervallo di polling, la quantità di dati che saranno conservati nell'ARR.

en	RRA Size (in Bytes)
it	Dimensione RRA (in byte)

en	Based upon the number of Rows and the number of Consolidation Functions selected, the size of this RRA in the RRDfile.
it	In base al numero di righe e al numero di funzioni di consolidamento selezionate, la dimensione di questa RRA nel file RRDD.

en	A useful name for this CDEF.
it	Un nome utile per questo CDEF.

en	The name of this Color.
it	Il nome di questo Colore.

en	The hex value for this color; valid range: 000000-FFFFFF.
it	Il valore esadecimale per questo colore; intervallo valido: 0000000000-FFFFFFFFFF.

en	Any named color should be read only.
it	Qualsiasi colore chiamato dovrebbe essere letto solo in lettura.

en	Enter a meaningful name for this data input method.
it	Inserire un nome significativo per questo metodo di inserimento dati.

en	Choose the method you wish to use to collect data for this Data Input method.
it	Scegliere il metodo che si desidera utilizzare per raccogliere i dati per questo metodo di inserimento dati.

en	Input String
it	Stringa di ingresso

en	The data that is sent to the script, which includes the complete path to the script and input sources in <> brackets.
it	I dati che vengono inviati allo script, che include il percorso completo dello script e le fonti di input tra parentesi.

en	White List Check
it	Controllo Lista Bianca

en	The result of the Whitespace verification check for the specific Input Method. If the Input String changes, and the Whitelist file is not update, Graphs will not be allowed to be created.
it	Il risultato della verifica degli spazi bianchi per lo specifico metodo di input. Se la stringa di input cambia e il file Whitelist non viene aggiornato, non sarà possibile creare grafici.

en	Field [%s]
it	Campo [%s]

en	Choose the associated field from the %s field.
it	Scegliere il campo associato dal campo %s.

en	Enter a name for this %s field. Note: If using name value pairs in your script, for example: NAME:VALUE, it is important that the name match your output field name identically to the script output name or names.
it	Immettere un nome per questo campo %s. Nota: se si utilizzano coppie di valori del nome nel proprio script, ad esempio: NAME:VALUE, è importante che il nome del campo di output corrisponda identico al nome o ai nomi di output dello script.

en	Update RRDfile
it	Aggiornare il file RRDD

en	Whether data from this output field is to be entered into the RRDfile.
it	Se i dati di questo campo di uscita devono essere inseriti nel file RRD.

en	Regular Expression Match
it	Corrispondenza regolare di espressione

en	If you want to require a certain regular expression to be matched against input data, enter it here (preg_match format).
it	Se si desidera richiedere che una certa espressione regolare sia abbinata ai dati di input, inserirla qui (formato preg_match).

en	Allow Empty Input
it	Consentire l'ingresso vuoto

en	Check here if you want to allow NULL input in this field from the user.
it	Selezionare qui se si desidera consentire all'utente di inserire NULL in questo campo.

en	Special Type Code
it	Codice tipo speciale

en	If this field should be treated specially by host templates, indicate so here. Valid keywords for this field are %s
it	Se questo campo deve essere trattato in modo particolare dai modelli host, indicarlo qui. Le parole chiave valide per questo campo sono %s

en	The name given to this data template.
it	Il nome dato a questo modello di dati.

en	Choose a name for this data source. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
it	Scegliere un nome per questa origine dati. Può includere variabili di sostituzione come |host_description| o |query_fieldName|. Per un elenco completo dei tag sostitutivi supportati, consultare la documentazione Cacti.

en	Data Source Path
it	Percorso della sorgente dati

en	The full path to the RRDfile.
it	Il percorso completo per il file RRD.

en	The script/source used to gather data for this data source.
it	Lo script/sorgente utilizzato per raccogliere i dati per questa fonte di dati.

en	Select the Data Source Profile. The Data Source Profile controls polling interval, the data aggregation, and retention policy for the resulting Data Sources.
it	Selezionare il profilo dell'origine dati. Il Profilo dell'origine dati controlla l'intervallo di polling, l'aggregazione dei dati e la politica di conservazione delle fonti dati risultanti.

en	The amount of time in seconds between expected updates.
it	La quantità di tempo in secondi tra gli aggiornamenti previsti.

en	Data Source Active
it	Sorgente dati attiva

en	Whether Cacti should gather data for this data source or not.
it	Se Cacti debba o meno raccogliere dati per questa fonte di dati.

en	Internal Data Source Name
it	Fonte dati interna Nome della fonte dati

en	Choose unique name to represent this piece of data inside of the RRDfile.
it	Scegliere un nome univoco per rappresentare questo dato all'interno del file RRD.

en	Minimum Value ("U" for No Minimum)
it	Valore minimo ("U" per nessun valore minimo)

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
it	Il valore minimo dei dati che possono essere raccolti.

en	Maximum Value ("U" for No Maximum)
it	Valore massimo ("U" per nessun massimo)

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
it	Il valore massimo dei dati che possono essere raccolti.

en	How data is represented in the RRA.
it	Come sono rappresentati i dati nell'ARR.

en	The maximum amount of time that can pass before data is entered as 'unknown'. (Usually 2x300=600)
it	Il tempo massimo che può trascorrere prima che i dati siano inseriti come "sconosciuti". (Di solito 2x300=600)

en	When data is gathered, the data for this field will be put into this data source.
it	Al momento della raccolta dei dati, i dati per questo campo saranno inseriti in questa fonte di dati.

en	Enter a name for this GPRINT preset, make sure it is something you recognize.
it	Inserisci un nome per questo preset GPRINT, assicurati che sia qualcosa che riconosci.

en	GPRINT Text
it	Testo GPRINT

en	Enter the custom GPRINT string here.
it	Inserire qui la stringa GPRINT personalizzata.

en	Title (--title)
it	Titolo (--titolo)

en	The name that is printed on the graph. It can include replacement variables such as |host_description| or |query_fieldName|. For a complete list of supported replacement tags, please see the Cacti documentation.
it	Il nome stampato sul grafico. Può includere variabili di sostituzione come |host_description| o |query_fieldName|. Per un elenco completo dei tag sostitutivi supportati, consultare la documentazione Cacti.

en	Vertical Label (--vertical-label)
it	Etichetta verticale (--etichetta verticale)

en	The label vertically printed to the left of the graph.
it	L'etichetta stampata verticalmente a sinistra del grafico.

en	Image Format (--imgformat)
it	Formato immagine (--imgformato)

en	The type of graph that is generated; PNG, GIF or SVG. The selection of graph image type is very RRDtool dependent.
it	Il tipo di grafico generato: PNG, GIF o SVG. La selezione del tipo di immagine grafica dipende molto da RRDtool.

en	Height (--height)
it	Altezza (--altezza)

en	The height (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
it	L'altezza (in pixel) dell'area del grafico all'interno del grafico. Quest'area non include le legende, le legende degli assi o il titolo.

en	Width (--width)
it	Larghezza (--larghezza)

en	The width (in pixels) of the graph area within the graph. This area does not include the legend, axis legends, or title.
it	La larghezza (in pixel) dell'area del grafico all'interno del grafico. Quest'area non include le legende, le legende degli assi o il titolo.

en	Base Value (--base)
it	Valore base (--base)

en	Should be set to 1024 for memory and 1000 for traffic measurements.
it	Dovrebbe essere impostato su 1024 per la memoria e 1000 per le misurazioni del traffico.

en	Slope Mode (--slope-mode)
it	Modo Pendenza (--slope-mode)

en	Using Slope Mode evens out the shape of the graphs at the expense of some on screen resolution.
it	L'utilizzo della modalità Pendenza uniforma la forma dei grafici a scapito di alcuni con risoluzione dello schermo.

en	Auto scale the y-axis instead of defining an upper and lower limit. Note: if this is check both the Upper and Lower limit will be ignored.
it	Auto scala l'asse y invece di definire un limite superiore e inferiore. Nota: se questa opzione è selezionata, i limiti superiore e inferiore saranno ignorati.

en	Auto Scale Options
it	Opzioni di scala automatica

en	Use <br> --alt-autoscale to scale to the absolute minimum and maximum <br> --alt-autoscale-max to scale to the maximum value, using a given lower limit <br> --alt-autoscale-min to scale to the minimum value, using a given upper limit <br> --alt-autoscale (with limits) to scale using both lower and upper limits (RRDtool default) <br>
it	Usare <br> --alt-autoscale per scalare al minimo assoluto e al massimo <br> --alt-autoscale-max per scalare al valore massimo, usando un dato limite inferiore <br> --alt-autoscale-min per scalare al valore minimo, usando un dato limite superiore <br> --alt-autoscale (con limiti) per scalare usando entrambi i limiti inferiore e superiore (RRDtool default) <br> <br>.

en	Use --alt-autoscale (ignoring given limits)
it	Uso --alt-autoscale (ignorando i limiti indicati)

en	Use --alt-autoscale-max (accepting a lower limit)
it	Usa --alt-alt-autoscale-max (accettare un limite inferiore)

en	Use --alt-autoscale-min (accepting an upper limit)
it	Usa --alt-alt-autoscale-min (accettare un limite superiore)

en	Use --alt-autoscale (accepting both limits, RRDtool default)
it	Usa --alt-autoscale (accettando entrambi i limiti, RRDtool predefinito)

en	Logarithmic Scaling (--logarithmic)
it	Scalatura logaritmica (--logaritmica)

en	Use Logarithmic y-axis scaling
it	Utilizzare la scala logaritmica dell'asse y

en	SI Units for Logarithmic Scaling (--units=si)
it	Unità SI per la scala logaritmica (--unità=si)

en	Use SI Units for Logarithmic Scaling instead of using exponential notation.<br> Note: Linear graphs use SI notation by default.
it	Utilizzare le unità SI per la scala logaritmica invece di utilizzare la notazione esponenziale.<br> Nota: i grafici lineari utilizzano di default la notazione SI.

en	Rigid Boundaries Mode (--rigid)
it	Modalità Confini rigidi (--rigido)

en	Do not expand the lower and upper limit if the graph contains a value outside the valid range.
it	Non espandere i limiti inferiore e superiore se il grafico contiene un valore al di fuori dell'intervallo valido.

en	Upper Limit (--upper-limit)
it	Limite superiore (--limite superiore)

en	The maximum vertical value for the graph.
it	Il valore verticale massimo per il grafico.

en	Lower Limit (--lower-limit)
it	Limite inferiore (---Limite inferiore)

en	The minimum vertical value for the graph.
it	Il valore verticale minimo per il grafico.

en	Unit Grid Value (--unit/--y-grid)
it	Unità Valore di rete (--unità/-----i-griglia)

en	Sets the exponent value on the Y-axis for numbers. Note: This option is deprecated and replaced by the --y-grid option. In this option, Y-axis grid lines appear at each grid step interval. Labels are placed every label factor lines.
it	Imposta il valore dell'esponente sull'asse Y per i numeri. Nota: Questa opzione è deprecata e sostituita dall'opzione --y-grid. In questa opzione, le linee della griglia dell'asse Y appaiono ad ogni passo della griglia. Le etichette sono collocate su ogni linea di fattore di etichettatura.

en	Unit Exponent Value (--units-exponent)
it	Valore unitario esponente (--unità-esponente)

en	What unit Cacti should use on the Y-axis. Use 3 to display everything in "k" or -6 to display everything in "u" (micro).
it	Quale unità Cacti dovrebbe utilizzare sull'asse Y. Utilizzare 3 per visualizzare tutto in "k" o -6 per visualizzare tutto in "u" (micro).

en	Unit Length (--units-length <length>)
it	Unit Length (--unità-lunghezza;)

en	How many digits should RRDtool assume the y-axis labels to be? You may have to use this option to make enough space once you start fiddling with the y-axis labeling.
it	Quante cifre deve assumere RRDtool le etichette dell'asse y? Potrebbe essere necessario utilizzare questa opzione per creare spazio sufficiente una volta che si inizia a giocare con l'etichettatura dell'asse y.

en	No Gridfit (--no-gridfit)

en	In order to avoid anti-aliasing blurring effects RRDtool snaps points to device resolution pixels, this results in a crisper appearance. If this is not to your liking, you can use this switch to turn this behavior off.<br><strong>Note: </strong>Gridfitting is turned off for PDF, EPS, SVG output by default.
it	Al fine di evitare effetti di sfocatura anti-aliasing RRDDtool scatta i punti ai pixel di risoluzione del dispositivo, questo si traduce in un aspetto più nitido. Se questo non è di vostro gradimento, potete usare questo interruttore per disattivare questo comportamento.<br><strong><strong>Nota: </strong>Il Gridfitting è disattivato per l'output PDF, EPS, SVG di default.

en	Alternative Y Grid (--alt-y-grid)
it	Griglia Y alternativa (--alt-i-i-i-griglia)

en	The algorithm ensures that you always have a grid, that there are enough but not too many grid lines, and that the grid is metric. This parameter will also ensure that you get enough decimals displayed even if your graph goes from 69.998 to 70.001.<br><strong>Note: </strong>This parameter may interfere with --alt-autoscale options.
it	L'algoritmo assicura che si abbia sempre una griglia, che ci siano abbastanza ma non troppe linee di griglia e che la griglia sia metrica. Questo parametro assicura inoltre che venga visualizzato un numero sufficiente di decimali anche se il grafico va da 69.998 a 70.001.<br><strong>Nota: </strong>Questo parametro può interferire con le opzioni --alt-autoscale.

en	Axis Options
it	Opzioni asse

en	Right Axis (--right-axis <scale:shift>)
it	Asse destro (--asse destro-asse <scala:shift>)

en	A second axis will be drawn to the right of the graph. It is tied to the left axis via the scale and shift parameters.
it	Un secondo asse sarà disegnato a destra del grafico. È legato all'asse sinistro tramite i parametri di scala e di spostamento.

en	Right Axis Label (--right-axis-label <string>)
it	Etichetta dell'asse destro (---etichetta dell'asse destro <string>)

en	The label for the right axis.
it	L'etichetta per l'asse destro.

en	Right Axis Format (--right-axis-format <format>)
it	Formato asse destro (---formato asse destro-asse-formato <format>)

en	By default, the format of the axis labels gets determined automatically. If you want to do this yourself, use this option with the same %lf arguments you know from the PRINT and GPRINT commands.
it	Per impostazione predefinita, il formato delle etichette degli assi viene determinato automaticamente. Se si desidera farlo da soli, utilizzare questa opzione con gli stessi argomenti %lf che si conoscono dai comandi PRINT e GPRINT.

en	Right Axis Formatter (--right-axis-formatter <formatname>)
it	Formattatore asse destro (---formatore asse destro-asse-formatter <formatname>)

en	When you setup the right axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length and --right-axis-format. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
it	Quando si imposta l'etichettatura dell'asse corretto, applicare una regola al formato dei dati. I formati supportati includono "numerico" dove i dati sono trattati come numerici, "timestamp" dove i valori sono interpretati come UNIX timestamps (numero di secondi dal gennaio 1970) ed espressi usando il formato strftime (il valore predefinito è "%Y-%m-%m-%d %H:%M:%S"). Vedi anche --unità-lunghezza e --right-axis-formato. Infine "durata", dove i valori sono interpretati come durata in millisecondi. La formattazione segue le regole di valstrfduration qualificato PRINT/GPRINT.

en	Left Axis Format (--left-axis-format <format>)
it	Formattatore asse sinistro (---formatter asse sinistro-formatter <formatname>)

en	Left Axis Formatter (--left-axis-formatter <formatname>)
it	Formattatore asse sinistro (---formatter asse sinistro-formatter <formatname>)

en	When you setup the left axis labeling, apply a rule to the data format. Supported formats include "numeric" where data is treated as numeric, "timestamp" where values are interpreted as UNIX timestamps (number of seconds since January 1970) and expressed using strftime format (default is "%Y-%m-%d %H:%M:%S"). See also --units-length. Finally "duration" where values are interpreted as duration in milliseconds. Formatting follows the rules of valstrfduration qualified PRINT/GPRINT.
it	Quando si imposta l'etichettatura dell'asse sinistro, applicare una regola al formato dei dati. I formati supportati includono "numerico" dove i dati sono trattati come numerici, "timestamp" dove i valori sono interpretati come UNIX timestamps (numero di secondi dal gennaio 1970) ed espressi usando il formato strftime (il valore predefinito è "%Y-%m-%m-%d %H:%M:%S"). Vedi anche...... la lunghezza. Infine "durata", dove i valori sono interpretati come durata in millisecondi. La formattazione segue le regole di valstrfduration qualificato PRINT/GPRINT.

en	Legend Options
it	Opzioni Legenda

en	Auto Padding
it	Imbottitura automatica

en	Pad text so that legend and graph data always line up. Note: this could cause graphs to take longer to render because of the larger overhead. Also Auto Padding may not be accurate on all types of graphs, consistent labeling usually helps.
it	Tastiera in modo che i dati di legenda e grafico siano sempre allineati. Nota: questo potrebbe richiedere più tempo per il rendering dei grafici a causa delle maggiori spese generali. Anche l'imbottitura automatica potrebbe non essere accurata su tutti i tipi di grafici, un'etichettatura coerente di solito aiuta.

en	Dynamic Labels (--dynamic-labels)
it	Etichette dinamiche (---etichette dinamiche)

en	Draw line markers as a line.
it	Disegnare gli indicatori di linea come una linea.

en	Force Rules Legend (--force-rules-legend)
it	Leggenda delle regole della forza (--force-rules-legenda)

en	Force the generation of HRULE and VRULE legends.
it	Forzare la generazione di leggende HRULE e VRULE.

en	Tab Width (--tabwidth <pixels>)

en	By default the tab-width is 40 pixels, use this option to change it.
it	Per impostazione predefinita la larghezza della scheda è di 40 pixel, utilizzare questa opzione per cambiarla.

en	Legend Position (--legend-position=<position>)
it	Legenda Posizione (--legend-position=<position>)

en	Place the legend at the given side of the graph.
it	Posizionare la legenda sul lato dato del grafico.

en	Legend Direction (--legend-direction=<direction>)
it	Legenda Direzione (--legend-direction=<direction>)

en	Place the legend items in the given vertical order.
it	Posizionare gli elementi legenda nell'ordine verticale dato.

en	Graph Item Type
it	Grafico Tipo di elemento

en	How data for this item is represented visually on the graph.
it	Come i dati di questa voce sono rappresentati visivamente sul grafico.

en	The data source to use for this graph item.
it	L'origine dei dati da utilizzare per questa voce del grafico.

en	The color to use for the legend.
it	Il colore da usare per la leggenda.

en	Opacity/Alpha Channel
it	Opacità/canale alfa

en	The opacity/alpha channel of the color.
it	Il canale opacità/alfa del colore.

en	Consolidation Function
it	Funzione di consolidamento

en	How data for this item is represented statistically on the graph.
it	Come i dati di questa voce sono rappresentati statisticamente sul grafico.

en	CDEF Function
it	Funzione CDEF

en	A CDEF (math) function to apply to this item on the graph or legend.
it	Una funzione CDEF (matematica) da applicare a questa voce nel grafico o nella legenda.

en	VDEF Function
it	Funzione VDEF

en	A VDEF (math) function to apply to this item on the graph legend.
it	Una funzione VDEF (matematica) da applicare a questa voce nella legenda del grafico.

en	Shift Data
it	Dati dello Shift

en	Offset your data on the time axis (x-axis) by the amount specified in the 'value' field.
it	Offset i dati sull'asse del tempo (asse x) per la quantità specificata nel campo "valore".

en	[HRULE|VRULE]: The value of the graph item. [TICK]: The fraction for the tick line. [SHIFT]: The time offset in seconds.
it	E' STATO UN PIACERE CONOSCERTI: Il valore della voce del grafico. [TICK]: La frazione per la linea di spunta. [SHIFT]: Il tempo si sposta in secondi.

en	GPRINT Type
it	Tipo GPRINT

en	If this graph item is a GPRINT, you can optionally choose another format here. You can define additional types under "GPRINT Presets".
it	Se questa voce del grafico è una GPRINT, si può opzionalmente scegliere qui un altro formato. È possibile definire tipi aggiuntivi in "Preset GPRINT".

en	Text Alignment (TEXTALIGN)
it	Allineamento del testo (TEXTALIGN)

en	All subsequent legend line(s) will be aligned as given here. You may use this command multiple times in a single graph. This command does not produce tabular layout.Note: You may want to insert a <HR> on the preceding graph item. Note: A <HR> on this legend line will obsolete this setting!
it	Tutte le linee di legenda successive saranno allineate come indicato qui. È possibile utilizzare questo comando più volte in un singolo grafico. Questo comando non produce layout tabulare.Nota: Si può voler inserire un <HR> sulla voce del grafico precedente. Nota: A <HR> su questa linea di legenda obsoleta questa impostazione!

en	Text that will be displayed on the legend for this graph item.
it	Testo che verrà visualizzato nella legenda di questa voce del grafico.

en	Insert Hard Return
it	Inserisci ritorno duro

en	Forces the legend to the next line after this item.
it	Forza la legenda alla riga successiva dopo questa voce.

en	Line Width (decimal)
it	Larghezza linea (decimale)

en	In case LINE was chosen, specify width of line here. You must include a decimal precision, for example 2.00
it	Nel caso in cui sia stata scelta LINE, specificare qui la larghezza della linea. È necessario includere una precisione decimale, ad esempio 2,00

en	Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]])
it	Tratti (trattini (trattini[=on_s[,off_s[,on_s,on_s,off_s]....]]))

en	The dashes modifier enables dashed line style.
it	Il modificatore dei trattini consente di abilitare lo stile della linea tratteggiata.

en	Dash Offset (dash-offset=offset)

en	The dash-offset parameter specifies an offset into the pattern at which the stroke begins.
it	Il parametro dash-offset specifica un offset nel modello in cui inizia la corsa.

en	The name given to this graph template.
it	Il nome dato a questo modello di grafico.

en	Check this checkbox if there can be more than one Graph of this type per Device.
it	Selezionare questa casella di controllo se ci può essere più di un grafico di questo tipo per dispositivo.

en	Test Data Sources
it	Ha fonti di dati

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
it	Seleziona questa casella di controllo se desideri testare le origini dati prima della loro creazione. Con le origini dati di prova abilitate, se l'origine dati non restituisce dati validi, il grafico non verrà creato. Questa impostazione è importante se si desidera avere un Device Template più generico che possa includere più Graph Templates applicabili selettivamente a seconda delle caratteristiche del Device stesso. Nota: se si dispone di uno script di lunga durata come origine dati, il tempo necessario per creare grafici aumenterà.

en	Enter a name for this graph item input, make sure it is something you recognize.
it	Immettere un nome per questa voce del grafico, assicurarsi che sia qualcosa che si riconosce.

en	Enter a description for this graph item input to describe what this input is used for.
it	Immettere una descrizione di questa voce del grafico per descrivere a cosa serve questo input.

en	How data is to be represented on the graph.
it	Come devono essere rappresentati i dati sul grafico.

en	General Device Options
it	Opzioni generali del dispositivo

en	Give this host a meaningful description.
it	Dare a questo ospite una descrizione significativa.

en	Fully qualified hostname or IP address for this device.
it	Nome host o indirizzo IP completamente qualificato per questo dispositivo.

en	The physical location of the Device. This free form text can be a room, rack location, etc.
it	La posizione fisica del dispositivo. Questo testo in forma libera può essere una stanza, una posizione rack, ecc.

en	Poller Association
it	Associazione Poller

en	Device Site Association
it	Associazione del sito del dispositivo

en	What Site is this Device associated with.
it	A quale sito è associato questo dispositivo.

en	Choose the Device Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries associated with this Device.
it	Scegliere il modello del dispositivo da utilizzare per definire i modelli grafici e le query di dati predefiniti associati a questo dispositivo.

en	Number of Collection Threads
it	Numero di fili di raccolta

en	The number of concurrent threads to use for polling this device. This applies to the Spine poller only.
it	Il numero di thread simultanei da utilizzare per il polling di questo dispositivo. Questo vale solo per l'impianto di poller della colonna vertebrale.

en	Check this box to disable all checks for this host.
it	Spuntare questa casella per disabilitare tutti i controlli per questo host.

en	Availability/Reachability Options
it	Opzioni di disponibilità/raggiungibilità

en	Downed Device Detection
it	Rilevamento dei dispositivi a valle

en	The method Cacti will use to determine if a host is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
it	Il metodo che Cacti utilizzerà per determinare se un host è disponibile per i sondaggi. <br><i>Attenzione: Si raccomanda che, come minimo, sia sempre selezionato SNMP.</i>.

en	The type of ping packet to sent. <br><i>NOTE: ICMP on Linux/UNIX requires root privileges.</i>
it	Il tipo di pacchetto ping da inviare. <br><i>Nota: ICMP su Linux/UNIX richiede privilegi di root.</i>.

en	Created
it	Crea

en	Date/time the device was added

en	Enter notes to this host.
it	Inserire le note a questo host.

en	External ID for linking Cacti data to external monitoring systems.
it	ID esterno per collegare i dati Cacti a sistemi di monitoraggio esterni.

en	A useful name for this host template.
it	Un nome utile per questo modello di host.

en	Class
it	Classico

en	A suitable Class for the Device Template.
it	Un nome utile per questo Template.

en	A name for this data query.
it	Un nome per questa query di dati.

en	A description for this data query.
it	Una descrizione per questa richiesta di dati.

en	The full path to the XML file containing definitions for this data query.
it	Il percorso completo del file XML contenente le definizioni per questa query di dati.

en	Choose the input method for this Data Query. This input method defines how data is collected for each Device associated with the Data Query.
it	Scegliere il metodo di immissione per questa Interrogazione dati. Questo metodo di input definisce come vengono raccolti i dati per ogni dispositivo associato alla Data Query.

en	Choose the Graph Template to use for this Data Query Graph Template item.
it	Scegliere il modello di grafico da utilizzare per questa voce del modello di grafico di interrogazione dati.

en	A name for this associated graph.
it	Un nome per questo grafico associato.

en	A useful name for this graph tree.
it	Un nome utile per questo albero grafico.

en	Sorting Type
it	Tipo di ordinamento

en	Choose how items in this tree will be sorted.
it	Scegli come saranno ordinati gli elementi di questo albero.

en	Should this Tree be published for users to access?
it	L'albero dovrebbe essere pubblicato in modo che gli utenti possano accedervi?

en	An Email Address where the User can be reached.
it	Un indirizzo e-mail dove l'utente può essere raggiunto.

en	Enter the password for this user twice. Remember that passwords are case sensitive!
it	Inserire due volte la password per questo utente. Ricordate che le password sono sensibili alle maiuscole e minuscole!

en	Determines if user is able to login.
it	Determina se l'utente è in grado di effettuare il login.

en	Determines if the user account is locked.
it	Determina se l'account utente è bloccato.

en	Set any user account specific options here.
it	Imposta qui qualsiasi opzione specifica per l'account utente.

en	Must Change Password at Next Login
it	Deve cambiare la password al prossimo accesso

en	Maintain Custom Graph and User Settings
it	Mantenere il grafico personalizzato e le impostazioni utente

en	Set any graph specific options here.
it	Impostare qui qualsiasi opzione specifica del grafico.

en	User Has Rights to Tree View
it	L'utente ha diritto alla visualizzazione ad albero

en	User Has Rights to List View
it	L'utente ha il diritto di visualizzare l'elenco

en	User Has Rights to Preview View
it	L'utente ha il diritto di visualizzare l'anteprima

en	What to do when this user logs in.
it	Cosa fare quando l'utente effettua il login.

en	Show the page that user pointed their browser to.
it	Mostra la pagina in cui l'utente ha puntato il proprio browser.

en	Show the default console screen.
it	Mostra la schermata predefinita della console.

en	Show the default graph screen.
it	Mostra la schermata del grafico predefinito.

en	Authentication Realm
it	Regno di autenticazione

en	Only used if you have LDAP or Web Basic Authentication enabled. Changing this to a non-enabled realm will effectively disable the user.
it	Utilizzato solo se è abilitata l'autenticazione LDAP o Web Basic Authentication. Cambiare questo in un regno non abilitato disabiliterà effettivamente l'utente.

en	Import Template from Local File
it	Importazione di un modello da un file locale

en	If the XML file containing template data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati del modello si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Data Source Overrides
it	Profili di origine dei dati

en	Create New from Template
it	Crea nuovo dal modello

en	Graph/Data Template Overrides
it	Opzioni del modello grafico

en	Remove Orphaned Graph Items
it	Rimuovere gli elementi del grafico orfani

en	If checked, Cacti will delete any Graph Items from both the Graph Template and associated Graphs that are not included in the imported Graph Template.
it	Se l'opzione è selezionata, Cacti eliminerà tutti gli elementi grafici sia dal modello grafico che dai grafici associati che non sono inclusi nel modello grafico importato.

en	Replace Data Query Suggested Value Patterns

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records for Data Queries. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Graph Template Image Format
it	Formato immagine del modello grafico Formato immagine

en	The Image Format to be used when importing or updating Graph Templates.
it	Il formato immagine predefinito da utilizzare per tutti i nuovi modelli di grafico.

en	Graph Template Height
it	Altezza del modello grafico

en	The Height to be used when importing or updating Graph Templates.
it	La larghezza predefinita del grafico da utilizzare per tutti i nuovi modelli di grafico.

en	Graph Template Width
it	Larghezza del modello grafico

en	The Width to be used when importing or updating Graph Templates.
it	La larghezza predefinita del grafico da utilizzare per tutti i nuovi modelli di grafico.

en	General SNMP Entity Options
it	Opzioni generali SNMP Entità SNMP

en	Give this SNMP entity a meaningful description.
it	Fornire a questa entità SNMP una descrizione significativa.

en	Disable SNMP Notification Receiver
it	Disattivare il ricevitore di notifica SNMP

en	Check this box if you temporary do not want to send SNMP notifications to this host.
it	Selezionare questa casella se si desidera temporaneamente non inviare notifiche SNMP a questo host.

en	Maximum Log Size
it	Dimensione massima del tronco

en	Maximum number of day's notification log entries for this receiver need to be stored.
it	È necessario memorizzare il numero massimo di voci del registro di notifica del giorno per questo destinatario.

en	SNMP Message Type
it	Tipo di messaggio SNMP

en	SNMP traps are always unacknowledged. To send out acknowledged SNMP notifications, formally called "INFORMS", SNMPv2 or above will be required.
it	Le trappole SNMP sono sempre non riconosciute. Per inviare notifiche SNMP riconosciute, formalmente chiamate "INFORMAZIONI", sarà richiesto SNMPv2 o superiore.

en	The new Title of the aggregated Graph.
it	Il nuovo titolo del grafico aggregato.

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts.
it	Un prefisso per tutte le linee GPRINT per distinguere, ad esempio, host diversi.

en	Include Prefix Text
it	Includi indice

en	Include the source Graphs GPRINT Title Text with the Aggregate Graph(s).
it	Includi i grafici di origine Testo del titolo GPRINT con i grafici aggregati.

en	Use this Option to create e.g. STACKed graphs.<br>AREA/STACK: 1st graph keeps AREA/STACK items, others convert to STACK<br>LINE1: all items convert to LINE1 items<br>LINE2: all items convert to LINE2 items<br>LINE3: all items convert to LINE3 items
it	Usa questa opzione per creare, ad esempio, grafici in STACK.<br>AREA/STACK: il primo grafico mantiene gli elementi AREA/STACK, altri li convertono in STACK<br>LINE1: tutti gli elementi si convertono in LINEA1<br>LINE2: tutti gli elementi si convertono in elementi LINE2<br>LINE3: tutti gli elementi si convertono in elementi LINE3.

en	Please check those Items that shall be totaled in the "Total" column, when selecting any totaling option here.
it	Si prega di controllare le voci che saranno totalizzate nella colonna "Totale", quando si seleziona un'opzione di totalizzazione qui.

en	Total Type
it	Totale Tipo

en	Which type of totaling shall be performed.
it	Quale tipo di totalizzazione deve essere effettuato.

en	Prefix for GPRINT Totals
it	Prefisso per i totali GPRINT

en	A Prefix for all totaling GPRINT lines.
it	Un prefisso per tutte le linee di totaling GPRINT.

en	Reorder Type
it	Tipo di riordino

en	Reordering of Graphs.
it	Riordino dei grafici.

en	Please name this Aggregate Graph.
it	Si prega di nominare questo Grafico Aggregato.

en	Propagation Enabled
it	Propagazione Abilitata

en	Is this to carry the template?
it	E' per portare il modello?

en	Aggregate Graph Settings
it	Impostazioni del grafico aggregato

en	A Prefix for all GPRINT lines to distinguish e.g. different hosts. You may use both Host as well as Data Query replacement variables in this prefix.
it	Un prefisso per tutte le linee GPRINT per distinguere, ad esempio, host diversi. In questo prefisso è possibile utilizzare sia le variabili di sostituzione di Host che di Data Query.

en	Aggregate Template Name
it	Nome del modello aggregato

en	Please name this Aggregate Template.
it	Si prega di nominare questo Template Aggregato.

en	Source Graph Template
it	Template del grafico sorgente

en	The Graph Template that this Aggregate Template is based upon.
it	Il Template Grafico su cui si basa questo Template Aggregato.

en	Aggregate Template Settings
it	Impostazioni del modello aggregato

en	The name of this Color Template.
it	Il nome di questo modello a colori.

en	A nice Color
it	Un bel colore

en	A useful name for this Template.
it	Un nome utile per questo Template.

en	Logical operation to combine rules.
it	Funzionamento logico per combinare le regole.

en	The Field Name that shall be used for this Rule Item.
it	Il nome del campo che sarà utilizzato per questa voce della regola.

en	Operator.
it	Operatore

en	Matching Pattern
it	Modello corrispondente

en	The Pattern to be matched against.
it	Il modello a cui abbinare il Pattern.

en	Sequence.
it	Sequenza

en	A useful name for this Rule.
it	Un nome utile per questa regola.

en	Choose a Data Query to apply to this rule.
it	Scegliere una query dati da applicare a questa regola.

en	Choose any of the available Graph Types to apply to this rule.
it	Scegliere uno qualsiasi dei tipi di grafico disponibili da applicare a questa regola.

en	Check this box to enable this rule.
it	Selezionare questa casella per attivare questa regola.

en	Choose a Tree for the new Tree Items.
it	Scegliere un albero per i nuovi elementi dell'albero.

en	Leaf Item Type
it	Tipo dell'elemento della foglia

en	The Item Type that shall be dynamically added to the tree.
it	Il tipo di articolo che deve essere aggiunto dinamicamente all'albero.

en	Graph Grouping Style
it	Grafico Stile di raggruppamento

en	Choose how graphs are grouped when drawn for this particular host on the tree.
it	Scegliere come sono raggruppati i grafici quando vengono disegnati per questo particolare host sull'albero.

en	Optional: Sub-Tree Item
it	Facoltativo: Voce di sottoalbero

en	Choose a Sub-Tree Item to hook in.<br>Make sure, that it is still there when this rule is executed!
it	Scegliere un elemento dell'albero secondario da agganciare in.<br>Assicuratevi che sia ancora presente quando questa regola viene eseguita!

en	Choose an Object to build a new Sub-header.
it	Scegliere un Oggetto per costruire una nuova Sottotitolazione.

en	Propagate Changes
it	Modifiche di propagazione

en	Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items.
it	Propagare tutte le opzioni di questo modulo (ad eccezione di 'Titolo') a tutti gli elementi di 'Intestazione' del bambino.

en	The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided!
it	Il modello di stringa (Regular Expression) per abbinare contro.<br>La chiusura '/' deve <strong>Niente</strong> essere fornito!

en	Replacement Pattern
it	Modello di sostituzione

en	The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match!
it	Il Replacement String Pattern per l'uso come Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> per la prima partita!

en	Device Defaults
it	Impostazioni predefinite del dispositivo

en	Poller

en	Mail/Reporting/DNS
it	Posta/Rapporto/DNS

en	Time Spanning/Shifting
it	Intervallo di tempo/spostamento

en	Graph Thumbnail Settings
it	Impostazioni delle miniature del grafico

en	Tree Settings
it	Impostazioni dell'albero

en	Graph Fonts
it	Caratteri del grafico

en	PHP Mail() Function
it	Funzione PHP Mail()

en	Required Tool Paths
it	Percorsi utensile richiesti

en	snmpwalk Binary Path
it	sentiero binario snmpwalk

en	The path to your snmpwalk binary.
it	Il sentiero che porta al tuo binario snmpwalk.

en	snmpget Binary Path
it	percorso binario snmpget

en	The path to your snmpget binary.
it	La strada per il tuo binario snmpget.

en	snmpbulkwalk Binary Path
it	sentiero binario snmpbulkwalk

en	The path to your snmpbulkwalk binary.
it	Il sentiero che porta al tuo binario snmpbulkwalk.

en	snmpgetnext Binary Path
it	snmpgetnextext Binary Path

en	The path to your snmpgetnext binary.
it	Il sentiero che porta al tuo snmpgetnext binary.

en	snmptrap Binary Path
it	percorso binario snmptrap

en	The path to your snmptrap binary.
it	Il sentiero che porta al tuo binario snmptrap.

en	RRDtool Binary Path
it	Percorso binario RRDtool

en	The path to the rrdtool binary.
it	Il percorso per il binario rrdtool.

en	PHP Binary Path
it	Sentiero binario PHP

en	The path to your PHP binary file (may require a php recompile to get this file).
it	Il percorso del file binario PHP (potrebbe richiedere una ricompilazione php per ottenere questo file).

en	FPing Binary Path
it	Sentiero binario PHP

en	The path to the FPing binary file which provides for a more precise ping command.

en	Cacti Log Path
it	Percorso Cacti Log Path

en	The path to your Cacti log file (if blank, defaults to <path_cacti>/log/cacti.log)
it	Il percorso del file di log Cacti (se vuoto, per impostazione predefinita è <path_cacti>/log/cacti.log)

en	Poller Standard Error Log Path
it	Poller Standard Error Log path (percorso log errori standard Poller)

en	If you are having issues with Cacti's Data Collectors, set this file path and the Data Collectors standard error will be redirected to this file
it	Se avete problemi con i Data Collector di Cacti, impostate questo percorso del file e l'errore standard Data Collector verrà rinviato a questo file.

en	Rotate the Cacti Log
it	Ruotare il Cacti Log

en	This option will rotate the Cacti Log periodically.
it	Questa opzione fa ruotare periodicamente il Cacti Log.

en	Rotation Frequency
it	Frequenza di rotazione

en	At what frequency would you like to rotate your logs?
it	A quale frequenza vorresti ruotare i tuoi tronchi?

en	How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365)
it	Quanti file di log si desidera conservare? Utilizzare 0 per non rimuovere mai i registri. (0-365)

en	Alternate Poller Path
it	Percorso poller alternativo

en	Spine Binary File Location
it	Posizione del file binario della colonna vertebrale

en	The path to Spine binary.
it	Il sentiero che porta al binario della colonna vertebrale.

en	Spine Config File Path
it	Percorso file di configurazione della colonna vertebrale

en	The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified.
it	Il percorso del file di configurazione della colonna vertebrale. Per impostazione predefinita, nel cwd di Spine, o /etc se non specificato.

en	RRDfile Auto Clean
it	RRDDfile Auto Clean

en	Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti
it	Archiviazione o eliminazione automatica dei file RRD quando le corrispondenti origini dati vengono rimosse da Cacti.

en	RRDfile Auto Clean Method
it	Metodo di pulizia automatica RRDfile Auto Clean

en	The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted.
it	Il metodo utilizzato per pulire i file RRD da Cacti dopo che le loro origini dati sono stati cancellati.

en	This is the directory where RRDfiles are moved for archiving
it	Questa è la directory dove i file RRD sono sposti per l'archiviazione.

en	Log Destination
it	Log Destinazione

en	How will Cacti handle event logging.
it	Come gestirà Cacti la registrazione degli eventi.

en	Generic Log Level
it	Livello log generico

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
it	Che livello di dettaglio si desidera inviare al file di log. ATTENZIONE: lasciare in uno stato diverso da NESSUNO o BASSO può esaurire rapidamente lo spazio su disco.

en	Expand log details
it	Espandere i dispositivi

en	What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results

en	Log Input Validation Issues
it	Problemi di convalida dell'ingresso del registro

en	Record when request fields are accessed without going through proper input validation
it	Registrare quando si accede ai campi di richiesta senza passare attraverso la corretta validazione dell'input

en	Data Source Tracing
it	Fonti di dati utilizzando

en	A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness
it	Un'unica opzione di sviluppo per tracciare la creazione di fonti di dati principalmente intorno ai controlli di unicità.

en	Log Ignored General Errors

en	Cacti will mask certain errors that are often times considered fatal and that would otherwise disable plugins and additionally confuse some users. If you wish to see these errors instead, check the checkbox.

en	Selective File Debug
it	Debug selettivo del file

en	Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode.
it	Selezionare i file che si desidera mettere in modalità Debug indipendentemente dall'impostazione Generic Log Level. I file selezionati saranno trattati come se fossero in modalità Debug.

en	Selective Plugin Debug
it	Debug selettivo del plugin

en	Select which Plugins you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files used by this plugin will be treated as they are in Debug mode.
it	Selezionare quali Plugins si desidera mettere in modalità Debug, indipendentemente dall'impostazione Generic Log Level. Tutti i file utilizzati da questo plugin saranno trattati come se fossero in modalità Debug.

en	Selective Device Debug
it	Debug selettivo del dispositivo

en	A comma delimited list of Device ID's that you wish to be in Debug mode during data collection. This Debug level is only in place during the Cacti polling process.
it	Un elenco delimitato da virgole di Device ID che si desidera essere in modalità Debug durante la raccolta dati. Questo livello di debug è in atto solo durante il processo di sondaggio Cacti.

en	Syslog/Eventlog Item Selection
it	Selezione degli elementi Syslog/Eventlog

en	When using Syslog/Eventlog for logging, the Cacti log messages that will be forwarded to the Syslog/Eventlog.
it	Quando si utilizza Syslog/Eventlog per il logging, i messaggi di log Cacti che saranno inoltrati al Syslog/Eventlog.

en	Internationalization (i18n)
it	Internazionalizzazione (i18n)

en	Choose 'enabled' to allow the localization of Cacti. The strict mode requires that the requested language will also be supported by all plugins being installed at your system. If that's not the fact everything will be displayed in English.
it	Scegliere 'abilitato' per consentire la localizzazione di Cacti. La modalità strict richiede che la lingua richiesta sia supportata anche da tutti i plugin installati nel vostro sistema. Se non è questo il fatto che tutto sarà mostrato in inglese.

en	Default language for this system.
it	Lingua predefinita per questo sistema.

en	Auto Language Detection
it	Rilevamento automatico della lingua

en	Allow to automatically determine the 'default' language of the user and provide it at login time if that language is supported by Cacti. If disabled, the default language will be in force until the user elects another language.
it	Consentire di determinare automaticamente la lingua 'predefinita' dell'utente e fornirla al momento del login se tale lingua è supportata da Cacti. Se disabilitata, la lingua predefinita sarà in vigore finché l'utente non sceglie un'altra lingua.

en	Preferred Language Processor
it	Processore di lingua preferito

en	Cacti includes support for multiple alternate Language Translation Processors. If none is selected Cacti will attempt to use the first one found.
it	Cacti include il supporto per più Processori di traduzione linguistica alternativi. Sarà predefinito utilizzare il supporto integrato di PHP, ma non tutte le varianti di Linux includono il supporto linguistico integrato. Se non selezionato, Cacti sceglierà il primo trovato.

en	Client TimeZone Support
it	MySQL - Supporto TimeZone

en	How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone.

en	Date Display Format
it	Formato di visualizzazione della data

en	The System default date format to use in Cacti.
it	Il formato di data predefinito del sistema da utilizzare in Cacti.

en	The System default date separator to be used in Cacti.
it	Il separatore di data predefinito del sistema da utilizzare in Cacti.

en	Show only site specific locations
it	Impostare qui qualsiasi opzione specifica del grafico.

en	Show only locations that are available at a devices selected site.

en	Has Graphs/Data Sources Checked
it	Verifica dei grafici/fonti di dati

en	Should the Has Graphs and Has Data Sources be Checked by Default.
it	Se i grafici e le fonti di dati devono essere controllati per impostazione predefinita.

en	RRDtool Version
it	Versione RRDtool

en	The version of RRDtool that you have installed.
it	La versione di RRDtool che avete installato.

en	Enable Gradient Support
it	Abilita rapporto

en	Enabled Gradient Support for AREA and STACK charts.

en	Graph Permission Method
it	Grafico Metodo di autorizzazione

en	There are four methods for determining a User's Graph Permissions. The first is 'Permissive'. Under the 'Permissive' setting, a User only needs access to either the Graph, Device or Graph Template to gain access to the Graphs that apply to them. Under 'Restrictive', the User must have access to the Graph, the Device, and the Graph Template to gain access to the Graph. These first two methods have scalability problems for very large installs. So, two additional options are available. They are 'Device Based', which means if you have access to the Device, you get access to it's Graphs. And lastly 'Graph Template Based', which means if you have access to the 'Graph Template' you get access to all Device Graphs of that Template.
it	Ci sono due metodi per determinare le Autorizzazioni grafiche di un utente. Il primo è "Permissivo". Con l'impostazione 'Permissive', l'utente deve solo accedere ai grafici, al dispositivo o al template grafico per ottenere l'accesso ai grafici ad essi applicabili. In 'Restritivo', l'Utente deve avere accesso al Grafico, al Dispositivo e al Template Graph Template per accedere al Grafico.

en	Permissive
it	Permissivo

en	Device Based
it	Nome dispositivo

en	Graph/Data Source Creation Method
it	Metodo di creazione di grafici e fonti di dati

en	If set to Simple, Graphs and Data Sources can only be created from New Graphs. If Advanced, legacy Graph and Data Source creation is supported.
it	Se impostato su Semplice, i Grafici e le Sorgenti dati possono essere creati solo da Nuovi grafici. Se è supportata la creazione di grafici e origini dati precedenti.

en	Show Form/Setting Help Inline
it	Mostra moduli/impostazione della guida in linea

en	When checked, Form and Setting Help will be show inline. Otherwise it will be presented when hovering over the help button.
it	Quando l'opzione è selezionata, il modulo e la Guida alle impostazioni verranno visualizzati in linea. Altrimenti sarà presentato quando si passa sopra il pulsante di aiuto.

en	Local Page Help Only
it	Ottieni aiuto

en	By default Cacti page help is located at docs.cacti.net. However, if your system does not have access to the Internet, you may download the documentation locally in HTML format and host it in the 'docs' location of you Cacti server. If you choose only to leverage the local location for page help documentation, check this checkbox.

en	Deletion Verification
it	Verifica della cancellazione

en	Prompt user before item deletion.
it	Richiedere all'utente prima della cancellazione dell'elemento.

en	Data Source Preservation Preset
it	Metodo di creazione di grafici e fonti di dati

en	When enabled, Cacti will set Radio Button to Delete related Data Sources of a Graph when removing Graphs. Note: Cacti will not allow the removal of Data Sources if they are used in other Graphs.
it	Se abilitato, Cacti imposterà il pulsante di opzione su Elimina le origini dati correlate di un grafico durante la rimozione dei grafici. Nota: i cactus non consentiranno la rimozione delle origini dati se utilizzate in altri grafici.

en	Graphs Auto Unlock
it	Regola di corrispondenza del grafico

en	When enabled, Cacti will not lock Graphs. This allow a faster manual modification of Data Sources related to a Graph.
it	Se abilitato, Cactus non bloccherà i grafici. Ciò consente una modifica manuale più rapida delle origini dati relative a un grafico.

en	Hide Cacti Dashboard
it	Nascondi cruscotto Cacti

en	For use with Cacti's External Link Support. Using this setting, you can hide the Cacti Dashboard, so you can display just your own page.
it	Per l'uso con il supporto per il collegamento esterno di Cacti. Utilizzando questa impostazione, è possibile nascondere il cruscotto Cacti, in modo da poter visualizzare solo la propria pagina.

en	Enable Drag-N-Drop
it	Abilita Drag-N-Drop

en	Some of Cacti's interfaces support Drag-N-Drop. If checked this option will be enabled. Note: For visually impaired user, this option may be disabled.
it	Alcune delle interfacce di Cacti supportano il Drag-N-Drop. Se selezionata, questa opzione sarà abilitata. Nota: per gli utenti ipovedenti, questa opzione può essere disattivata.

en	Site Security
it	Sicurezza SMTP

en	Force Connections over HTTPS
it	Connessioni di forza su HTTPS

en	When checked, any attempts to access Cacti will be redirected to HTTPS to ensure high security.
it	Quando controllato, qualsiasi tentativo di accesso a Cacti sarà reindirizzato a HTTPS per garantire un'elevata sicurezza.

en	Content-Security Allow Unsafe JavaScript eval() calls
it	Consenti chiamate JavaScript eval () non sicure

en	Certain Cacti plugins require the use of unsafe JavaScript eval() calls. If you select this option, they will be allowed in Cacti.
it	Alcuni plugin Cacti richiedono l'uso di chiamate JavaScript eval () non sicure. Se selezioni questa opzione, saranno consentiti in Cacti.

en	Content-Security Alternate Sources
it	Fonti alternative per la sicurezza dei contenuti

en	Space delimited domain names that will be permitted to be accessed outside of the Web Server itself. This is important for users choosing to use a CDN, or hosting site. Sources can includes wildcards for example: *.mydomain.com, or a protocol, for example: https://*.example.com. These Alternate Sources include Image, CSS and JavaScript types only.
it	Nomi di dominio delimitati da spazi a cui sarà consentito l'accesso al di fuori del Web Server stesso. Questo è importante per gli utenti che scelgono di utilizzare un CDN o un sito di hosting. Le origini possono includere caratteri jolly, ad esempio: *.mydomain.com, o un protocollo, ad esempio: https://*.example.com. Queste fonti alternative includono solo i tipi Immagine, CSS e JavaScript.

en	Remote Agent
it	Timeout agente remoto

en	When using multiple Data Collectors, there are the Settings for Communicating between Data Collectors

en	TCP Port
it	Porta SMTP

en	The TCP Port used for communicating with the Remote Data Collectors. The protocol will match the Central Cacti web server (either HTTP or HTTPS). Leave blank to use the default ports.

en	The amount of time, in seconds, that the Central Cacti web server will wait for a response from the Remote Data Collector to obtain various Device information before abandoning the request. On Devices that are associated with Data Collectors other than the Central Cacti Data Collector, the Remote Agent must be used to gather Device information.
it	La quantità di tempo, in secondi, che il server web Central Cacti attenderà una risposta dal Remote Data Collector per ottenere varie informazioni sul dispositivo prima di abbandonare la richiesta. Su dispositivi che sono associati a Data Collector diversi dal Central Cacti Data Collector, l'agente remoto deve essere utilizzato per raccogliere informazioni sul dispositivo.

en	Force Serial Automation Scans

en	When enabled, Cacti Automation will scan one network at a time not in Parallel. This setting can be useful when your Cacti Web Servers have limited cores for performing Automation checks.

en	Enable Automatic Graph Creation
it	Attivare la creazione automatica dei grafici

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Graph. This is useful when adjusting Device settings so as to avoid creating new Graphs each time you save an object. Invoking Automation Rules manually will still be possible.
it	Se disattivato, Cacti Automation non creerà attivamente alcun grafico. Questo è utile quando si regolano le impostazioni del dispositivo per evitare di creare nuovi grafici ogni volta che si salva un oggetto. Sarà comunque possibile richiamare manualmente le regole di automazione.

en	Enable Automatic Tree Item Creation
it	Attivare la creazione automatica degli elementi della struttura ad albero

en	When disabled, Cacti Automation will not actively create any Tree Item. This is useful when adjusting Device or Graph settings so as to avoid creating new Tree Entries each time you save an object. Invoking Rules manually will still be possible.
it	Se disattivato, Cacti Automation non creerà attivamente alcun elemento ad albero. È utile quando si regolano le impostazioni del dispositivo o del grafico per evitare di creare nuove voci dell'albero ogni volta che si salva un oggetto. Sarà comunque possibile richiamare manualmente le regole.

en	Automation Notification To Email
it	Notifica di automazione via e-mail

en	The Email Address to send Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the Primary Cacti Admins Email account.
it	L'indirizzo e-mail a cui inviare e-mail di notifica di automazione se non specificato a livello di rete di automazione. Se questo campo, o il valore della rete di automazione sono lasciati vuoti, Cacti utilizzerà l'account di posta elettronica principale di Cacti Admins.

en	Automation Notification From Name
it	Notifica di automazione dal nome

en	The Email Name to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Name.
it	Il nome e-mail da utilizzare per le e-mail di notifica di automazione se non specificato a livello di rete di automazione. Se questo campo, o il valore di rete di automazione sono lasciati vuoti, Cacti utilizzerà il sistema predefinito From Name.

en	Automation Notification From Email
it	Notifica di automazione da e-mail

en	The Email Address to use for Automation Notification Emails to if not specified at the Automation Network level. If either this field, or the Automation Network value are left blank, Cacti will use the system default From Email Address.
it	L'indirizzo e-mail da utilizzare per le e-mail di notifica di automazione se non specificato a livello di rete di automazione. Se questo campo, o il valore della rete di automazione sono lasciati vuoti, Cacti utilizzerà l'indirizzo e-mail predefinito del sistema.

en	Graph Template Defaults
it	Grafico basato su template

en	Graph Template Test Data Source
it	Grafico, fonte dati

en	Check this checkbox if you wish to test the Data Sources prior to their creation for new and newly imported Graph Templates. With Test Data Sources enabled, if the Data Source does not return valid data, the Graph will not be created. This setting is important if you wish to have a more generic Device Template that can include more Graph Templates that can be selectively applied depending on the characteristics of the Device itself. Note: If you have a long running script as a Data Source, the time to create Graphs will be increased.
it	Seleziona questa casella di controllo se desideri testare le origini dati prima della loro creazione per i modelli di grafico nuovi e appena importati. Con le origini dati di prova abilitate, se l'origine dati non restituisce dati validi, il grafico non verrà creato. Questa impostazione è importante se si desidera avere un Device Template più generico che possa includere più Graph Templates applicabili selettivamente a seconda delle caratteristiche del Device stesso. Nota: se si dispone di uno script di lunga durata come origine dati, il tempo necessario per creare grafici aumenterà.

en	The default Image Format to be used for all new Graph Templates.
it	Il formato immagine predefinito da utilizzare per tutti i nuovi modelli di grafico.

en	The default Graph Height to be used for all new Graph Templates.
it	La larghezza predefinita del grafico da utilizzare per tutti i nuovi modelli di grafico.

en	The default Graph Width to be used for all new Graph Templates.
it	La larghezza predefinita del grafico da utilizzare per tutti i nuovi modelli di grafico.

en	General Defaults
it	Impostazioni predefinite generali

en	The default Device Template used on all new Devices.
it	Il modello dispositivo predefinito utilizzato su tutti i nuovi dispositivi.

en	The default Site for all new Devices.
it	Il sito predefinito per tutti i nuovi dispositivi.

en	The default Poller for all new Devices.
it	Il Poller predefinito per tutti i nuovi dispositivi.

en	Device Threads
it	Filettature del dispositivo

en	The default number of Device Threads. This is only applicable when using the Spine Data Collector.
it	Il numero predefinito di Device Threads. Questo è applicabile solo quando si utilizza il rilevatore di dati sulla colonna vertebrale.

en	%s Thread
it	%d Filettatura

en	%s Threads
it	%d Filettature

en	Re-index Method for Data Queries
it	Metodo di reindicizzazione per le query di dati

en	The default Re-index Method to use for all Data Queries.
it	Il metodo predefinito di reindicizzazione da utilizzare per tutte le query di dati.

en	Default Interface Speed
it	Tipo di grafico predefinito

en	If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles.
it	Se Cacti non è in grado di determinare la velocità dell'interfaccia a causa di ifSpeed o ifHighSpeed che non viene impostata o è pari a zero, quale valore massimo si desidera per i file RRD.

en	100 Mbps Ethernet

en	1 Gbps Ethernet

en	10 Gbps Ethernet

en	25 Gbps Ethernet

en	40 Gbps Ethernet

en	56 Gbps Ethernet

en	100 Gbps Ethernet

en	SNMP Defaults
it	Impostazioni predefinite SNMP

en	Default SNMP version for all new Devices.
it	Versione SNMP predefinita per tutti i nuovi dispositivi.

en	Default SNMP read community for all new Devices.
it	SNMP predefinito legge la comunità di lettura per tutti i nuovi dispositivi.

en	Default SNMP v3 Security Level for all new Devices.
it	Livello di sicurezza SNMP v3 predefinito per tutti i nuovi dispositivi.

en	Auth Protocol (v3)
it	Autentico Protocollo (v3)

en	Default SNMPv3 Authorization Protocol for all new Devices.
it	Protocollo di autorizzazione SNMPv3 predefinito per tutti i nuovi dispositivi.

en	Auth User (v3)
it	Utente autore (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization User for all new Devices.
it	Utente di autorizzazione SNMP v3 predefinito per tutti i nuovi dispositivi.

en	Auth Passphrase (v3)
it	Parola d'ordine (v3)

en	Default SNMP v3 Authorization Passphrase for all new Devices.
it	Passphrase di autorizzazione SNMP v3 predefinito per tutti i nuovi dispositivi.

en	Privacy Protocol (v3)
it	Protocollo sulla privacy (v3)

en	Default SNMPv3 Privacy Protocol for all new Devices.
it	Protocollo SNMPv3 Privacy di default per tutti i nuovi dispositivi.

en	Privacy Passphrase (v3)
it	Privacy Passphrase (v3).

en	Default SNMPv3 Privacy Passphrase for all new Devices.
it	Passphrase SNMPv3 Privacy Passphrase di default per tutti i nuovi dispositivi.

en	Enter the SNMP v3 Context for all new Devices.
it	Immettere il contesto SNMP v3 per tutti i nuovi dispositivi.

en	Default SNMP v3 Engine Id for all new Devices. Leave this field empty to use the SNMP Engine ID being defined per SNMPv3 Notification receiver.
it	SNMP v3 Engine Id predefinito per tutti i nuovi dispositivi. Lasciare vuoto questo campo per utilizzare l'SNMP Engine ID in fase di definizione per il ricevitore SNMPv3 Notification.

en	Default UDP Port for all new Devices. Typically 161.
it	Porta UDP predefinita per tutti i nuovi dispositivi. In genere 161.

en	Default SNMP timeout in milli-seconds for all new Devices.
it	Timeout SNMP predefinito in milli-secondi per tutti i nuovi dispositivi.

en	Default SNMP retries for all new Devices.
it	Riprova SNMP predefinito per tutti i nuovi dispositivi.

en	Availability/Reachability
it	Disponibilità/Raggiungibilità

en	Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i>
it	Disponibilità/Raggiungibilità di default per tutti i nuovi dispositivi. Il metodo Cacti utilizzerà per determinare se un dispositivo è disponibile per il polling. <br><i>Attenzione: Si raccomanda che, come minimo, sia sempre selezionato SNMP.</i>.

en	Ping Type
it	Tipo Ping

en	Default Ping type for all new Devices.</i>
it	Tipo di Ping predefinito per tutti i nuovi dispositivi.</i>.

en	Default Ping Port for all new Devices. With TCP, Cacti will attempt to Syn the port. With UDP, Cacti requires either a successful connection, or a 'port not reachable' error to determine if the Device is up or not.
it	Porta Ping predefinita per tutti i nuovi dispositivi. Con TCP, Cacti tenterà di sincronizzare la porta. Con UDP, Cacti richiede una connessione di successo o un errore "porta non raggiungibile" per determinare se il dispositivo è attivo o meno.

en	Default Ping Timeout value in milli-seconds for all new Devices. The timeout values to use for Device SNMP, ICMP, UDP and TCP pinging. ICMP Pings will be rounded up to the nearest second. TCP and UDP connection timeouts on Windows are controlled by the operating system, and are therefore not recommended on Windows.
it	Valore di default del Ping Timeout in milli-secondi per tutti i nuovi dispositivi. I valori di timeout da utilizzare per Device SNMP, ICMP, UDP e TCP pinginging. ICMP Pings sarà arrotondato al secondo superiore. I timeout di connessione TCP e UDP su Windows sono controllati dal sistema operativo e quindi non sono consigliati su Windows.

en	The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down.
it	Il numero di volte in cui Cacti tenterà di eseguire il ping di un dispositivo prima di contrassegnarlo come down.

en	Up/Down Settings
it	Impostazioni su/giù

en	Failure Count
it	Conteggio guasti

en	The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down.
it	Il numero di intervalli di polling che un dispositivo deve essere disattivato prima di registrare un errore e segnalare il dispositivo come disattivato.

en	Recovery Count
it	Conteggio di recupero

en	The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice.
it	Il numero di intervalli di polling che un dispositivo deve rimanere attivo prima di riportare il dispositivo ad uno stato attivo e di emettere un avviso.

en	Please select one of the available Themes to skin your Cacti with.
it	Seleziona uno dei temi disponibili per scuoiare i tuoi Cactus.

en	. This is limited by the php setting 'max_input_vars', currently:

en	The default number of rows to display on for a table.
it	Il numero predefinito di righe da visualizzare per una tabella.

en	Autocomplete Enabled
it	Completamento automatico Abilitato

en	In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme.
it	In sistemi molto grandi, gli elenchi selezionati possono rallentare notevolmente l'interfaccia utente. Se l'opzione è abilitata, Cacti utilizzerà le richiamate a completamento automatico per popolare sistematicamente l'elenco di selezione. Nota: il completamento automatico è disabilitato forzatamente sul tema Classico.

en	Autocomplete Rows
it	Righe a completamento automatico

en	The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match.
it	Il numero predefinito di righe da restituire da un modello di selezione basato sul completamento automatico corrisponde.

en	Autocomplete Delay
it	Righe a completamento automatico

en	The number of milliseconds to wait before initiating a call to the server for autocomplete. Any value less than 500 will assume 500ms

en	Minimum Tree Width
it	Lunghezza minima

en	The Minimum width of the Tree to contract to.
it	La larghezza minima dell'albero su cui contrarre.

en	Maximum Tree Width
it	Lunghezza massima del titolo

en	The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page.
it	La larghezza massima dell'albero su cui espandere, dopo di che, i rami dell'albero scorreranno sulla pagina.

en	Strip Domains from Device Dropdowns
it	Rimuovi domini dai menu a discesa dei dispositivi

en	When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname.
it	Quando si visualizzano i menu a discesa del filtro Nome dispositivo, selezionando questa opzione si spoglia sul dominio dal nome host.

en	Graph/Data Source/Data Query Settings
it	Impostazioni del Grafico/Fonte dati/Interrogazione dati

en	Maximum Title Length
it	Lunghezza massima del titolo

en	The maximum allowable Graph or Data Source titles.
it	I titoli massimi consentiti per il grafico o l'origine dati.

en	Data Source Field Length
it	Lunghezza del campo della sorgente dati

en	The maximum Data Query field length.
it	La lunghezza massima del campo Data Query.

en	Graph Creation
it	Creazione di grafici

en	When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected?
it	Quando si creano i grafici, quale tipo di grafico si desidera pre-selezionare?

en	By Template/Data Query
it	Per modello/richiesta dati

en	Log Management
it	Gestione dei log

en	Default Log Tail Lines
it	Linee di coda dei log di default

en	Default number of lines of the Cacti log file to tail.
it	Numero predefinito di linee del file di log Cacti per la coda.

en	Maximum number of rows per page
it	Numero massimo di righe per pagina

en	User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'.
it	Numero di linee definito dall'utente per il CLOG a coda quando si seleziona 'Tutte le linee'.

en	Log Tail Refresh
it	Aggiorna la coda di registro

en	How often do you want the Cacti log display to update.
it	Con quale frequenza si desidera che la visualizzazione del registro Cacti venga aggiornata.

en	Log Viewer Settings
it	Impostazioni del visualizzatore di log

en	Exclusion Regex
it	Esclusione Regex

en	Any strings that match this regex will be excluded from the user display. For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'
it	Tutte le stringhe che corrispondono a questa regex saranno escluse dal display dell'utente. Per esempio, se si vogliono escludere tutte le linee di log che includono le parole 'Admin' o 'Login' si dovrebbe digitare '(Admin ||||| Login)'.

en	Real-time Graphs
it	Grafici in tempo reale

en	Enable Real-time Graphing
it	Attivare la grafica in tempo reale

en	When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode.
it	Quando un'opzione è selezionata, gli utenti saranno in grado di mettere Cacti in modalità Tempo Reale.

en	This timespan you wish to see on the default graph.
it	Questa finestra di tempo che si desidera visualizzare sul grafico predefinito.

en	Minimum Refresh Interval
it	Intervallo di aggiornamento

en	This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps.
it	Questo è il tempo minimo supportato tra gli aggiornamenti di Graph. Questo valore viene utilizzato anche per impostare determinati attributi del file RRD. Se si dispone di un dispositivo che memorizza i dati nella cache e non fornisce aggiornamenti in tempo reale, potrebbe essere necessario aumentare l'intervallo di aggiornamento minimo predefinito per evitare di creare grafici con spazi vuoti.

en	This is the location, on the web server where the RRDfiles and PNG files will be cached. This cache will be managed by the poller. Make sure you have the correct read and write permissions on this folder
it	Questa è la posizione, sul server web dove i file RRDfile e PNG saranno messi in cache. Questa cache sarà gestita dal poller. Assicurati di avere le corrette autorizzazioni di lettura e scrittura su questa cartella

en	RRDtool Graph Options
it	Opzioni del grafico

en	Custom Watermark
it	Dati personalizzati

en	Text placed at the bottom center of every Graph.
it	Testo posizionato in basso al centro di ogni grafico.

en	To be used when formatting |date_time| on a graph
it	Da utilizzare durante la formattazione |date_time| su un grafico

en	Disable RRDtool Watermark
it	RRDDtool Grafico Filigrana

en	Provided your RRDtool version supports it, you may disable RRDtool advertisement on your Graphs by checking this option.
it	A condizione che la tua versione di RRDtool lo supporti, puoi disabilitare la pubblicità di RRDtool sui tuoi grafici selezionando questa opzione.

en	Font Selection Method
it	Metodo di selezione dei caratteri

en	How do you wish fonts to be handled by default?
it	Come si desidera che i font siano gestiti per impostazione predefinita?

en	When not using Theme based font control, the Pangon font-config font name to use for all Graphs. Optionally, you may leave blank and control font settings on a per object basis.
it	Quando non si utilizza il controllo dei font basato sul tema, il nome del font Pangon font-config per tutti i grafici. In alternativa, è possibile lasciare le impostazioni dei caratteri vuoti e di controllo in base agli oggetti.

en	Enter Valid Font Config Value
it	Immettere il valore valido di Config Font Config Value

en	The size of the font used for Graph Titles
it	La dimensione del font utilizzato per i titoli dei grafici

en	Title Font Setting
it	Titolo Impostazione dei caratteri

en	The font to use for Graph Titles. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
it	Il font da utilizzare per i titoli dei grafici. Immettere un file True Type Font valido o un valore Pango font-config valido.

en	Legend Font Size
it	Legenda Dimensione carattere

en	The size of the font used for Graph Legend items
it	La dimensione del font utilizzato per gli elementi di Graph Legend

en	Legend Font Setting
it	Impostazione dei caratteri delle leggende

en	The font to use for Graph Legends. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
it	Il font da utilizzare per le Leggende grafiche. Immettere un file True Type Font valido o un valore Pango font-config valido.

en	Axis Font Size
it	Dimensione dei caratteri dell'asse

en	The size of the font used for Graph Axis
it	La dimensione del font utilizzato per Graph Axis

en	Axis Font Setting
it	Impostazione dei font degli assi

en	The font to use for Graph Axis items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
it	Il font da utilizzare per gli elementi di Graph Axis. Immettere un file True Type Font valido o un valore Pango font-config valido.

en	Unit Font Size
it	Dimensione carattere dell'unità

en	The size of the font used for Graph Units
it	La dimensione del font utilizzato per le unità grafiche

en	Unit Font Setting
it	Impostazione dei caratteri dell'unità

en	The font to use for Graph Unit items. Enter either a valid True Type Font file or valid Pango font-config value.
it	Il carattere da utilizzare per gli elementi dell'unità grafica. Immettere un file True Type Font valido o un valore Pango font-config valido.

en	Business Hours Settings
it	Impostazioni utente

en	Start of Business Day

en	The time your business hours start. Format: hh:mm

en	End of Business Day

en	The time your business hours end. Format: hh:mm

en	Hide Weekends
it	%d Settimane

en	Only show business hours during weekdays.

en	Show business hours

en	Display business hours on rrd graphs.

en	Color to use for business hours

en	The color to be shown for business hours

en	Maximum number of days to show business hours
it	Numero massimo di righe per pagina

en	After this number of days, the business hours will not be added to the graph. Recommended: 62 days

en	Data Collection Enabled
it	Raccolta dati abilitata

en	If you wish to stop the polling process completely, uncheck this box.
it	Se si desidera interrompere completamente il processo di sondaggio, deselezionare questa casella.

en	SNMP Agent Support Enabled
it	Supporto agente SNMP abilitato

en	If this option is checked, Cacti will populate SNMP Agent tables with Cacti device and system information. It does not enable the SNMP Agent itself.
it	Se questa opzione è selezionata, Cacti popolerà le tabelle Agente SNMP con informazioni sul dispositivo Cacti e sul sistema. Non abilita l'agente SNMP stesso.

en	Poller Type
it	Tipo Poller

en	The poller type to use. This setting will take affect at next polling interval.
it	Il tipo di poller da utilizzare. Questa impostazione avrà effetto al prossimo intervallo di polling.

en	The polling interval in use. This setting will affect how often RRDfiles are checked and updated. NOTE: If you change this value, you must re-populate the poller cache. Failure to do so, may result in lost data.
it	L'intervallo di polling in uso. Questa impostazione influisce sulla frequenza con cui i file RRD sono controllati e aggiornati. Attenzione: se si modifica questo valore, è necessario ripopolare la cache del poller. In caso contrario, i dati possono andare persi..

en	Cron/Daemon Interval
it	Intervallo diron

en	The frequency that the Cacti data collector will be started. You can use either crontab, a scheduled task (for windows), or the cactid systemd service to control launching the Cacti data collector. For instructions on using the cactid daemon, review the README.md file in the service directory.
it	La frequenza con cui verrà avviato il raccoglitore di dati Cacti. È possibile utilizzare crontab, un'attività pianificata (per Windows) o il servizio cactid systemd per controllare l'avvio del raccoglitore di dati Cacti. Per istruzioni sull'utilizzo del demone cactid, rivedere il file README.md nella directory del servizio.

en	Balance Process Load
it	Carico di processo di bilanciamento

en	If you choose this option, Cacti will attempt to balance the load of each poller process by equally distributing poller items per process.
it	Se si sceglie questa opzione, Cacti cercherà di bilanciare il carico di ogni processo di poller distribuendo equamente gli elementi di poller per processo.

en	Debug Output Width
it	Larghezza di uscita di debug

en	If you choose this option, Cacti will check for output that exceeds Cacti's ability to store it and issue a warning when it finds it.
it	Se si sceglie questa opzione, Cacti controllerà l'output che supera la capacità di Cacti di memorizzarlo ed emetterà un avviso quando lo trova.

en	Disable increasing OID Check
it	Disattivare l'aumento dell'OID Check

en	Controls disabling check for increasing OID while walking OID tree.
it	Controlla la disabilitazione del controllo per aumentare l'OID mentre si cammina sull'albero OID.

en	Remote Agent Timeout
it	Timeout agente remoto

en	SNMP Bulkwalk Fetch Size
it	SNMP Bulkwalk Fetch Dimensione

en	How many OID's should be returned per snmpbulkwalk request? For Devices with large SNMP trees, increasing this size will increase re-index performance over a WAN.
it	Quante OID dovrebbero essere restituite per ogni richiesta di snmpbulkwalk? Per i dispositivi con grandi alberi SNMP, l'aumento di questa dimensione aumenterà le prestazioni di reindicizzazione rispetto a una WAN.

en	SNMP Get OID Limit
it	SNMP Get

en	The default maximum number of SNMP Get OIDs to issue per snmpget request. For Devices, this setting is controlled at the Device level. You should only use this setting when using Cacti's SNMP API natively in your scripts or plugins.
it	Il numero massimo predefinito di OID Get SNMP da emettere per richiesta snmpget. Per i dispositivi, questa impostazione è controllata a livello di dispositivo. Dovresti usare questa impostazione solo quando usi l'API SNMP di Cacti in modo nativo nei tuoi script o plugin.

en	Refresh Poller Table Per Cycle

en	This setting is for a single poller systems only to rebuild the poller output table on each polling cycle to prevent the memory table from swapping on very large systems with large databases that could use swap.

en	Data Collector Replication
it	Informazioni sul raccoglitore di dati

en	Poller Sync Interval
it	Intervallo di sincronizzazione Poller Sync

en	The default polling sync interval to use when creating a poller. This setting will affect how often remote pollers are checked and updated.
it	L'intervallo predefinito di sincronizzazione dei sondaggi da utilizzare quando si crea un polling. Questa impostazione influisce sulla frequenza con cui i sondaggi remoti vengono controllati e aggiornati.

en	Disable Resource Cache Replication
it	Ricostruire la cache delle risorse

en	By default, the main Cacti Data Collector will cache the entire web site and plugins into a Resource Cache. Then, periodically the Remote Data Collectors will update themselves with any updates from the main Cacti Data Collector. This Resource Cache essentially allows Remote Data Collectors to self upgrade. If you do not wish to use this option, you can disable it using this setting.
it	Per impostazione predefinita, il Cacti Data Collector principale memorizzerà nella cache l'intero sito Web e i plug-in in una cache delle risorse. Quindi, periodicamente i Remote Data Collector aggiorneranno i temi stessi con eventuali aggiornamenti dal Cacti Data Collector principale. Questa cache delle risorse consente essenzialmente ai raccoglitori di dati remoti di aggiornarsi automaticamente. Se non si desidera utilizzare questa opzione, è possibile disabilitarla utilizzando questa impostazione.

en	Disable Automatic Full Sync on Upgrade

en	By default, upon upgrading the Main Cacti system, it will perform a Full Sync to all Data Collectors. This process may be time consuming. Therefore, to allow upgrades to be completed quicker, we provide this option. Note that if this is disabled, the Cacti administrator must force this process from the Data Collectors interface after upgrade.

en	Additional Data Collector Settings
it	Stato del raccoglitore dati remoto:

en	Invalid Data Logging
it	Registrazione dati non valida

en	How would you like the Data Collector output errors logged? Options include: 'Detailed' which details every error, 'Summary' which provides the number of output errors per Device, and 'None', which does not provide error counts.
it	Come vorresti che gli errori di uscita della colonna vertebrale fossero registrati? Le opzioni sono: Dettagliato" che è simile alla registrazione cmd.php; "Riepilogo" che fornisce il numero di errori di uscita per dispositivo; e "Nessuno", che non fornisce il conteggio degli errori.

en	Number of PHP Script Servers
it	Numero di server PHP Script Server

en	The number of concurrent script server processes to run per spine process. Settings between 1 and 15 are accepted. This parameter will help if you are running several threads and script server scripts and is only valid for the spine Data Collector.
it	Il numero di processi di script server simultanei da eseguire per ogni processo Spine. Sono accettate impostazioni comprese tra 1 e 10. Questo parametro è utile se si eseguono più thread e script di script server.

en	Script and Script Server Timeout Value
it	Valore di timeout degli script e degli script server di script e script

en	The maximum time that spine will wait on a script to complete. This timeout value is in seconds and valid for both cmd.php and spine Data Collectors.
it	Il tempo massimo che Cacti aspetterà il completamento di uno script. Questo valore di timeout è espresso in secondi

en	Periodic All Device Re-Index

en	Re-Index All Device Schedule
it	Metodo Re-Index

en	At what frequency do you wish to Re-Index all Devices. This Re-Index will occur at midnight at the frequency that you select.

en	Weekly on Sunday

en	Monthly on Sunady
it	Mensile su giorno

en	Background Timeout and Concurrent Process Settings
it	Impostazione dei caratteri delle leggende

en	Report Generation Timeout
it	Timeout agente remoto

en	The maximum amount of time Cacti's Reports Generation script can run without generating a timeout error and being killed.
it	Il periodo di tempo massimo in cui lo script di generazione dei rapporti di Cacti può essere eseguito senza generare un errore di timeout e essere ucciso.

en	Data Source Statistics Timeout
it	Fonti di dati Statistica delle fonti di dati

en	The maximum amount of time Cacti's Data Source Statistics script can run without generating a timeout error and being killed.
it	Il tempo massimo che può essere eseguito lo script Statistiche origine dati di Cacti senza generare un errore di timeout e essere ucciso.

en	RRDChecker Timeout
it	Timeout DNS

en	The maximum amount of time Cacti's RRDfile Check script can run without generating a timeout error and being killed.
it	Il tempo massimo che uno script Spikekill di Cacti può eseguire senza generare un errore di timeout e essere ucciso.

en	Poller Commands Timeout
it	Timeout dei comandi in background

en	The maximum amount of time Cacti's Background Commands script can run without generating a timeout error and being killed. This script will perform tasks such as re-indexing Devices and pruning devices from Remote Data Collectors.
it	Il periodo di tempo massimo in cui lo script Comandi in background di Cacti può essere eseguito senza generare un errore di timeout e essere ucciso.

en	Poller Command Concurrent Processes
it	Processi concomitanti

en	The number of concurrent Poller Command processes. The will be at most one concurrent command per host within the Poller Command pool.

en	1 Process
it	1 Processo

en	%d Processes
it	%d Processi

en	Maintenance Background Generation Timeout
it	Timeout di generazione in background di manutenzione

en	The maximum amount of time a Cacti's Maintenance script can run without generating a timeout error and being killed.
it	Il tempo massimo che uno script di manutenzione dei cactus può eseguire senza generare un errore di timeout e essere ucciso.

en	Spikekill Background Generation Timeout
it	Timeout di generazione dello sfondo di Spikekill

en	The maximum amount of time a Cacti's Spikekill script can run without generating a timeout error and being killed.
it	Il tempo massimo che uno script Spikekill di Cacti può eseguire senza generare un errore di timeout e essere ucciso.

en	Data Collector Defaults
it	Utilità di raccolta dati

en	These settings are maintained at the Data Collector level. The values here are only defaults used when first creating a Data Collector.
it	Queste impostazioni vengono mantenute a livello di Data Collector. I valori qui sono solo i valori predefiniti utilizzati quando si crea per la prima volta un agente di raccolta dati.

en	1h count warning threshold

en	When this count of guarded ratio (below) is reached in one hour, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable.

en	1 hour guarded poller ratio run/max

en	Define guarded ratio poller run/max time (in percent).

en	24 hours guarded poller ratio run/max

en	Define guarded average ratio poller run/max time (in percent). When it is reached, warning will be written to log and email will be send. 0 = disable

en	Data Collector Processes
it	Processi predefiniti del raccoglitore di dati

en	The default number of concurrent processes to execute per Data Collector. NOTE: Starting from Cacti 1.2, this setting is maintained in the Data Collector. Moving forward, this value is only a preset for the Data Collector. Using a higher number when using cmd.php will improve performance. Performance improvements in Spine are best resolved with the threads parameter. When using Spine, we recommend a lower number and leveraging threads instead. When using cmd.php, use no more than 2x the number of CPU cores.
it	Il numero predefinito di processi simultanei da eseguire per Data Collector. NOTA: a partire da Cacti 1.2, questa impostazione viene mantenuta nel Data Collector. Spostandosi in avanti, questo valore è preimpostato solo per il Data Collector. L'uso di un numero più alto quando si utilizza cmd.php migliorerà le prestazioni. I miglioramenti delle prestazioni nella colonna vertebrale si risolvono al meglio con il parametro threads. Quando si utilizza la spina dorsale, si consiglia di utilizzare un numero inferiore e di fare leva sulle filettature. Quando si utilizza cmd.php, utilizzare non più di 2 volte il numero di core della CPU.

en	Spine Specific Execution Parameters

en	How would you like Spine output errors logged? The options are: 'Detailed' which is similar to cmd.php logging; 'Summary' which provides the number of output errors per Device; and 'None', which does not provide error counts.
it	Come vorresti che gli errori di uscita della colonna vertebrale fossero registrati? Le opzioni sono: Dettagliato" che è simile alla registrazione cmd.php; "Riepilogo" che fornisce il numero di errori di uscita per dispositivo; e "Nessuno", che non fornisce il conteggio degli errori.

en	Threads per Process
it	Filettature predefinite per processo

en	The Default Threads allowed per process. NOTE: Starting in Cacti 1.2+, this setting is maintained in the Data Collector, and this is simply the Preset. Using a higher number when using Spine will improve performance. However, ensure that you have enough MySQL/MariaDB connections to support the following equation: connections = data collectors * processes * (threads + script servers). You must also ensure that you have enough spare connections for user login connections as well.
it	Le filettature predefinite consentite per processo. NOTA: A partire da Cacti 1.2+, questa impostazione viene mantenuta nel Data Collector, e questo è semplicemente il Preset. L'uso di un numero maggiore quando si usa la spina dorsale migliora le prestazioni. Tuttavia, assicuratevi di avere abbastanza connessioni MySQL/MariaDB per supportare la seguente equazione: connessioni = data collectors * processi * (threads + script server). È inoltre necessario assicurarsi di avere abbastanza connessioni di riserva anche per le connessioni di login utente.

en	<blockquote><i>Built-in Authentication</i> - Cacti handles user authentication, which allows you to create users and give them rights to different areas within Cacti.<br><br><i>Web Basic Authentication</i> - Authentication is handled by the web server. Users can be added or created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used.<br><br><i>LDAP Authentication</i> - Allows for authentication against a LDAP server. Users will be created automatically on first login if the Template User is defined, otherwise the defined guest permissions will be used. If PHPs LDAP module is not enabled, LDAP Authentication will not appear as a selectable option.<br><br><i>Multiple LDAP/AD Domain Authentication</i> - Allows administrators to support multiple disparate groups from different LDAP/AD directories to access Cacti resources. Just as LDAP Authentication, the PHP LDAP module is required to utilize this method.</blockquote>
it	<blockquote><i>Autenticazione incorporata</i> - Cacti gestisce l'autenticazione utente, che permette di creare utenti e dare loro i diritti alle diverse aree all'interno di Cacti.<br><br><br><i>Web Basic Authentication</i> - L'autenticazione è gestita dal server web. Gli utenti possono essere aggiunti o creati automaticamente al primo accesso se il Template User è definito, altrimenti verranno utilizzati i permessi del guest definiti.<br><br><br><i>Autenticazione LDAP</i> - Consente l'autenticazione contro un server LDAP. Gli utenti saranno creati automaticamente al primo accesso se il Template User è definito, altrimenti verranno utilizzate le autorizzazioni definite per il guest. Se il modulo LDAP di PHP non è abilitato, l'autenticazione LDAP non apparirà come opzione selezionabile.<br><br><br><i>Autenticazione multipla LDAP/AD Domain Authentication</i> - Permette agli amministratori di supportare più gruppi disparati da diverse directory LDAP/AD per accedere alle risorse Cacti. Proprio come l'autenticazione LDAP, il modulo LDAP di PHP è necessario per utilizzare questo metodo.</blockquote>.

en	Support Authentication Cookies
it	Supporto dei cookie di autenticazione

en	If a user authenticates and selects 'Keep me signed in', an authentication cookie will be created on the user's computer allowing that user to stay logged in. The authentication cookie expires after 90 days of non-use. Note, the client must use HTTPS to leverage this feature.
it	Se un utente si autentica e seleziona 'Keep me signed in', verrà creato un cookie di autenticazione sul computer dell'utente che permetterà all'utente di rimanere connesso. Il cookie di autenticazione scade dopo 90 giorni di non utilizzo.

en	Special Users
it	Utenti speciali

en	Primary Admin
it	Amministratore primario

en	The name of the primary administrative account that will automatically receive Emails when the Cacti system experiences issues. To receive these Emails, ensure that your mail settings are correct, and the administrative account has an Email address that is set.
it	Il nome dell'account amministrativo principale che riceverà automaticamente le e-mail quando il sistema Cacti si trova in difficoltà. Per ricevere queste e-mail, assicurati che le impostazioni della tua posta siano corrette e che l'account amministrativo abbia un indirizzo e-mail impostato.

en	The name of the guest user for viewing graphs; is 'No User' by default.
it	Il nome dell'utente ospite per la visualizzazione dei grafici; di default è 'No User'.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new Web Basic and LDAP users; is 'guest' by default. This user account will be disabled from logging in upon being selected.
it	Il nome dell'utente che Cacti utilizzerà come modello per i nuovi utenti Web Basic e LDAP; è 'guest' di default. Questo account utente sarà disabilitato dall'accesso al momento della selezione.

en	Account Locking
it	Blocco account

en	Lock Accounts
it	Conti con serratura

en	Lock an account after this many failed attempts in 1 hour.
it	Blocca un account dopo tanti tentativi falliti in 1 ora.

en	Auto Unlock
it	Sblocco automatico

en	An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day)
it	Un account verrà sbloccato automaticamente dopo molti minuti. Anche se viene inserita la password corretta, l'account non si sblocca fino a quando non viene rispettato questo limite di tempo. Max di 1440 minuti (1 giorno)

en	2FA Timeout
it	Timeout

en	How long the Two Factor Auth token lasts before being rechecked up to a max of 1 week

en	Pwned Checks (Online)

en	Pwned Check
it	Esegui controllo

en	Check password against haveibeenpwned.com

en	Pwned Threshold
it	Soglia

en	Block use of a password once it reaches this reported usage level

en	Basic Authentication Settings
it	Autenticazione web di base

en	Basic Auth Login Failure Message
it	File di autenticazione di base

en	When using basic authentication, if there are issues mapping the username to a valid Cacti account, the message included here will be displayed to users. It can include both text and HTML.
it	Quando si utilizza l'autenticazione di base, se ci sono problemi con la mappatura del nome utente su un account Cacti valido, il messaggio incluso qui verrà visualizzato agli utenti. Può includere sia testo che HTML.

en	Basic Auth Mapfile
it	File di autenticazione di base

en	When using basic authentication, if the basic account needs to be translated to a different login account, you can specify a CSV file here to map the basic account to the desired login account.
it	Quando si utilizza l'autenticazione di base, se l'account di base deve essere tradotto in un altro account di accesso, è possibile specificare qui un file CSV per mappare l'account di base sull'account di accesso desiderato.

en	Local Account Complexity Requirements
it	Requisiti di complessità dell'account locale

en	This is minimal length of allowed passwords.
it	Questa è la lunghezza minima delle password consentite.

en	Require Mix Case
it	Richiedi Caso Mix

en	This will require new passwords to contains both lower and upper-case characters.
it	Questo richiederà nuove password per contenere sia caratteri minuscoli che maiuscoli.

en	Require Number
it	Numero richiesto

en	This will require new passwords to contain at least 1 numerical character.
it	Questo richiederà che le nuove password contengano almeno 1 carattere numerico.

en	Require Special Character
it	Richiedi carattere speciale

en	This will require new passwords to contain at least 1 special character.
it	Questo richiederà che le nuove password contengano almeno 1 carattere speciale.

en	Force Complexity Upon Old Passwords
it	Forzare la complessità sulle vecchie password

en	This will require all old passwords to also meet the new complexity requirements upon login. If not met, it will force a password change.
it	Questo richiederà tutte le vecchie password per soddisfare anche i nuovi requisiti di complessità al momento del login. Se non soddisfatto, si forzerà la modifica della password.

en	Expire Inactive Accounts
it	Scadenza conti inattivi

en	This is maximum number of days before inactive accounts are disabled. The Admin account is excluded from this policy.
it	Questo è il numero massimo di giorni prima che gli account inattivi siano disabilitati. L'account Admin è escluso da questa politica.

en	Expire Password
it	Scadenza password

en	This is maximum number of days before a password is set to expire.
it	Questo è il numero massimo di giorni prima della scadenza di una password.

en	Remember this number of old passwords and disallow re-using them.
it	Ricordate questo numero di vecchie password e rifiutate di riutilizzarle.

en	1 Change
it	1 Cambiamento

en	%d Changes
it	Variazioni %d

en	URL Linking
it	Collegamento URL

en	Server Base URL
it	URL di base del server

en	This is a the server location that will be used for links to the Cacti site. This should include the subdirectory if Cacti does not run from root folder.
it	Questa è la posizione del server che verrà utilizzata per i link al sito Cacti.

en	Emailing Options
it	Opzioni di invio di e-mail

en	Notify Primary Admin of Issues
it	Notifica all'amministratore principale dei problemi