en	In cases where the Cacti server is experiencing problems, should the Primary Administrator be notified by Email? The Primary Administrator's Cacti user account is specified under the Authentication tab on Cacti's settings page. It defaults to the 'admin' account.
it	Nei casi in cui il server Cacti ha dei problemi, l'amministratore principale deve essere avvisato via e-mail? L'account utente Cacti dell'amministratore principale è specificato nella scheda Autenticazione nella pagina delle impostazioni di Cacti. Il valore predefinito è l'account "admin".

en	This is a Email account used for sending a test message to ensure everything is working properly.
it	Questo è un account di posta elettronica utilizzato per inviare un messaggio di prova per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

en	Which mail service to use in order to send mail
it	Quale servizio di posta da utilizzare per l'invio della posta

en	Ping Mail Server
it	Server di posta elettronica Ping

en	Ping the Mail Server before sending test Email?
it	Ping del server di posta prima di inviare e-mail di prova?

en	This is the Email address that the Email will appear from.
it	Questo è l'indirizzo e-mail da cui apparirà l'e-mail.

en	This is the actual name that the Email will appear from.
it	Questo è il nome effettivo da cui apparirà l'e-mail.

en	This is how many characters will be allowed before a line in the Email is automatically word wrapped. (0 = Disabled)
it	Questo è il numero di caratteri consentiti prima che una riga dell'e-mail venga automaticamente avvolta in una parola. (0 = Disabilitato)

en	Sendmail Options
it	Opzioni di invio

en	Sendmail Path
it	Percorso Sendmail

en	This is the path to sendmail on your server. (Only used if Sendmail is selected as the Mail Service)
it	Questo è il percorso di sendmail sul vostro server. (Utilizzato solo se Sendmail è selezionato come servizio di posta)

en	This is the hostname/IP of the SMTP Server you will send the Email to. For failover, separate your hosts using a semi-colon.
it	Questo è l'hostname/IP del server SMTP a cui inviare l'e-mail. Per il failover, separare gli host utilizzando un punto e virgola.

en	The port on the SMTP Server to use.
it	La porta del server SMTP da utilizzare.

en	The username to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
it	Il nome utente con cui autenticarsi quando si invia tramite SMTP. (Lasciare vuoto se non si richiede l'autenticazione.)

en	The password to authenticate with when sending via SMTP. (Leave blank if you do not require authentication.)
it	La password con cui autenticarsi quando si invia tramite SMTP. (Lasciare vuoto se non si richiede l'autenticazione.)

en	SMTP Security
it	Sicurezza SMTP

en	The encryption method to use for the Email.
it	Il metodo di crittografia da utilizzare per l'e-mail.

en	SMTP Timeout
it	Timeout SMTP

en	Please enter the SMTP timeout in seconds.
it	Inserire il timeout SMTP in secondi.

en	Reporting Presets
it	Segnalazione delle preimpostazioni

en	Default Graph Image Format
it	Formato immagine grafico predefinito

en	When creating a new report, what image type should be used for the inline graphs.
it	Quando si crea un nuovo rapporto, quale tipo di immagine deve essere utilizzato per i grafici in linea.

en	Maximum E-Mail Size
it	Dimensione massima della posta elettronica

en	The maximum size of the E-Mail message including all attachments.
it	La dimensione massima del messaggio di posta elettronica, compresi tutti gli allegati.

en	Poller Logging Level for Cacti Reporting
it	Livello di logging Poller per il Cacti Reporting

en	What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly.
it	Che livello di dettaglio si desidera inviare al file di log. ATTENZIONE: lasciare in uno stato diverso da NESSUNO o BASSO può esaurire rapidamente lo spazio su disco.

en	Enable Lotus Notes (R) tweak
it	Attivare il tweak Lotus Notes (R)

en	Enable code tweak for specific handling of Lotus Notes Mail Clients.
it	Abilita la regolazione del codice per la gestione specifica dei client di posta Lotus Notes.

en	DNS Options
it	Opzioni DNS

en	Primary DNS IP Address
it	Indirizzo IP DNS primario

en	Enter the primary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
it	Immettere l'indirizzo IP DNS primario da utilizzare per la ricerca inversa.

en	Secondary DNS IP Address
it	Indirizzo IP DNS secondario

en	Enter the secondary DNS IP Address to utilize for reverse lookups.
it	Immettere l'indirizzo IP DNS secondario da utilizzare per la ricerca inversa.

en	DNS Timeout
it	Timeout DNS

en	Please enter the DNS timeout in milliseconds. Cacti uses a PHP based DNS resolver.
it	Inserire il timeout DNS in millisecondi. Cacti utilizza un risolutore DNS basato su PHP.

en	On-demand RRD Update Settings
it	Impostazioni di aggiornamento RRD su richiesta

en	Enable On-demand RRD Updating
it	Attivare l'aggiornamento RRD su richiesta

en	Should Boost enable on demand RRD updating in Cacti? If you disable, this change will not take affect until after the next polling cycle. When you have Remote Data Collectors, this settings is required to be on.
it	Boost dovrebbe abilitare su richiesta l'aggiornamento RRD in Cacti? Se si disabilita, questa modifica non avrà effetto fino a dopo il prossimo ciclo di sondaggi. Quando si dispone di Remote Data Collector, queste impostazioni devono essere attive.

en	System Level RRD Updater
it	Aggiornamento RRD a livello di sistema

en	Before RRD On-demand Update Can be Cleared, a poller run must always pass
it	Prima che l'aggiornamento on-demand RRD possa essere cancellato, un poller deve sempre passare.

en	How Often Should Boost Update All RRDs
it	Come spesso dovrebbe aumentare l'aggiornamento di tutti i RRDs

en	When you enable boost, your RRD files are only updated when they are requested by a user, or when this time period elapses.
it	Quando si abilita il boost, i file RRD vengono aggiornati solo quando sono richiesti da un utente, o quando questo periodo di tempo trascorre.

en	Number of Boost Processes
it	Numero di processi di boost

en	The number of concurrent boost processes to use to use to process all of the RRDs in the boost table.
it	Il numero di processi di boost simultanei da utilizzare per elaborare tutti i RRD nella tabella di boost.

en	Maximum Records
it	Numero massimo di record

en	If the boost output table exceeds this size, in records, an update will take place.
it	Se la tabella delle uscite del boost supera questa dimensione, nei record, verrà effettuato un aggiornamento.

en	Maximum Data Source Items Per Pass
it	Numero massimo di elementi della fonte dati per passaggio

en	To optimize performance, the boost RRD updater needs to know how many Data Source Items should be retrieved in one pass. Please be careful not to set too high as graphing performance during major updates can be compromised. If you encounter graphing or polling slowness during updates, lower this number. The default value is 50000.
it	Per ottimizzare le prestazioni, il boost RRD updater deve sapere quanti Data Source Items devono essere recuperati in un solo passaggio. Si prega di fare attenzione a non impostare un valore troppo alto, poiché le prestazioni dei grafici durante gli aggiornamenti principali possono essere compromesse. Se durante gli aggiornamenti si incontrano lentezza nei grafici o nei sondaggi, abbassare questo numero. Il valore predefinito è 50000.

en	Maximum Argument Length
it	Lunghezza massima dell'argomento

en	When boost sends update commands to RRDtool, it must not exceed the operating systems Maximum Argument Length. This varies by operating system and kernel level. For example: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++ unlimited
it	Quando il boost invia comandi di aggiornamento a RRDDtool, non deve superare la lunghezza massima degli argomenti dei sistemi operativi. Questo varia a seconda del sistema operativo e del livello del kernel. Per esempio: Windows 2000 <= 2048, FreeBSD <= 65535, Linux 2.6.22-- <= 131072, Linux 2.6.23++++ illimitato.

en	Memory Limit for Boost and Poller
it	Limite di memoria per Boost e Poller

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Boosts Poller
it	La quantità massima di memoria per il Cacti Poller e Boosts Poller.

en	Maximum RRD Update Script Run Time
it	Tempo massimo di esecuzione dello script di aggiornamento RRD

en	If the boost poller exceeds this runtime, a warning will be placed in the cacti log,
it	Se il poller boost eccede questo tempo di esecuzione, verrà inserito un avviso nel log delle cactus,

en	Enable direct population of poller_output_boost table
it	Attivare la popolazione diretta della tabella poller_output_boost

en	Enables direct insert of records into poller output boost with results in a 25% time reduction in each poll cycle.
it	Consente l'inserimento diretto dei record nel poller output boost con risultati con una riduzione del 25% di tempo in ogni ciclo di sondaggio.

en	Boost Debug Log
it	Aumentare il log di debug

en	If this field is non-blank, Boost will log RRDUpdate output from the boost poller process.
it	Se questo campo non è vuoto, Boost registrerà l'uscita RRDupdate del processo di poller boost.

en	Image Caching
it	Caching delle immagini

en	Enable Image Caching
it	Attivare la cache delle immagini

en	Should image caching be enabled?
it	La cache delle immagini dovrebbe essere attivata?

en	Location for Image Files
it	Posizione dei file immagine

en	Specify the location where Boost should place your image files. These files will be automatically purged by the poller when they expire.
it	Specificare la posizione in cui Boost dovrebbe posizionare i file immagine. Questi file saranno automaticamente eliminati dal poller quando scadono.

en	Data Sources Statistics
it	Fonti di dati Statistica delle fonti di dati

en	Enable Data Source Statistics Collection
it	Attivare la raccolta di statistiche sulla fonte dei dati

en	Should Data Source Statistics be collected for this Cacti system?
it	Dovrebbero essere raccolte statistiche sulle fonti di dati per questo sistema Cacti?

en	Data Collection Method
it	Raccolta dati

en	Data Source Statistics can use a legacy method where it will determine peak and average values, or an advanced mode which will calculated several additional statistical values in addition to peak and average. Using All Statistical Metrics can place additional CPU and IO load on the system.

en	Peak/Average Only

en	All Statistical Metrics
it	Azzera statistiche

en	Calculate Peaks Stats in Addition to Average Stats

en	This option will double the data collection time. If will use the MAX consolidation function and calculate statistics from the max values in each of the respective time ranges.

en	Number of DSStats Processes
it	Numero di processi di boost

en	The number of concurrent DSStats processes to use to use to process all of the Data Sources.
it	Il numero di processi di boost simultanei da utilizzare per elaborare tutti i RRD nella tabella di boost.

en	Daily Update Frequency
it	Frequenza di aggiornamento giornaliero

en	How frequent should Daily Stats be updated?
it	Con quale frequenza devono essere aggiornate le Statistiche giornaliere?

en	Hourly Average Window
it	Finestra media oraria

en	The number of consecutive hours that represent the hourly average. Keep in mind that a setting too high can result in very large memory tables
it	Il numero di ore consecutive che rappresentano la media oraria. Tenete presente che un'impostazione troppo alta può portare a tabelle di memoria molto grandi.

en	Maintenance Time
it	Tempo di manutenzione

en	What time of day should Weekly, Monthly, and Yearly Data be updated? Format is HH:MM [am/pm]
it	A che ora del giorno devono essere aggiornati i dati settimanali, mensili e annuali? Il formato è HH:MM [am/pm].

en	Memory Limit for Data Source Statistics Data Collector
it	Limite di memoria per il raccoglitore di dati statistici sulle fonti di dati

en	The maximum amount of memory for the Cacti Poller and Data Source Statistics Poller
it	La quantità massima di memoria per il Cacti Poller e il Data Source Statistics Poller.

en	Data Source Retention Settings
it	Impostazioni di memorizzazione dei dati

en	Save Historical Data in Database Tables

en	Check this setting in order to keep a table for each day, week, month, and year data. The times that these tables will be created will be based upon the following formula: Daily - One partition per day, Weekly - One Partition per Week, Monthly - One partition per Month, Yearly - One Partition per Year. All tables will have the following suffixes by type Daily: YYYYDDD, Weekly: YYYYWW, Monthly: YYYYMM, and Yearly: YYYY suffixes.

en	Daily Partition Retention
it	Conservazione dei dati

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep daily statistics.

en	Weekly Partition Retention
it	Conservazione dei dati

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep weekly statistics.

en	Monthly Partition Retention

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep monthly statistics.

en	Yearly Partition Retention
it	Conservazione dei dati

en	The number of Days, Weeks, Months, or Years to keep yearly statistics.

en	RRDfile Check
it	Detergente per file RRDD

en	Enable RRDfile Check
it	Abilita regola

en	Should RRDfile Check be enabled for this Cacti system?
it	Dovrebbero essere raccolte statistiche sulle fonti di dati per questo sistema Cacti?

en	Number of RRDfile Check Processes
it	Numero di processi di boost

en	The number of concurrent RRDfile Check processes to use to use to process all of rrd files.
it	Il numero di processi di boost simultanei da utilizzare per elaborare tutti i RRD nella tabella di boost.

en	Check Frequency
it	Frequenza

en	How frequent should RRD be checked ?
it	Con quale frequenza devono essere aggiornate le Statistiche giornaliere?

en	Data Storage Settings
it	Impostazioni di memorizzazione dei dati

en	Choose if RRDs will be stored locally or being handled by an external RRDtool proxy server.
it	Scegliere se i RRDs saranno memorizzati localmente o gestiti da un server proxy RRDtool esterno.

en	RRDtool Proxy Server
it	Server proxy RRDtool

en	Structure RRDfile Paths
it	Percorsi RRD strutturati

en	Enable Structured Paths
it	Percorsi RRD strutturati

en	Use a separate subfolder for each hosts RRD files. The naming of the RRDfiles will be one of the following:<br><ul><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/host_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/local_data_id.rrd,</li><li>&lt;path_cacti&gt;/rra/device_hash/device_id/data_query_id/local_data_id.rrd.</li></ul><br>You can make this change after install by running the CLI script <b>structure_rra_paths.php</b> after you make the change. NOTE: If you change Max Directories value to decrease the number of directories, or if you change the Directory Pattern, empty directories will not be pruned after you rerun the <b>structure_rra_paths.php</b> script.

en	Directory Pattern
it	Elenco trovato

en	Which Directory Pattern do you wish to use for Structured RRD Paths. 'Device ID' is the default. The setting 'Device ID/Data Query ID' should be used when you have Devices with thousands of Graphs. After Changing the Directory Pattern, you must run the Structured Path CLI script again to modify the RRDfile paths to the new Pattern.

en	Device ID
it	Dispositivo

en	Device ID/Data Query ID
it	Elimina query di dati

en	Device Hash/Device ID
it	Nome dispositivo

en	Device Hash/Device ID/Data Query ID

en	Max Device Hash Directories

en	The maximum number of Device Directories to be created based upon hashed Device ID's.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool proxy server.
it	Il nome host DNS o indirizzo IP del server proxy RRDDtool.

en	Proxy Port Number
it	Numero porta proxy

en	TCP port for encrypted communication.
it	Porta TCP per comunicazioni criptate.

en	RSA Fingerprint
it	Impronta digitale RSA

en	The fingerprint of the current public RSA key the proxy is using. This is required to establish a trusted connection.
it	L'impronta digitale della chiave RSA pubblica correntemente utilizzata dal proxy. Questo è necessario per stabilire una connessione di fiducia.

en	RRDtool Proxy Server - Backup
it	Server proxy RRDtool - Backup

en	If both main and backup proxy are receivable this option allows to spread all requests against RRDtool.
it	Se sono ricevibili sia il proxy principale che il proxy di backup, questa opzione consente di distribuire tutte le richieste su RRDtool.

en	The DNS hostname or IP address of the RRDtool backup proxy server if proxy is running in MSR mode.
it	Il nome host DNS o l'indirizzo IP del server proxy di backup RRDtool se il proxy è in esecuzione in modalità MSR.

en	TCP port for encrypted communication with the backup proxy.
it	Porta TCP per la comunicazione cifrata con il proxy di backup.

en	The fingerprint of the current public RSA key the backup proxy is using. This required to establish a trusted connection.
it	L'impronta digitale della chiave RSA pubblica correntemente utilizzata dal proxy di backup. Questo ha richiesto per stabilire una connessione di fiducia.

en	Spike Kill Settings
it	Impostazioni Spike Kill

en	Removal Method
it	Metodo di rimozione

en	There are two removal methods. The first, Standard Deviation, will remove any sample that is X number of standard deviations away from the average of samples. The second method, Variance, will remove any sample that is X% more than the Variance average. The Variance method takes into account a certain number of 'outliers'. Those are exceptional samples, like the spike, that need to be excluded from the Variance Average calculation.
it	Ci sono due metodi di rimozione. La prima, Deviazione Standard, rimuoverà qualsiasi campione che è il numero X di deviazioni standard rispetto alla media dei campioni. Il secondo metodo, Varianza, rimuoverà ogni campione che è X% in più della media della Varianza. Il metodo della varianza tiene conto di un certo numero di "outlier". Si tratta di campioni eccezionali, come il picco, che devono essere esclusi dal calcolo della media della varianza.

en	Variance Based w/Outliers Removed
it	Varianza in base a c/sopravvolgitori rimossi

en	Replacement Method
it	Metodo di sostituzione

en	There are three replacement methods. The first method replaces the spike with the average of the data source in question. The second method replaces the spike with a 'NaN'. The last replaces the spike with the last known good value found.
it	Esistono tre metodi di sostituzione. Il primo metodo sostituisce il picco con la media della fonte di dati in questione. Il secondo metodo sostituisce il picco con un 'NaN'. L'ultimo sostituisce il picco con l'ultimo valore buono trovato.

en	NaN's

en	Last Known Good
it	Ultimo bene conosciuto

en	Number of Standard Deviations
it	Numero di deviazioni standard

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
it	Qualsiasi valore che sia così tante deviazioni standard al di sopra della media sarà escluso. Un buon numero dipenderà dal tipo di dati su cui operare. Si consiglia un numero non inferiore a 5 deviazioni standard.

en	%d Standard Deviations
it	%d Deviazioni standard

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
it	Questo valore rappresenta la percentuale superiore alla media rettificata del campione una volta eliminati dal campione i valori erratici. Ad esempio, una percentuale di variazione del 100%% su una media regolata di 50 eliminerebbe dal grafico qualsiasi campione al di sopra della quantità di 100.

en	Variance Number of Outliers
it	Varianza Numero di valori erratici

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
it	Questo valore rappresenta il numero di campioni di media alta e bassa che saranno rimossi dal set di campioni prima di calcolare la media della varianza. Se si sceglie un valore anomalo di 5, vengono rimosse sia la media superiore che quella inferiore.

en	%d High/Low Samples
it	%d Campioni Alto/Basso

en	Max Kills Per RRA
it	Uccisioni massime per RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
it	Questo valore rappresenta il numero massimo di picchi da rimuovere da un Graph RRA.

en	%d Spikes
it	%d Punte

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
it	Questo valore rappresenta il numero massimo di picchi da rimuovere da un Graph RRA.

en	1 Thousand
it	%d Filettatura

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
it	Filtro

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
it	Elenco dei file di backup RRDfile

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
it	Se questa directory non è vuota, i vostri file RRD originali saranno salvati in questa posizione.

en	Batch Spike Kill Settings
it	Impostazioni di Batch Spike Kill

en	Removal Schedule
it	Programma di rimozione

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
it	Desiderate rimuovere periodicamente i picchi dai vostri grafici? In tal caso, selezionare la frequenza qui sotto.

en	Once a Day
it	Una volta al giorno

en	Base Time
it	Tempo base

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
it	Il tempo base per la rimozione dei picchi. Ad esempio, se si usa '12:00am' e si sceglie una volta al giorno, la rimozione del lotto inizierebbe all'incirca alla mezzanotte di ogni giorno.

en	Graph Templates to Spike Kill
it	Modelli di grafici a Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
it	Quando si esegue la rimozione dei picchi del batch, verranno utilizzati solo i modelli selezionati di seguito.

en	Backup Retention
it	Conservazione dei dati

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
it	Quando SpikeKill uccide i picchi nei grafici, esegue un backup del file RRD. Per quanto tempo devono essere conservati questi file di backup?

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
it	Quale modalità grafica si desidera visualizzare per impostazione predefinita quando si visita per la prima volta la pagina Grafici?

en	TimeZone Support
it	MySQL - Supporto TimeZone

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
it	Cacti Server v%s - Manutenzione

en	My Browsers Timezone

en	User Language
it	Lingua dell'utente

en	Defines the preferred GUI language.
it	Definisce la lingua della GUI preferita.

en	Show Graph Title
it	Mostra titolo del grafico

en	Display the graph title on the page so that it may be searched using the browser.
it	Visualizza il titolo del grafico sulla pagina in modo che possa essere cercato tramite il browser.

en	Hide Disabled
it	Nascondi Disabili

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
it	Nasconde i dispositivi e i grafici disabilitati durante la visualizzazione all'esterno della scheda Console.

en	Show Device Aggregates
it	Aggregati

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
it	Se un'origine dati dispositivo è inclusa in un grafico aggregato, mostra quel grafico insieme ad altri grafici dispositivo

en	Enable Horizontal Scrolling
it	Abilita lo scorrimento orizzontale

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
it	Abilita lo scorrimento orizzontale delle tabelle, disabilita la visibilità della colonna reattiva.

en	The date format to use in Cacti.
it	Il formato di data da utilizzare in Cacti.

en	The date separator to be used in Cacti.
it	Il separatore di data da utilizzare in Cacti.

en	Page Refresh
it	Aggiorna pagina

en	The number of seconds between automatic page refreshes.
it	Il numero di secondi tra una pagina automatica e l'altra si aggiorna.

en	Preview Graphs Per Page
it	Grafici di anteprima per pagina

en	The number of graphs to display on one page in preview mode.
it	Il numero di grafici da visualizzare su una pagina in modalità di anteprima.

en	Default Time Range
it	Intervallo di tempo predefinito

en	The default RRA to use in rare occasions.
it	Il RRA predefinito da utilizzare in rare occasioni.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
it	L'intervallo di tempo predefinito visualizzato quando si visualizzano i grafici e altri dati specifici dell'ora.

en	Default Timeshift
it	Timeshift predefinito

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
it	Il Timeshift predefinito visualizzato quando si visualizzano i grafici e altri dati specifici dell'ora.

en	Allow Graph to extend to Future
it	Consentire l'estensione del grafico al futuro

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
it	Quando si visualizzano i grafici, consentire a Graph Dates di estendere "al futuro".

en	First Day of the Week
it	Primo giorno della settimana

en	The first Day of the Week for weekly Graph Displays
it	Il primo giorno della settimana per le visualizzazioni grafiche settimanali

en	Start of Daily Shift
it	Inizio del turno giornaliero

en	Start Time of the Daily Shift.
it	Ora di inizio del turno giornaliero.

en	End of Daily Shift
it	Fine del turno giornaliero

en	End Time of the Daily Shift.
it	Ora di fine del turno giornaliero.

en	Thumbnail Sections
it	Sezioni in miniatura

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
it	Quali parti di Cacti visualizzare le miniature per impostazione predefinita.

en	Preview Thumbnail Columns
it	Anteprima delle colonne delle miniature

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
it	Il numero di colonne da utilizzare quando si visualizzano i grafici delle miniature in modalità Anteprima.

en	Tree View Thumbnail Columns
it	Visualizzazione ad albero Colonne miniature

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
it	Il numero di colonne da utilizzare per visualizzare i grafici delle miniature in modalità Albero.

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
it	L'altezza dei grafici delle miniature in pixel.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
it	La larghezza dei grafici delle miniature in pixel.

en	Default Tree
it	Albero predefinito

en	The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode.
it	L'albero grafico predefinito da utilizzare quando si visualizzano i grafici in modalità ad albero.

en	Graphs Per Page
it	Grafici per pagina

en	Expand Devices
it	Espandere i dispositivi

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
it	Scegliere se espandere i modelli grafici e le query di dati utilizzati da un dispositivo nella struttura ad albero.

en	Tree History
it	Storico password

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
it	Se abilitato, Cactus ricorderà la tua Cronologia ad albero tra gli accessi e quando torni alla pagina Grafici.

en	Use Custom Fonts
it	Usa caratteri personalizzati

en	Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults.
it	Scegliere se utilizzare font e dimensioni personalizzate o utilizzare le impostazioni predefinite del sistema.

en	Title Font File
it	Titolo File font

en	The font file to use for Graph Titles
it	Il file di font da utilizzare per i titoli dei grafici

en	Legend Font File
it	Legenda Font File di font

en	The font file to be used for Graph Legend items
it	Il file di font da utilizzare per gli elementi di Graph Legend

en	Axis Font File
it	File dei font degli assi

en	The font file to be used for Graph Axis items
it	Il file di font da utilizzare per gli elementi di Graph Axis

en	Unit Font File
it	Unità File di font

en	The font file to be used for Graph Unit items
it	Il file di font da utilizzare per gli elementi dell'unità grafica

en	Realtime View Mode
it	Modalità di visualizzazione in tempo reale

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
it	Come si desidera visualizzare i grafici in tempo reale?

en	System Setting
it	Impostazioni utente

en	Auto Log Out Time
it	Logout automatico

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
it	Per gli utenti solo con accesso alla console, per quanto tempo questo utente può rimanere connesso prima di essere disconnesso automaticamente. Tieni presente che se non sei attivo da più di un'ora, potresti dover aggiornare il browser. Si noti inoltre che questa impostazione non ha alcun effetto quando i cookie di autenticazione sono abilitati.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
it	Ora sei loggato in Cacti. È possibile seguire questi passaggi di base per iniziare.

en	Create devices for network
it	Crea dispositivi per la rete

en	Create graphs for your new devices
it	Crea grafici per i tuoi nuovi dispositivi

en	View your new graphs
it	Vedi i tuoi nuovi grafici

en	Remote Data Collector Status:
it	Stato del raccoglitore dati remoto:

en	Number of Offline Records:
it	Numero di record offline:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
it	NOTA: Sei connesso ad un Remote Data Collector. Quando 'online', sarete in grado di visualizzare e controllare gran parte del sito web di Main Cacti proprio come se vi foste collegati. Inoltre, è importante notare che i Remote Data Collector sono necessari per utilizzare la funzione Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating', e noi raccomandiamo sempre di utilizzare Spine. Quando il Remote Data Collector è 'offline', il sito web Remote Data Collector conterrà molte meno informazioni. Tuttavia, metterà in cache tutti gli aggiornamenti fino a quando il database principale di Cacti e il server Web sono raggiungibili. Poi scaricherà l'output della tabella di Boost nel database principale dei Cacti per l'aggiornamento.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
it	NOTA: Nessuno dei plugin Core Cacti, ad oggi, è stato riprogettato per funzionare con i Remote Data Collector. Pertanto, i plugin come MacTrack e HMIB, che richiedono l'accesso diretto ai dispositivi, al momento non funzionano con i Remote Data Collector. Tuttavia, plugin come Thold funzionano finché il Remote Data Collector è in modalità 'online'.

en	Path for %s
it	Percorso per %s

en	New Poller
it	Nuovo Poller

en	Cacti Install Help
it	Attivo/installato

en	Cacti Server v%s - Maintenance
it	Cacti Server v%s - Manutenzione

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
it	Cacti Server v%s - Installazione guidata

en	Refresh current page
it	Intervallo di aggiornamento

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
it	Attendere mentre il sistema di installazione della versione Cacti %s si inizializza. Devi avere JavaScript abilitato perché questo funzioni.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
it	Non siamo in grado di continuare con questa installazione. Per installare Cacti, PHP deve essere alla versione 5.4 o successiva.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
it	Vedere il manuale PHP: Notazione oggetto JavaScript.

en	The php-json module must also be installed.
it	La versione di RRDtool che avete installato.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
it	Vedere il manuale PHP: Disabilita funzioni.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
it	Le funzioni shell_exec() e/o exec() sono attualmente bloccate.

en	Display Graphs from this Aggregate
it	Visualizzare i grafici di questo aggregato

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
it	I Grafici scelti per il Grafico Aggregato qui sotto rappresentano Grafici da più modelli di grafici. Aggregato non supporta la creazione di grafici aggregati da più modelli grafici.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
it	I Grafici scelti per il Grafico Aggregato non utilizzano Modelli Grafici. Aggregato non supporta la creazione di grafici aggregati da grafici non contemporanei.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
it	È necessario selezionare almeno un grafico da aggiungere a un report.

en	Graph Item
it	Voce del grafico

en	CF Type
it	Tipo CF

en	GPrint

en	Color Template
it	Colore Template

en	Aggregate Items are not modifiable
it	Le voci aggregate non sono modificabili

en	Aggregate Items are not editable
it	Le voci aggregate non sono modificabili

en	No Matching Devices
it	Nessun dispositivo corrispondente

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
it	Un colore blu indica che la regola sarà applicata agli oggetti in questione. Altri oggetti non saranno soggetti alla regola.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
it	Oggetti corrispondenti [ %s ]

en	There are no Objects that match this rule.
it	Non ci sono Oggetti che corrispondono a questa regola.

en	Error in data query
it	Errore nell'interrogazione dei dati

en	Resulting Branch
it	Diramazione risultante

en	Show Matching Device SQL Query
it	Nessun dispositivo corrispondente

en	No Device Selection Criteria
it	Criteri di selezione dei dispositivi

en	Show Matching Objects SQL Query
it	Oggetti corrispondenti

en	No Graph Creation Criteria
it	Nessun criterio di creazione di grafici

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change

en	Search Pattern
it	Modello di ricerca

en	Replace Pattern
it	Sostituire il modello

en	No Tree Creation Criteria
it	Criteri di non creazione di alberi

en	Device Match Rule
it	Regola di corrispondenza dei dispositivi

en	Create Graph Rule
it	Crea regola del grafico

en	Graph Match Rule
it	Regola di corrispondenza del grafico

en	Create Tree Rule (Device)
it	Regola della struttura ad albero (dispositivo)

en	Create Tree Rule (Graph)
it	Crea regola dell'albero (grafico)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
it	Voce della regola [modifica la voce della regola per %s: %s].

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
it	Voce della regola [nuova voce della regola per %s: %s].

en	Added by Cacti Automation
it	Aggiunto da Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
it	ERRORE: gli intervalli IP sotto forma di range1-range2 non sono più supportati.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
it	Nessun file selezionato

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
it	Importa

en	Updated
it	Aggiorna

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
it	Opzioni SNMP di automazione

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
it	Opzioni SNMP di automazione

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
it	Modello Sconosciuto

en	Automation Network Rule '%s' %s!
it	Rete di automazione predefinita

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
it	Politica dei modelli

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
it	ERRORE: L'ID dispositivo è vuoto

en	ERROR: Device[
it	ERRORE: Dispositivo

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
it	ERRORE: Non è riuscito a collegarsi al collettore remoto.

en	Device is Disabled
it	Il dispositivo è disabilitato

en	Device Availability Check Bypassed
it	Verifica disponibilità del dispositivo Bypassed

en	SNMP Information
it	Informazioni SNMP

en	SNMP not in use
it	SNMP non in uso

en	SNMP error
it	Errore SNMP

en	No session
it	Sessione

en	Ping Results
it	Risultati del Ping

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
it	No Ping o SNMP Verifica disponibilità in uso

en	Device:(Hide Disabled)
it	Il dispositivo è disabilitato

en	Graph:(%s%s)
it	Grafico

en	Device:(%s%s)
it	Dispositivo

en	Template:(%s%s)
it	Modelli

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
it	Modello del dispositivo:

en	Device+Template:(%s%s)
it	Modello del dispositivo:

en	Restricted By:
it	Limitato

en	Granted By:
it	Concesso da:

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
it	Accesso negato, si prega di contattare l'amministratore di Cacti.

en	Access Denied! Login Disabled.
it	Accesso negato, account utente disabilitato.

en	Access Denied! Login Failed.
it	Accesso negato, account utente disabilitato.

en	Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.
it	Web Basic Authentication configurato, ma nessun nome utente è stato passato dal server web. Assicurati di avere l'autenticazione abilitata sul server web.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
it	%s autenticati dal Web Server, ma sia il Template che gli Utenti Ospiti non sono definiti in Cacti.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
it	Errore di ricerca LDAP: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
it	Errore LDAP: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
it	Accesso negato! Nessuna password fornita dall'utente.

en	LDAP Search Error: %s
it	Errore di ricerca LDAP: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
it	Accesso negato, si prega di contattare l'amministratore di Cacti.

en	Access Denied! Login failed.
it	Accesso negato, account utente disabilitato.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
it	L'amministratore di cactus ha imposto password complesse per gli accessi e la password di cactus corrente non corrisponde ai nuovi requisiti. Pertanto, è necessario modificare la password ora.

en	Password must be at least %d characters!
it	La password deve essere di almeno %d caratteri!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
it	La tua password deve contenere almeno 1 carattere numerico!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
it	La tua password deve contenere una combinazione di caratteri minuscoli e maiuscoli!

en	Your password must contain at least 1 special character!
it	La tua password deve contenere almeno 1 carattere speciale!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
it	Cacti Log cancellato

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
it	L'autenticazione non era precedentemente impostata. Tentativo di impostare l'autenticazione locale, ma non è stato trovato alcun account amministrativo.

en	Unknown error
it	Sezione sconosciuta

en	ERROR: Unable to find user
it	Impossibile trovare gli utenti DN

en	2FA failed to be disabled
it	Applicare il filtro alla tabella

en	2FA is now disabled
it	L'immagine di percorso non è scrivibile

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
it	Verifica della cancellazione

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
it	%d MByte

en	%s KBytes
it	%s GByte

en	%s Bytes
it	%s GByte

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
it	%s - WEBUI NOTA: Cacti Log cancellato dall'interfaccia di gestione web.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il file di log.<br><br><br><br>Nota: se il logging è impostato sia su Cacti che su Syslog, le informazioni di log rimarranno in Syslog.

en	- Admin Filter active
it	- Filtro Admin attivo

en	- Admin Unfiltered
it	- Ammin non filtrato

en	- Admin view
it	- Ammin vista

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
it	Log [Linee totali: %d %s %s - Filtro attivo].

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
it	Log [Linee totali: %d %s %s - non filtrato].

en	Head Lines
it	Linee %d

en	Tail Lines
it	Linee di coda

en	Warnings++
it	Avvertenze

en	Errors++
it	Errori

en	SQL Calls
it	Chiamate SQL

en	AutoM8
it	Auto

en	Non Stats
it	Non dichiarata

en	Device Up/Down
it	Dispositivi che utilizzano

en	Recaches
it	corrisponde a

en	Matches
it	corrisponde a

en	Does Not Match
it	Le password non corrispondono

en	Automation Execution for Data Query complete
it	Completata l'esecuzione dell'automazione per l'interrogazione dei dati

en	Plugin Hooks complete
it	Ganci a innesto completi

en	Running Data Query [%s].
it	Interrogazione dati in corso [%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
it	Trovato Tipo = '%s' [%s].

en	Unknown Type = '%s'.
it	Sconosciuto Tipo = '%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
it	ATTENZIONE: L'associazione Sort Field Association è cambiata. Potrebbero verificarsi problemi di mappatura!

en	Update Data Query Sort Cache complete
it	Aggiornare la cache di ordinamento dei dati della query dati completa

en	Found %s Local Data ID's to Verify
it	Trovate%s tabelle da convertire

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
it	Rilevato il cambio indice! CurrentIndex: %s, indice precedente: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
it	Rimozione dell'indice rilevato! Indizio precedente: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
it	Rimozione dell'indice rilevato! Indizio precedente: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
it	Indice di associazione con i dati locali completo

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
it	Trovati%s e%s ID dati locali orfani modificati per rimappare.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
it	Riapplicazione dei grafici ai loro nuovi indici

en	Done updating Data Source Title Cache
it	Duplicare il profilo dell'origine dati

en	Done updating Graph Title Cache
it	Completato l'aggiornamento della cache del titolo del grafico

en	Index Association with Local Data complete
it	Indice di associazione con i dati locali completo

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
it	Aggiornare Re-Index Cache completa. C'erano

en	Update Poller Cache for Query complete
it	Aggiornamento Poller Cache per la query completa

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
it	Non sono state rilevate modifiche all'indice, saltando Re-Index e Poller Cache Re-popolazione.

en	Automation Executing for Data Query complete
it	Completata l'esecuzione dell'automazione per l'interrogazione dei dati

en	Plugin hooks complete
it	Ganci a innesto completi

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
it	Controllo della modifica del campo di ordinamento. Non sono state rilevate modifiche.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
it	Campo di ordinamento nuovo rilevato: "%s" Campo di ordinamento vecchio "%s".

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
it	ERROR: Nuovo campo di ordinamento non adatto. Il campo Ordina non cambia.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
it	Nuovo campo di ordinamento convalidato. Ordina campo essere aggiornato.

en	Could not find data query XML file at '%s'
it	Impossibile trovare i dati di query file XML a '%s'.

en	Found data query XML file at '%s'
it	Interrogazione dei dati trovati file XML a '%s'.

en	Error parsing XML file into an array.
it	Errore nell'analisi del file XML in un array.

en	XML file parsed ok.
it	File XML analizzato ok.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
it	Campo non valido <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
it	Deve contenere solo i campi "direction-output" o "direction-output".

en	Data Query returned no indexes.
it	ERRORE: Data Query non ha restituito indici.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
it	<arg_num_indexes> mancante nel file XML, 'Index Count Changed' non supportato

en	Executing script for num of indexes '%s'
it	Esecuzione di script per il numero di indici '%s'.

en	Found number of indexes: %s
it	Numero di indici trovati: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
it	<arg_num_indexes> mancante nel file XML, 'Index Count Changed' non supportato

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
it	<arg_num_indexes> mancante nel file XML, 'Index Count Changed' emulato contando le voci dell'arg_indexes.

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
it	ERRORE: Data Query non ha restituito indici.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
it	Esecuzione di script per l'elenco degli indici '%s', Conteggio indici: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
it	Fare clic per visualizzare l'output di Data Query per 'indice'.

en	Found index: %s
it	Trovato l'indice: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
it	Fare clic per visualizzare l'output di Data Query per il campo '%s'.

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
it	Ordina campo restituito nessun dato. Non è possibile continuare Re-Index.

en	Executing script query '%s'
it	Esecuzione della query script '%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s
it	Voce trovata [%s='%s'] indice: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
it	Totale: %f, Delta: %f, %s

en	Invalid host_id: %s
it	Host_id non valido: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
it	Selezionata la dimensione del percorso di massa automatico.

en	Failed to load SNMP session.
it	Impossibile caricare la sessione SNMP.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
it	Dimensione del percorso di massa testata %d con una risposta di %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
it	La dimensione della passeggiata collettiva selezionata era %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
it	Salvataggio delle dimensioni della passeggiata in blocco sul dispositivo.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
it	La dimensione della passeggiata in blocco è fissata a %d.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
it	Eseguendo SNMP ottenere per numero di indici @ '%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
it	<oid_num_indexes> mancante nel file XML, 'Index Count Changed' emulato contando le voci dell'oid_indexes.

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
it	Esecuzione di SNMP walk per l'elenco degli indici @ '%s' Index Count: %s

en	No SNMP data returned
it	Nessun dato SNMP restituito

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
it	Indice trovato all'OID: '%s' valore: '%s'.

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
it	Elenco filtrante degli indici @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
it	Filtrato Indice trovato all'OID: '%s' valore: '%s'.

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
it	Elenco filtrante degli indici @ '%s' Index Count: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
it	Filtrato Indice trovato all'OID: '%s' valore: '%s'.

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
it	Fissazione del campo 'metodo' errato per '%s', dato che viene definito 'rewrite_index' o 'oid_suffix'.

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
it	Inserimento dei dati dell'indice per il campo '%s' [value='%s'].

en	Located input field '%s' [get]
it	Campo di inserimento localizzato '%s' [get]

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
it	Trovato OID riscrivere la regola: 's/%s/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
it	oid_rewrite a OID: '%s' nuovo OID: '%s'.

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
it	Esecuzione di SNMP get per i dati @ '%s' [value='%s'].

en	Field '%s' %s
it	Campo "%s" %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
it	Esecuzione di SNMP ottenere per %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
it	Ordina campo restituito non dati. Non è possibile continuare Re-Index per OID[%s].

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
it	Risultato trovato per i dati @ '%s' [value='%s'].

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
it	Impostazione del risultato per i dati @ '%s' [tasto='%s', valore='%s'].

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
it	Risultato saltato per i dati @ '%s' [key='%s', value='%s'].

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
it	Ottenuto SNMP ottenere il risultato per i dati @ '%s' [value='%s'] (indice: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
it	Esecuzione di SNMP get per i dati @ '%s' [value='$value']].

en	Located input field '%s' [walk]
it	Campo di inserimento localizzato '%s' [a piedi]

en	Executing SNMP walk for data @ '%s'
it	Esecuzione di SNMP walk per i dati @ '%s'.

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
it	Voce trovata [%s='%s'] indice: %s [da %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
it	STRING OCTET STRING "%s" valore decodificato: "%s".

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
it	Voce trovata [%s='%s'] indice: %s [da regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
it	Voce trovata [%s='%s'] indice: %s [dal valore del regexp oid parse].

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
it	oid_rewrite a OID: '%s' nuovo OID: '%s'.

en	Update graph data query cache complete
it	Aggiornare la cache di ordinamento dei dati della query dati completa

en	Re-Indexing Data Query complete
it	Reindirizzare la query dati completa

en	Unknown Index
it	Indice sconosciuto

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
it	È necessario selezionare una colonna di output XML per Data Source '%s' e selezionare la casella di controllo alla sua destra

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
it	Il tuo modello grafico non ha modelli di dati in uso. Per favore correggete il vostro modello grafico

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
it	Impossibile determinare la lunghezza del campo password, non può continuare come potrebbe corrompere la password

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
it	Impossibile modificare la lunghezza del campo password, non può continuare come potrebbe corrompere la password

en	Data Source ID %s does not exist
it	Fonte dei dati non esiste

en	Debug not completed after 5 pollings
it	Debug non completato dopo 5 sondaggi

en	Failed fields:
it	Campi non funzionanti:

en	Data Source is not set as Active
it	La sorgente dati non è impostata come attiva

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
it	La cartella RRD non è scrivibile da Poller. RRD Proprietario:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
it	Il file RRD non è scrivibile da Poller. RRD Proprietario:

en	RRDfile does not match Data Source
it	RRD Il file non corrisponde al profilo dati

en	RRDfile not updated after polling
it	RRD File non aggiornato dopo il polling

en	Data Source returned Bad Results for
it	Fonte dei dati restituiti Risultati errati per

en	Data Source was not polled
it	Fonte dei dati non è stato intervistato

en	No issues found
it	Nessun problema

en	RRDfile not created yet
it	RRD File non aggiornato dopo il polling

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
it	Le impostazioni vengono salvate in Data Collector %d Failed.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
it	Le impostazioni vengono salvate in Data Collector %d Failed.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
it	Informazioni PHP

en	Message Not Found.
it	Messaggio non trovato.

en	Error %s is not readable
it	L'errore %s non è leggibile

en	Logged in a Guest
it	Autenticato come

en	Login as Regular User
it	Accedi come utente abituale

en	User Community
it	Comunità di utenti

en	Non Query Based
it	Non basato su query

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
it	Errore di Mailer: No <b>TO</b>indirizzo impostato! <br>Se si utilizza il link <i>Test Mail</i>, impostare l'impostazione <b>Avviso e-mail</b>.

en	HELO failed: %s
it	HELO fallito: %s

en	Connect failed: %s
it	Connessione non riuscita: %s

en	SMTP error:
it	Errore SMTP:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
it	Questo è un messaggio di prova generato da Cacti. Questo messaggio è stato inviato per verificare la configurazione delle impostazioni della posta.

en	Your email settings are currently set as follows
it	Le impostazioni e-mail sono attualmente impostate come segue

en	Checking Configuration...<br>
it	Verifica della configurazione....<br>...<br>.

en	PHP's Mailer Class
it	Classe Mailer di PHP

en	Method: SMTP
it	Metodo: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
it	Non indicato per motivi di sicurezza

en	Ping Results:
it	Risultati Ping:

en	Creating Message Text...
it	Creazione di messaggi di testo.....

en	Cacti Test Message
it	Messaggio di test dei cactus

en	Message Not Sent due to ping failure.
it	Messaggio non inviato a causa di un errore di ping.

en	Since Install
it	Installa

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
it	Cacti ha disabilitato il plugin %s a causa del seguente errore: %s! Vedere il file di log Cacti per maggiori dettagli.

en	- Dev %s
it	(Dal dispositivo: %s)

en	- Beta %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
it	Dispositivi di sincronizzazione

en	Aggregated Device
it	Dispositivo aggregato

en	Damaged Graph
it	Fonte dei dati, grafico

en	Remote Server
it	Rimuovi StdDev

en	Get Page Help
it	Ottieni aiuto

en	Templates Selected
it	Modelli selezionati

en	Data Query:
it	Interrogazione dei dati:

en	CSV Export of Graph Data
it	Esportazione CSV dei dati grafici

en	Time Graph View
it	Visualizzazione grafica del tempo

en	Kill Spikes in Graphs
it	Uccidere i picchi nei grafici

en	%d to %d of %s [ %s ]
it	da %d a %d di %s [ %s ]

en	All %d %s
it	Tutti %d %s

en	Current Page: %s
it	Valore Attuale

en	Alpha %
it	Alfa

en	Execute Action
it	Eseguire l'azione

en	Standard Deviations
it	Deviazioni standard

en	Variance Outliers
it	Scostamenti aberranti

en	Kills Per RRA
it	Uccide per RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
it	Rimuovi StdDev

en	Remove Variance
it	Rimuovi Varianza

en	Gap Fill Range
it	Gamma Gap Fill

en	Float Range
it	Gamma galleggiante

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
it	Funzionamento a secco StdDev

en	Dry Run Variance
it	Varianza di funzionamento a secco

en	Dry Run Gap Fill Range
it	Intervallo di riempimento del gap run a secco

en	Dry Run Float Range
it	Gamma di galleggianti a secco

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
it	Ruotare il Cacti Log

en	Help in Developing
it	Aiuto nello sviluppo

en	Donation & Sponsoring
it	Donazione e sponsorizzazione

en	Cacti Home
it	Casa Cactus

en	Cacti Project Page
it	Pagina del progetto Cacti

en	RRDProxy

en	Help in Translating
it	Aiuto nella traduzione

en	Clear Current Filter
it	Cancella filtro corrente

en	Failed to find data to copy!
it	Impossibile trovare i dati da copiare!

en	Clipboard ID
it	ID Appunti

en	Copy operation is unavailable at this time
it	L'operazione di copia non è al momento disponibile

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
it	Siamo spiacenti, gli appunti non possono essere aggiornati in questo momento.

en	Clipboard has been updated
it	Appunti è stato aggiornato

en	Compact Mode
it	Modalità zoom

en	Dark Color Mode
it	Nessun colore trovato

en	Sorry, we could not process your last action.
it	Mi dispiace, non abbiamo potuto elaborare la sua ultima azione.

en	Action failed
it	Azione fallita

en	The response to the last action was unexpected.
it	La risposta all'ultima azione è stata inaspettata.

en	Ignore System Color
it	Colore dell'Elemento

en	Light Color Mode
it	Modalità elenco

en	Passphrases match
it	Passphrases corrispondono

en	Passphrase matches but too short
it	Passphrase fiammiferi ma troppo corti

en	Passphrases do not match
it	Le passphrase non corrispondono

en	Passphrase too short and not matching
it	Passphrase troppo breve e non corrispondente

en	Passphrase length meets 8 character minimum
it	La lunghezza della passphrase soddisfa il minimo di 8 caratteri

en	Password Validation Passes
it	Pass di convalida della password

en	Click again to take this Graph out of Realtime
it	Clicca di nuovo per togliere questo grafico dal Realtime

en	Click to view just this Graph in Realtime
it	Fare clic per visualizzare il grafico in tempo reale.

en	Enter a regular expression
it	Inserire un'espressione regolare

en	Select to Search
it	Dimensione massima del file

en	The Operation was successful. Details are below.
it	L'operazione ha avuto successo. I dettagli sono riportati di seguito.

en	Click to Show/Hide Filter
it	Fare clic su Mostra/Nascondi filtro

en	SpikeKill Results
it	Risultati di SpikeKill

en	Standard Mode
it	Modalità Scan

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
it	Consentire o limitare l'estensione delle colonne della tabella oltre i limiti di finestre correnti.

en	Use System Color
it	Colore dell'Elemento

en	3rd Mouse Button
it	3° Pulsante del mouse

en	Begin with
it	Iniziare con

en	Copy graph
it	Copia grafico

en	Copy graph link
it	Collegamento alla copia del grafico

en	End with
it	Data Fine

en	Save graph
it	Salva grafico

en	Zoom Out Factor
it	Fattore di Zoom Out

en	Zoom Out Positioning
it	Posizionamento Zoom Out

en	Version %s | %s
it	Versione %s %s

en	Apply filter to table
it	Applicare il filtro alla tabella

en	Reset filter to default values
it	Ripristino del filtro ai valori predefiniti

en	File Found
it	File trovato

en	Path is a Directory and not a File
it	Il percorso è una directory e non un file

en	File is Not Found
it	Il file non viene trovato

en	Enter a valid file path
it	Inserisci un percorso file valido

en	Directory Found
it	Elenco trovato

en	Path is a File and not a Directory
it	Il percorso è un file e non una directory

en	Directory is Not found
it	L'elenco non è stato trovato

en	Enter a valid directory path
it	Inserire un percorso valido della directory

en	Cacti Color (%s)
it	Cacti Colore (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
it	NESSUNA VERIFICA DEI CARATTERI POSSIBILE

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
it	Avviso Dati modulo non salvati

en	Unsaved Changes Detected
it	Rilevamento di modifiche non salvate

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
it	Avete modifiche non salvate su questo modulo. Se si preme 'Continua' queste modifiche verranno scartate. Premere Annulla per continuare a modificare il modulo.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
it	Interrogazione dati Le fonti di dati devono essere create tramite %s

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
it	Salvare i grafici, le colonne, le colonne, le miniature, i preset e le preferenze di Timeshift correnti nel proprio profilo.

en	Start Date Selector
it	Selettore della data d'inizio

en	End Date Selector
it	Selettore della data di fine

en	Shift Time Backward
it	Spostare il tempo all'indietro

en	Define Shifting Interval
it	Definire l'intervallo di cambio

en	Shift Time Forward
it	Tempo di spostamento in avanti

en	Refresh selected time span
it	Aggiorna l'intervallo di tempo selezionato

en	Return to the default time span
it	Ritorno all'intervallo di tempo predefinito

en	Create Graph from %s
it	Crea grafico da %s

en	Create %s Graphs from %s
it	Crea %s Grafici da %s

en	Graph [Template: %s]
it	Grafico [Modello: %s].

en	Graph Items [Template: %s]
it	Elementi del grafico [Modello: %s].

en	Data Source [Template: %s]
it	Fonte dati [Modello: %s].

en	Custom Data [Template: %s]
it	Dati personalizzati [Modello: %s].

en	Give this Report a descriptive Name
it	Dare a questo rapporto un nome descrittivo.

en	Enable Report
it	Abilita rapporto

en	Check this box to enable this Report.
it	Selezionare questa casella di controllo per abilitare questo rapporto.

en	Output Formatting
it	Formattazione dell'output

en	Use Custom Format HTML
it	Usa il formato HTML personalizzato

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
it	Selezionare questa casella se si desidera utilizzare html e CSS personalizzati per il report.

en	Format File to Use
it	Formato del file da utilizzare

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
it	Scegliere il wrapper html personalizzato e il file CSS da utilizzare. Questo file contiene sia html che CSS per avvolgere il tuo report. Se contiene più di un semplice CSS, è necessario inserire uno speciale tag <REPORT> all'interno del file. Questo tag di formato sarà sostituito dal contenuto del report. Questi file si trovano nella directory "formati".

en	Default Text Font Size
it	Dimensione predefinita del carattere del testo

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
it	Definisce la dimensione predefinita dei caratteri per tutto il testo del rapporto, incluso il titolo del rapporto.

en	Default Object Alignment
it	Allineamento predefinito dell'oggetto

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
it	Definisce l'allineamento predefinito per il testo e i grafici.

en	Graph Linked
it	Grafico collegato

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
it	I grafici devono essere collegati al sito di Cacti?

en	Graph Settings
it	Impostazioni del grafico

en	Graph Columns
it	Colonne del grafico

en	The number of Graph columns.
it	Il numero di colonne di Graph.

en	Graph Width
it	Larghezza del grafico

en	The Graph width in pixels.
it	La larghezza del grafico in pixel.

en	Graph Height
it	Altezza del grafico

en	The Graph height in pixels.
it	L'altezza del grafico in pixel.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
it	I grafici devono essere resi come miniature?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
it	Prossimo timestamp per l'invio del rapporto di posta

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
it	Ora di inizio della [prima|prossima] posta. Tutti gli orari di spedizione futuri saranno basati su questo orario di inizio. Un buon esempio sono le 2:00 del mattino. Il tempo deve essere in futuro. Se si usa un tempo frazionario, diciamo alle 2:00 del mattino, si presume che lo sia in futuro.

en	Report Interval
it	Intervallo di report

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
it	Definisce una frequenza di report relativa all'orario di posta indicato sopra.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
it	Ad esempio, "Settimana(i)" rappresenta un intervallo di rendicontazione settimanale.

en	Interval Frequency
it	Frequenza di intervallo

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
it	In base al Timespan dell'intervallo di report di cui sopra, definisce la frequenza all'interno di tale intervallo.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
it	Ad esempio, se l'intervallo del rapporto è 'Mese(i)', allora '2' indica Ogni '2 Mese(i) dal prossimo Mailtime. Infine, se si utilizzano gli intervalli dei report del mese (o dei mesi), il "Giorno della settimana" e il "Giorno del mese" sono entrambi calcolati in base al Mailtime specificato sopra.

en	Email Sender/Receiver Details
it	Dettagli mittente/ricevitore di e-mail

en	Cacti Report
it	Rapporto Cacti

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
it	Questo valore verrà utilizzato come oggetto predefinito dell'e-mail. Il nome del rapporto verrà utilizzato se lasciato vuoto.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
it	Questo nome verrà utilizzato come mittente di posta elettronica predefinito

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
it	Questo indirizzo sarà utilizzato come indirizzo e-mail del mittente

en	To Email Address(es)
it	Agli indirizzi e-mail

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
it	Si prega di separare più indirizzi per virgola (,)

en	BCC Address(es)
it	Indirizzo(i) delle BCC

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
it	Copia in carbonio cieco. Si prega di separare più indirizzi per virgola (,)

en	Image attach type
it	Tipo di allegato immagine

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
it	Selezionare uno dei tipi indicati per gli allegati di immagine

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
it	Data/ora spostata alla stessa ora Domani

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti rapporti.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti rapporti.

en	Delete Report
it	Cancella colore

en	Delete Reports
it	Cancellare l'utente o gli utenti

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
it	Fare clic su "Continua" per assumere la proprietà delle seguenti relazioni.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
it	Fare clic su "Continua" per assumere la proprietà delle seguenti relazioni.

en	Take Report Ownership
it	Diventa proprietario

en	Take Reports Ownership
it	Diventa proprietario

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Report
it	Duplicare Sito

en	Duplicate Reports
it	Duplicare Sito

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
it	Fare clic su "Continua" per abilitare i seguenti rapporti.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
it	Fare clic su "Continua" per abilitare i seguenti rapporti.

en	Enable Reports
it	Abilita rapporto

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare le seguenti segnalazioni.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare le seguenti segnalazioni.

en	Disable Report
it	Abilita rapporto

en	Disable Reports
it	Abilita rapporto

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
it	Fare clic su 'Continua' per inviare ora i seguenti rapporti.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
it	Fare clic su 'Continua' per inviare ora i seguenti rapporti.

en	Send Report Now
it	Invia Report

en	Send Reports Now
it	Invia Report

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
it	Impossibile inviare la relazione '%s'. Impostare gli indirizzi e-mail di destinazione

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
it	Impossibile inviare la relazione '%s'. Impostare l'oggetto dell'e-mail

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
it	Impossibile inviare la relazione '%s'. Impostare un'e-mail Da Nome

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
it	Impossibile inviare la relazione '%s'. Si prega di impostare un indirizzo e-mail da

en	Item Type to be added.
it	Voce Tipo di elemento da aggiungere.

en	Graph Tree
it	Albero del grafico

en	Select a Tree to use.
it	Selezionare un albero da utilizzare.

en	Graph Tree Branch
it	Grafico ramo d'albero

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
it	Seleziona un ramo di albero da utilizzare per i grafici e i dispositivi. I dispositivi saranno considerati come Branch.

en	Cascade to Branches
it	Cascata verso le filiali

en	Should all Branch Graphs be rendered?
it	Dovrebbero essere resi tutti i grafici del ramo bambini?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
it	Selezionare un dispositivo per specificare un grafico

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
it	Selezionare un modello di dispositivo da utilizzare.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
it	Selezionare un dispositivo da utilizzare per filtrare o selezionare per i grafici nel caso di un tipo di dispositivo.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
it	Selezionare un modello di grafico per il dispositivo da utilizzare per filtrare o selezionare i grafici nel caso di un tipo di dispositivo.

en	Graph Name Regular Expression
it	Espressione regolare del nome del grafico

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
it	Un'espressione regolare compatibile con Perl (REGEXP) usata per selezionare i grafici da includere dall'albero.

en	The Graph to use for this report item.
it	Il grafico da utilizzare per questa voce di report.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
it	L'ora di fine del grafico sarà impostata sull'ora di invio del rapporto pianificato. Quindi, se si desidera che l'ora finale dei vari grafici sia mezzanotte, assicurarsi di inviare il rapporto a mezzanotte. L'ora di inizio del grafico sarà l'ora di fine meno l'intervallo di tempo del grafico.

en	Alignment of the Item
it	Allineamento dell'elemento

en	Fixed Text
it	Testo fisso

en	Enter descriptive Text
it	Inserisci testo descrittivo

en	Font Size of the Item
it	Dimensione carattere dell'elemento

en	Report Item [edit Report: %s]
it	Voce del report [modifica Report: %s].

en	Report Item [new Report: %s]
it	Voce del report [nuovo report: %s].

en	Details %s
it	Dettagli

en	Report Items %s
it	Nessuna voce del report

en	Scheduled Events %s
it	Eventi Programmati

en	Report Preview %s
it	Anteprima del rapporto

en	Graph: %s
it	Grafico:

en	Using CSS
it	Utilizzo dei CSS

en	Device: %s
it	(Dal dispositivo: %s)

en	, Graph Template: All Templates
it	Aggiunta di un modello grafico al modello del dispositivo

en	, Graph Template: %s
it	Grafico [Modello: %s].

en	, Using RegEx: "%s"
it	, Usando RegEx: "%s"

en	Tree: %s
it	Albero

en	, Device: %s
it	(Dal dispositivo: %s)

en	, Branch: %s
it	Organizzazione:

en	(All Branches)
it	(Tutti i rami)

en	(Current Branch)
it	(Ramo attuale)

en	No Report Items
it	Nessuna voce del report

en	Administrator Level
it	Livello Amministratore

en	Reports [%s]
it	Rapporti [%s].

en	Report Disabled - No Owner
it	Segnala Disabili - Nessun Proprietario

en	Graph Template:
it	Modello grafico:

en	Template Based
it	Basato su modello

en	Tree:
it	Albero

en	Graph Filters
it	Filtri a Grafico

en	Set/Refresh Filter
it	Imposta/Rifresh Filter

en	(Non Graph Template)
it	(Modello non grafico)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
it	Il termine di ricerca "%s" non è valido. L'errore è %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
it	C'è stato un errore interno!

en	Backtrack limit was exhausted!
it	Il limite di backtrack era esaurito!

en	Recursion limit was exhausted!
it	Il limite di ricorsione era esaurito!

en	Bad UTF-8 error!
it	Errore brutto UTF-8!

en	Bad UTF-8 offset error!
it	Errore di offset UTF-8 difettoso!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
it	Errore di convalida per la variabile %s con un valore di %s. Vedi backtrace qui sotto per maggiori dettagli.

en	written
it	in forma scritta

en	could not open
it	non poteva aprirsi

en	not writable
it	Non Scrivibile

en	New Graph Template: %s
it	Grafico [Modello: %s].

en	New Data Query: %s
it	Interrogazione dati [%s]

en	Import Preview Results
it	Importare i risultati dell'anteprima

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
it	Cacti apporterebbe le seguenti modifiche se il pacchetto fosse importato:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
it	Cacti ha importato i seguenti articoli per il pacchetto:

en	[preview]
it	Anteprima

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
it	Cacti apporterebbe le seguenti modifiche se il Template fosse importato:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
it	Cacti ha importato i seguenti elementi per il Template:

en	[success]
it	Riuscito!

en	[fail]
it	Fallito

en	[preview]
it	Anteprima

en	[updated]
it	Aggiornato

en	[unchanged]
it	Invariato

en	Found Dependency:
it	Trovata la dipendenza:

en	Unmet Dependency:
it	Dipendenza insoddisfatta:

en	Path was not writable
it	L'immagine di percorso non è scrivibile

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
it	Impossibile impostare specificato %sRRRRRDTool versione: %s

en	Invalid Theme Specified
it	Tema non valido Specificato

en	Resource is not writable
it	La risorsa non è scrivibile

en	PHP did not return expected result
it	PHP non ha restituito il risultato atteso

en	Unexpected path parameter
it	Parametro di percorso inatteso

en	Failed to apply specified profile %s != %s
it	Impossibile applicare il profilo specificato %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
it	Impossibile applicare la modalità specificata: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
it	Impossibile applicare l'override di automazione specificato: %s

en	Failed to apply specified cron interval
it	Impossibile applicare l'intervallo di cron specificato

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
it	Impossibile applicare la gamma di automazione specificata

en	No matching snmp option exists
it	Non esiste un'opzione snmp corrispondente

en	No matching template exists
it	Non esiste un modello corrispondente

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
it	L'installatore non ha potuto procedere a causa di un errore imprevisto.

en	Please report this to the Cacti Group.
it	La prego di riferirlo al Gruppo Cacti.

en	Unknown Reason: %s
it	Motivo sconosciuto: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
it	Si sta tentando di installare Cacti %s su un database 0.6.x. Purtroppo, questo non può essere eseguito.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
it	Per poter continuare, è necessario creare un nuovo database, importare "cacti.sql" in esso:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
it	È MUST quindi aggiornare "include/config.php" per puntare al nuovo database.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
it	NOTA: i dati esistenti non verranno modificati, né saranno disponibili per la nuova installazione, né sarà disponibile una cronologia o una qualsiasi altra cronologia.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
it	Avete creato un nuovo database, ma non avete ancora importato il file 'cacti.sql'. Sulla riga di comando, eseguire le seguenti operazioni per continuare:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
it	Questo errore può anche essere generato se l'utente del database dei cactus non ha i permessi corretti sul database Cactus. Assicuratevi che l'utente del database Cacti abbia la possibilità di selezionare, inserire, eliminare, cancellare, aggiornare, creare, creare, ALTER, DROP, INDEX sul database Cacti.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
it	È MUST anche importare informazioni MySQL TimeZone in MySQL e concedere all'utente Cacti SELECT l'accesso alla tabella dei nomi delle zone orarie mysql.time_zone_name table.

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
it	Su Linux/UNIX, eseguire quanto segue come 'root' in una shell:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
it	Su Windows, è necessario seguire le istruzioni qui Time zone description table. Una volta completato, è possibile eseguire il seguente comando per concedere all'utente Cacti l'accesso alle tabelle:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
it	Quindi eseguire quanto segue all'interno di MySQL come amministratore:

en	Cacti Version
it	Versione Cacti

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
it	Questa versione di Cacti (%s) non sembra avere un codice di versione valido, si prega di contattare il team di sviluppo Cacti per assicurarsi che questo sia corected. Se vedi questo errore in una release, ti preghiamo di segnalarlo immediatamente su GitHub

en	Thanks for taking the time to download and install Cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start making cool graphs, there are a few pieces of data that Cacti needs to know.
it	Grazie per aver dedicato del tempo a scaricare e installare Cacti, la soluzione grafica completa per la vostra rete. Prima di iniziare a creare grafici interessanti, ci sono alcuni dati che Cacti deve conoscere.

en	Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for Unix and Win32-based operating systems.
it	Assicurarsi di aver letto e seguito i passi necessari per installare Cacti prima di continuare. Le informazioni di installazione possono essere trovate per i sistemi operativi basati su Unix e Win32.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
it	Questo processo vi guiderà attraverso le fasi di aggiornamento dalla versione '%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
it	Inoltre, se si tratta di un aggiornamento, assicurarsi di leggere il file informativo Aggiornamento.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
it	NON si raccomanda di effettuare il downgrade in quanto la struttura del database potrebbe essere incoerente.

en	Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing:
it	Cacti è concesso in licenza GNU General Public License, è necessario accettare le sue disposizioni prima di continuare:

en	This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
it	Emerillon è distribuito nella speranza che possa risultare utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o APPLICABILITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Per maggiori dettagli consultare la GNU General Public License.

en	Accept GPL License Agreement
it	Accettare il contratto di licenza GPL

en	Select default theme:
it	Selezionare il tema predefinito:

en	Pre-installation Checks
it	Controlli pre-installazione

en	Location checks
it	Controlli in loco

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
it	Si prega di aggiornare config.php con la corretta posizione URI relativa di Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
it	La tua configurazione Cacti ha il relativo percorso corretto (url_path) in config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
it	PHP - Raccomandazioni

en	PHP Recommendations (
it	Raccomandazioni PHP

en	PHP Binary
it	Sentiero binario PHP

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
it	La posizione binaria di PHP non è valida e deve essere aggiornata.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
it	Aggiorna il valore path_php_binary nella tabella delle impostazioni.

en	Restart Required
it	Richiesto

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
it	PHP - Modulo di supporto (richiesto)

en	Cacti requires several PHP Modules to be installed to work properly. If any of these are not installed, you will be unable to continue the installation until corrected. In addition, for optimal system performance Cacti should be run with certain MySQL system variables set. Please follow the MySQL recommendations at your discretion. Always seek the MySQL documentation if you have any questions.
it	Cacti richiede l'installazione di diversi moduli PHP per funzionare correttamente. Se uno di questi non è installato, non sarà possibile continuare l'installazione fino a quando non sarà stato corretto. Inoltre, per prestazioni di sistema ottimali, Cacti dovrebbe essere eseguito con alcune variabili di sistema MySQL impostate. Si prega di seguire le raccomandazioni di MySQL a propria discrezione. Se avete domande, cercate sempre la documentazione MySQL.

en	The following PHP extensions are mandatory, and MUST be installed before continuing your Cacti install.
it	Le seguenti estensioni PHP sono obbligatorie e DEVONO essere installate prima di continuare l'installazione di Cacti.

en	Required PHP Modules
it	Moduli PHP richiesti

en	PHP - Module Support (Optional)
it	PHP - Supporto del modulo (opzionale)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
it	Si raccomandano le seguenti estensioni PHP, che dovrebbero essere installate prima di continuare l'installazione di Cacti. NOTA: Se state progettando di supportare SNMPv3 con IPv6, non dovreste installare il modulo php-snmp in questo momento.

en	MySQL - TimeZone Support
it	MySQL - Supporto TimeZone

en	Your MySQL TimeZone database is not populated. Please populate this database before proceeding.
it	Il database MySQL TimeZone non è popolato. Si prega di compilare questo database prima di procedere.

en	Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.
it	Il tuo account di accesso al database Cacti non ha accesso al database MySQL TimeZone. Si prega di fornire l'account del database Cacti "seleziona" l'accesso alla tabella "time_zone_name" nel database "mysql", e di popolare le informazioni sul TimeZone di MySQL prima di procedere.

en	Your Cacti database account has access to the MySQL TimeZone database and that database is populated with global TimeZone information.
it	Il tuo account del database Cacti ha accesso al database MySQL TimeZone e tale database è popolato con informazioni globali TimeZone.

en	MySQL - Settings
it	MySQL - Impostazioni

en	These MySQL performance tuning settings will help your Cacti system perform better without issues for a longer time.
it	Queste impostazioni di regolazione delle prestazioni di MySQL aiuteranno il vostro sistema Cacti a funzionare meglio senza problemi per un periodo di tempo più lungo.

en	Recommended MySQL System Variable Settings
it	Impostazioni delle variabili di sistema MySQL consigliate

en	Upgrade from %s to %s
it	Aggiornamento da %s a %s.

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
it	In caso di problemi, si consiglia vivamente di cancellare la cache del browser, chiudendo poi riaprire il browser (non solo la scheda Cacti) e riprovare, prima di sollevare un problema con The Cacti Group.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
it	In rare occasioni, abbiamo avuto segnalazioni da parte di utenti che hanno avuto problemi minori dovuti a modifiche del codice. Questi problemi sono causati dal fatto che il browser mantiene il codice di pre-intervallo e, anche se abbiamo preso misure per ridurre al minimo le possibilità di questo, può ancora verificarsi. Se hai bisogno di istruzioni su come cancellare la cache del tuo browser, https://www.refreshyourcache.com/ è un buon punto di partenza.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
it	Se dopo aver cancellato la cache e riavviato il browser, si verificano ancora problemi, si prega di sollevare il problema con noi e cercheremo di identificarne la causa.

en	Downgrade from %s to %s
it	Declassamento da %s a %s.

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and <i>could</i> cause issues.
it	Sembra che tu stia retrocedendo ad una versione precedente. Le modifiche apportate al database per la versione più recente non saranno invertite e <i>potrebbero causare problemi.

en	Please select the type of installation
it	Selezionare il tipo di installazione

en	Choose this for the Primary site.
it	Scegliere questa opzione per il sito primario.

en	New Primary Server
it	Nuovo server primario

en	New Remote Poller
it	Nuovo Poller remoto

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
it	Gli Sondaggi remoti sono utilizzati per accedere a reti che non sono facilmente accessibili al sito primario.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
it	Le seguenti informazioni sono state determinate dal file di configurazione di Cacti. Se non è corretto, si prega di modificare "include/config.php" prima di continuare.

en	Local Database Connection Information
it	Informazioni sulla connessione al database locale

en	Database: %s
it	Banca dati: %s

en	Database User: %s
it	Utente del database: %s.

en	Database Hostname: %s
it	Nome dell'host del database: %s

en	Port: %s
it	Porto: %s

en	Server Operating System Type: %s
it	Tipo di sistema operativo del server: %s

en	Central Database Connection Information
it	Informazioni sulla connessione al database centrale

en	Configuration Readonly!
it	Configurazione Sola lettura!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
it	Il file config.php deve essere scrivibile dal server web durante l'installazione per configurare il poller remoto. Una volta completata l'installazione, è necessario impostare questo file su Sola lettura per evitare possibili problemi di sicurezza.

en	Configuration of Poller
it	Configurazione di Poller

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
it	Le informazioni sul Remote Cacti Poller non sono state incluse nel file config.php. Si prega di rivedere il file config.php.dist, e impostare le variabili: $rdatabase_default, $rdatabase_username, ecc. Queste variabili devono essere impostate e rimandano al server di database Cacti primario. Correggere questo e riprovare.

en	Remote Poller Variables
it	Variabili remote Poller

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
it	Le variabili che devono essere impostate nel file config.php sono le seguenti:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
it	L'installatore assegna automaticamente un $poller_id e lo aggiunge al file config.php.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
it	Una volta che le variabili sono tutte impostate nel file config.php, devi anche concedere l'accesso $rdatabase_username al server principale del database Cacti. Segui la stessa procedura che seguiresti con qualsiasi altra installazione di Cacti. Si può quindi premere il pulsante "Test Connection". Se il test ha avuto successo, si potrà procedere e completare l'installazione.

en	Additional Steps After Installation
it	Passaggi aggiuntivi dopo l'installazione

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
it	È essenziale che il server Central Cacti possa comunicare via MySQL con ogni server di database Cacti remoto. Una volta completata l'installazione, è necessario modificare il Remote Data Collector e assicurarsi che le impostazioni siano corrette. È possibile verificare utilizzando la 'Test Connection' quando si modifica il Remote Data Collector.

en	Critical Binary Locations and Versions
it	Luoghi e versioni binarie critiche

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
it	Assicurarsi che tutti questi valori siano corretti prima di continuare.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
it	Uno o più percorsi sembrano essere sbagliati, incapaci di procedere

en	Directory Permission Checks
it	Elenco dei controlli delle autorizzazioni

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
it	Si prega di assicurarsi che i permessi dell'elenco sottostante siano corretti prima di procedere. Durante l'installazione, queste directory devono essere di proprietà dell'utente Web Server. Queste modifiche alle autorizzazioni sono necessarie per consentire all'installatore di installare pacchetti Device Template che includono file XML e script che verranno inseriti in queste directory. Se si sceglie di non installare i pacchetti, c'è uno script cli 'install_package.php' che può essere usato dalla riga di comando dopo che l'installazione è stata completata.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
it	Una volta completata l'installazione, è possibile far leggere alcune di queste directory solo per aumentare la sicurezza.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
it	Queste directory dovranno rimanere leggibili dopo l'installazione in modo che il processo di sincronizzazione remota di Cacti possa aggiornarle man mano che il sito web principale di Cacti cambia.

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
it	Se si stanno installando i pacchetti, una volta che i pacchetti sono installati, si dovrebbe cambiare la directory degli script di nuovo a leggere solo perché questo presenta una certa esposizione al sito web.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
it	Per i sondaggi remoti, è fondamentale che i percorsi che si aggiorneranno frequentemente, compresi i plugin, gli script e i percorsi delle risorse abbiano accesso in lettura/scrittura, poiché il raccoglitore di dati dovrà aggiornare questi percorsi dal contenuto del server web principale.

en	Required Writable at Install Time Only
it	Necessario scrivibile solo al momento dell'installazione

en	Required Writable after Install Complete
it	Necessario Scrivibile dopo il completamento dell'installazione

en	Potential permission issues
it	Potenziali problemi di autorizzazione

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
it	Assicurati che il tuo server web abbia accesso in lettura/scrittura alle cartelle dei cactus che mostrano gli errori qui sotto.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
it	Se SELinux è abilitato sul proprio server, è possibile disabilitarlo permanentemente, oppure disabilitarlo temporaneamente e quindi aggiungere i permessi appropriati usando gli strumenti a riga di comando SELinux.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
it	L'utente '%s' dovrebbe avere il permesso MODIFICATO per abilitare la lettura/scrittura.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
it	Un esempio di come impostare i permessi delle cartelle è mostrato qui, anche se potrebbe essere necessario regolarlo a seconda del sistema operativo, degli account utente e dei permessi desiderati.

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
it	Una volta completata l'installazione, il percorso CSRF deve essere impostato su sola lettura.

en	All folders are writable
it	Tutte le cartelle sono scrivibili

en	Input Validation Whitelist Protection
it	Protezione whitelist di convalida input

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
it	I metodi di inserimento dati cactus che richiamano uno script possono essere sfruttati in modo tale che un non amministratore possa danneggiare i file di proprietà dell'account poller e, nei casi in cui qualcuno esegue il polling cactus come root, può compromettere il sistema operativo consentendo agli aggressori di sfruttare la tua infrastruttura.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
it	Pertanto, diverse versioni fa, Cacti è stato migliorato per fornire funzionalità di whitelist su questi tipi di metodi di immissione dei dati. Sebbene ciò protegga i cactus in modo più approfondito, aumenta la quantità di lavoro richiesto dall'amministratore dei cactus per importare e gestire modelli e pacchetti.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
it	Il modo in cui funziona la whitelisting è che quando si importa per la prima volta un metodo di immissione dei dati o si reimporta un metodo di immissione dei dati e lo script e / o gli strumenti cambiano in qualsiasi modo, il metodo di immissione dei dati e tutte le corrispondenti origini dei dati essere disabilitato immediatamente fino a quando l'amministratore non convalida che il metodo di immissione dei dati è valido.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
it	Per identificare i metodi di immissione dei dati in questo stato, abbiamo fornito uno script di convalida nella directory CLI di Cacti che può essere eseguito con le seguenti opzioni:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
it	Questa opzione di script cercherà tutti i metodi di inserimento dati attualmente vietati e fornirà dettagli sul perché.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
it	Questa opzione di script annulla i metodi di immissione dei dati attualmente vietati.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
it	Questa opzione di script riattiverà qualsiasi origine dati disabilitata.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
it	Si consiglia vivamente di aggiornare config.php per abilitare questa funzione decommentando la variabile $ input_whitelist e quindi eseguendo le tre opzioni di script CLI sopra una volta completata l'installazione basata sul web.

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
it	Seleziona la casella di controllo in basso per confermare di aver letto e compreso questo problema di sicurezza

en	I have read this statement
it	Ho letto questa dichiarazione

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
it	Selezionare il profilo sorgente dati predefinito da utilizzare per le fonti di sondaggio. Questa è la quantità massima di tempo tra i dispositivi di scansione per le informazioni in modo che più basso è l'intervallo di polling, più lavoro è posto sull'host del server Cacti. Inoltre, selezionare l'intervallo Cron previsto o configurato che si desidera utilizzare per la raccolta dati.

en	Cron Interval
it	Intervallo diron

en	Default Automation Network
it	Rete di automazione predefinita

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
it	Cacti è in grado di eseguire automaticamente la scansione della rete una volta completata l'installazione. In questo modo si utilizzerà il range di rete sottostante per determinare il range di IP che possono essere scansionati. Viene definita una serie di opzioni predefinite per la scansione che includono l'utilizzo di comunità "pubbliche" e "private".

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
it	Se i vostri dispositivi richiedono un diverso set di opzioni per essere utilizzati per primi, potete definirli qui di seguito e saranno utilizzati prima dei valori predefiniti.

en	All options may be adjusted post installation
it	Tutte le opzioni possono essere regolate dopo l'installazione

en	Additional Defaults
it	Ulteriori impostazioni predefinite

en	Additional SNMP Options
it	Opzioni SNMP aggiuntive

en	Error Locating Profiles
it	Errore di localizzazione dei profili

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
it	L'installazione non può continuare perché non è stato possibile trovare profili.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
it	Questo può accadere se si dispone di un database vuoto e non si è ancora importato il file cacti.sql

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
it	Selezionare il tipo di modello che si desidera esportare da Cacti.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
it	Non è consigliabile aggiornare i modelli a cui sono già state apportate modifiche. L'aggiornamento dei modelli NON rimuoverà le modifiche ai modelli di grafici e dati e può portare a comportamenti imprevisti. Tuttavia, se non hai apportato modifiche a nessun grafico, query di dati o modello di dati, la reimportazione del pacchetto non dovrebbe avere alcun effetto. In tal caso, dopo l'aggiornamento dovresti 'Sincronizzare i grafici' dai modelli.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
it	Selezionare i modelli di dispositivo che si desidera utilizzare dopo l'installazione. Se il sistema operativo è Windows, è necessario assicurarsi di selezionare il modello "Dispositivo Windows". Se il vostro sistema operativo è Linux/UNIX, assicuratevi di selezionare il template dispositivo "Local Linux Machine".

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
it	I Device Template consentono di monitorare e rappresentare graficamente un vasto assortimento di dati all'interno di Cacti. Dopo aver selezionato i modelli di dispositivo desiderati, premere 'Fine' e l'installazione sarà completata. Si prega di essere pazienti in questa fase, in quanto l'importazione dei Device Template può richiedere alcuni minuti.

en	Server Collation
it	Ordinamento del server

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
it	Il tuo ordinamento del server sembra essere conforme a UTF8

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
it	Il tuo ordinamento del server NON sembra essere completamente conforme a UTF8.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
it	Nella sezione [mysqld], individuare le voci denominate 'character‑set‑server' e 'collation‑server' e impostarle come segue:

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
it	L'ordinamento predefinito del database sembra essere conforme a UTF8

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
it	L'ordinamento predefinito del database NON sembra essere pienamente conforme a UTF8.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
it	Tutte le tabelle create dai plugin possono avere problemi legati alle tabelle Cacti Core se il confronto non corrisponde. Assicurati che il tuo database sia cambiato in 'utf8mb4_unicode_ci' eseguendo quanto segue:

en	Table Setup
it	Impostazione della tabella

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
it	Hai più tabelle di quante la tua configurazione di PHP ci consentirà di visualizzare / convertire. Modifica l'impostazione max_input_vars in php.ini su un valore superiore a%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
it	La conversione delle tabelle può richiedere un po' di tempo, specialmente su tabelle più grandi. La conversione di queste tabelle avverrà in background, ma non impedirà all'installatore di completarle. Questo può rallentare alcuni server se non ci sono abbastanza risorse per MySQL per gestire la conversione.

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
it	Una o più tabelle sono troppo grandi per essere convertite durante l'installazione. Si dovrebbe usare lo script cli/convert_tables.php per eseguire la conversione, quindi aggiornare questa pagina. Per esempio:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
it	Le seguenti tabelle devono essere convertite in UTF8 e InnoDB. Selezionare le tabelle che si desidera convertire durante il processo di installazione.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
it	Tutte le tue tabelle sembrano essere conformi a UTF8

en	Confirm Downgrade
it	Confermare il Downgrade

en	DOWNGRADE DETECTED
it	DECLASSAMENTO RILEVATO

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
it	DOVRÀ MANUALMENTE CAMBIARE MANUALMENTE LA DATABASE CACTI per invertire QUALSIASI UPGRADE MODIFICHE E' STATO FATTO.L'INSTALLER NON HA MODO DI FARE QUESTA AUTOMATICA PER TE.

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
it	Il declassamento deve essere eseguito solo quando è assolutamente necessario e ciò potrebbe rompere l'installazione.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
it	Il vostro Cacti Server è quasi pronto. Si prega di verificare che siate felici di procedere.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
it	Premere '%s', quindi fare clic su '%s' per completare il processo di installazione dopo aver selezionato i modelli del dispositivo.

en	Installing Cacti Server v%s
it	Installazione di Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
it	Il vostro Cacti Server sta installando

en	Spawning background process: %s %s
it	Processo di generazione in background:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
it	Il vostro Cacti Server v%s è stato installato/aggiornato. Ora è possibile iniziare a utilizzare il software.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
it	Il vostro Cacti Server v%s è stato installazione/aggiornamento con errori

en	Report Issue
it	Segnala il problema

en	Starting %s Process for v%s
it	Avvio del processo%s per v%s

en	Finished %s Process for v%s
it	Processo%s finito per v%s

en	Found %s templates to install
it	Trovati%s modelli da installare

en	About to import Package #%s '%s'.
it	Per importare il pacchetto #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
it	Importazione del pacchetto #%s '%s' nel profilo '%s' riuscita

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
it	L'importazione del pacchetto #%s '%s' nel profilo '%s' non è riuscita

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
it	Modelli di automazione per [Modelli eliminati].

en	No templates were selected for import
it	Nessun modello selezionato per l'importazione

en	Updating remote configuration file
it	In attesa di configurazione

en	Setting default data source profile to %s (%s)
it	Il profilo sorgente dati predefinito per questo modello dati.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
it	Impossibile applicare il profilo specificato %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
it	Aggiornamento rete di automazione (%s), modalità "%s" => "%s", sottorete "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
it	Impossibile trovare la rete di automazione, non sono state apportate modifiche

en	Adding extra snmp settings for automation
it	Aggiunta di ulteriori impostazioni snmp per l'automazione

en	Selecting Automation Option Set %s
it	Eliminazione dei modelli di automazione

en	Updating Automation Option Set %s
it	Opzioni SNMP di automazione

en	Successfully updated Automation Option Set %s
it	Set di opzioni di automazione aggiornato correttamente%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
it	Eseguire l'automazione su dispositivi

en	Failed to updated Automation Option Set %s
it	Impossibile applicare la gamma di automazione specificata

en	Failed to find any automation option set
it	Impossibile trovare i dati da copiare!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
it	Modelli del dispositivo [modifica: %s].

en	Creating Graphs for Default Device
it	Creazione di grafici per questo dispositivo

en	Adding Device to Default Tree
it	Impostazioni predefinite del dispositivo

en	No templated graphs for Default Device were found
it	Non sono stati trovati grafici basati su modelli per il dispositivo predefinito

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
it	ATTENZIONE: modello di dispositivo per il sistema operativo in uso non trovato. Dovrai importare Modelli dispositivo o Pacchetti cactus per monitorare il tuo server Cactus.

en	Running first-time data query for local host
it	Esecuzione della query di dati per la prima volta per l'host locale

en	Repopulating poller cache
it	Ricostruire Cache Poller Cache

en	Repopulating SNMP Agent cache
it	Ricostruire la cache di SNMPAgent Cache

en	Generating RSA Key Pair
it	Generazione della coppia di chiavi RSA

en	Found %s tables to convert
it	Trovate%s tabelle da convertire

en	Converting Table #%s '%s'
it	Conversione della tabella #%s '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
it	Nessuna tabella trovata o selezionata per la conversione

en	Switched from %s to %s
it	Passato da%s a%s

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
it	NOTA: utilizzo del file temporaneo per la cache db:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
it	Aggiornamento da v%s (DB%s) a v%s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
it	ATTENZIONE: Impossibile trovare la funzione di aggiornamento per v%s

en	Install aborted due to no EULA acceptance
it	Installazione interrotta a causa della mancata accettazione dell'EULA

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
it	Lo sfondo era già stato avviato da%s, questo tentativo di%s è stato ignorato

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
it	Eccezione durante l'installazione: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
it	L'installazione è stata avviata a %s, completata a %s

en	No - %s
it	Versione %s %s

en	%s - N/A
it	Versione %s %s

en	%s - No
it	Versione %s %s

en	Setting PHP Option %s = %s
it	Impostazione dell'opzione PHP%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
it	Impossibile impostare l'opzione PHP%s, è%s (dovrebbe essere%s)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
it	Raccoglitori di dati non trovati durante il tentativo di sincronizzazione

en	PHP LDAP not enabled
it	PHP LDAP non abilitato

en	No username defined
it	Nessun nome utente definito

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
it	Errore di protocollo, Impossibile impostare la versione

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
it	Errore di protocollo, Impossibile impostare l'opzione dei riferimenti

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
it	Errore di protocollo, impossibilità di avviare le comunicazioni TLS

en	Protocol Error, General failure (%s)
it	Errore di protocollo, Guasto generale (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
it	Errore di protocollo, Impossibile legare, risultato LDAP: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
it	Impossibile connettersi al server

en	Connection Timeout to Server (%s)
it	Timeout connessione

en	Insufficient Access to Server (%s)
it	Autorizzazioni di accesso insufficienti.

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
it	Gruppo DN non è stato trovato per confrontare

en	More than one matching user found
it	Trovato più di un utente corrispondente

en	Unable to find user from DN
it	Impossibile trovare utenti da DN

en	Unable to find users DN
it	Impossibile trovare gli utenti DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
it	Impossibile creare un oggetto di connessione LDAP

en	Specific DN and Password required
it	DN e password specifici richiesti

en	Invalid Password provided. Login failed.
it	Password fornita non valida. Accesso fallito.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
it	Errore imprevisto %s (Errore Ldap: %s)

en	ICMP Ping timed out
it	ICMP Ping scaduto

en	ICMP Ping Success (%s ms)
it	ICMP Ping Successo (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
it	ICMP ping ping Timed out

en	Destination address not specified
it	Indirizzo di destinazione non specificato

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
it	Errore di ping UDP: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
it	UDP Ping Successo (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
it	TCP ping: socket_connect(), motivo: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
it	TCP ping: socket_select() fallito, ragione: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
it	TCP Ping Successo (%s ms)

en	TCP ping timed out

en	Ping not performed due to setting.
it	Ping non eseguito a causa dell'impostazione.

en	%s Version %s or above is required for %s.
it	%s La versione %s o superiore è richiesta per %s.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
it	%s è richiesto per %s, e non è installato.

en	Plugin cannot be installed.
it	Il plugin non può essere installato.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
it	Richiede: Cactus >== %s

en	Legacy Plugin
it	Plugin Legacy

en	Not Stated
it	Non dichiarata

en	Device '%s' successfully added to Report.
it	Aggiunto a Cacti

en	Device not found! Unable to add to Report
it	Il grafico non è stato trovato mentre si tentava di aggiungere al report

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
it	Il dispositivo "%s" non è stato aggiunto al rapporto poiché esiste già nel rapporto.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
it	Problemi con l'invio del rapporto '%s' Il problema con il sottosistema di posta elettronica L'errore è '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
it	Segnala '%s' inviato correttamente

en	(No Graph Template)
it	(Nessun modello grafico)

en	(Non Query Based)
it	(Non basato su query)

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
it	Scegliere il Report a cui associare questi grafici. I valori predefiniti per l'allineamento saranno utilizzati per ogni grafico nell'elenco seguente.

en	Graph Timespan:
it	Grafico Timespan:

en	Graph Alignment:
it	Allineamento del grafico:

en	Created Report Graph Item '%s'
it	Creazione dell'elemento grafico del report '%s'.

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
it	Aggiunta fallita dell'elemento grafico del report '%s' Già esistente

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
it	Voce del grafico del report saltata '%s' Già esistente

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
it	La dimensione del passo RRD richiesta è "%s".

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
it	Tipo per la fonte dati "%s" dovrebbe essere "%s".

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
it	Battito cardiaco per la fonte dati "%s" dovrebbe essere "%s".

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
it	RRD minimo per la fonte dei dati "%s" dovrebbe essere "%s".

en	DS '%s' missing in Cacti definition
it	DS "%s" mancanti nella definizione di Cacti

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
it	Cacti RRA "%s" ha la stessa CF/passi (%s, %s) di "%s".

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
it	Il file RRA "%s" ha la stessa CF/passi (%s, %s) di "%s".

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
it	XFF per i cactus RRA id "%s" dovrebbe essere "%s".

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
it	Numero di righe per Cacti RRA id "%s" dovrebbe essere "%s".

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
it	RRA "%s" mancanti nel file RRDD.

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
it	RRA "%s" mancanti nella definizione di Cacti

en	RRD File Information
it	Informazioni sul file RRD

en	Data Source Items
it	Voci della fonte dei dati

en	Minimal Heartbeat
it	Battito cardiaco minimo

en	Last DS
it	Ultimo DS

en	Unknown Sec
it	Sezione sconosciuta

en	Round Robin Archive
it	Archivio Round Robin

en	Cur Row
it	Curva di fila

en	PDP per Row
it	PDP per riga

en	CDP Prep Value (0)
it	Valore di preparazione del CDP (0)

en	CDP Unknown Data points (0)
it	CDP Sconosciuto Punti dati sconosciuti (0)

en	Errors Found
it	Nessun %s Trovato

en	Optional Tuning Recommendations
it	Campi di origine dei dati

en	rename %s to %s
it	Rinomina %s a %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
it	Errore durante l'analisi dell'XML di rrdtool dump

en	ERROR while writing XML file: %s
it	ERROR durante la scrittura di un file XML: %s

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
it	ERRORE: RRDDfile %s non scrivibile

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
it	Errore durante l'analisi dell'XML di RRDtool dump

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
it	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) rimosso dal file RRD.

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
it	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) aggiungendo al file RRD.

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
it	Sito web non ha accesso in scrittura a %s, potrebbe non essere in grado di creare/aggiornare RRDs

en	(Custom)
it	Personalizzato

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
it	Se non è riuscito ad aprire il file di dati, è possibile che il poller non sia ancora stato eseguito.

en	RRA Folder
it	Cartella RRA

en	Unknown RRDtool Error
it	Errore RRDtool sconosciuto

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
it	Creazione di aggregati da Template

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
it	Tentativo di creare un grafico dal modello grafico rimosso

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
it	Convalida Whitelist fallita. Metodo di inserimento dei dati di controllo

en	Graph Not created for %s due to bad data
it	Creazione di grafici

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
it	MySQL 5.6+ e MariaDB 10.0+ sono ottime versioni da scegliere. Assicuratevi di eseguire l'ultima versione, anche se questo risolve con affidabilità un problema di rete di basso livello che stava causando molti problemi alla colonna vertebrale.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
it	Si raccomanda di abilitare InnoDB in qualsiasi versione %s superiore a 5.1.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
it	Quando si usa Cacti con lingue diverse dall'inglese, è importante usare il tipo di ordinamento utf8mb4_unicode_ci, dato che alcuni caratteri richiedono più di un singolo byte.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
it	Quando si utilizza Cacti con lingue diverse dall'inglese, è importante utilizzare il set di caratteri utf8mb4, poiché alcuni caratteri richiedono più di un singolo byte.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
it	Si raccomanda di abilitare InnoDB in qualsiasi versione %s superiore a 5.1.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
it	A seconda del numero di accessi e dell'uso del sistema di raccolta dati sulla colonna vertebrale, %s avrà bisogno di molte connessioni. Il calcolo per la colonna vertebrale è: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), poi si deve lasciare spazio per le connessioni utente, che cambierà a seconda del numero di account di login simultanei.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
it	Mantenere la cache della tabella più grande significa meno operazioni di apertura/chiusura di file quando si usa innodb_file_per_table.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
it	Grazie alle funzionalità di polling remoto, grandi quantità di dati saranno sincronizzati dal server principale ai sondaggi remoti. Pertanto, mantenere questo valore a 16M o superiore.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
it	Se si utilizza il Cacti Performance Booster e si sceglie un motore di memoria, è necessario fare attenzione a risciacquare il buffer Performance Booster prima che il sistema esaurisca lo spazio della tabella di memoria. Questo viene fatto in due modi, riducendo prima di tutto la dimensione della colonna di uscita alla dimensione giusta. Questa colonna è nelle tabelle poller_output, e poller_output_boost. La seconda cosa da fare è allocare più memoria alle tabelle di memoria. Abbiamo scelto arbitrariamente un valore raccomandato del 10% della memoria di sistema, ma se si utilizzano unità disco SSD o si dispone di un sistema più piccolo, è possibile ignorare questa raccomandazione o scegliere un motore di archiviazione diverso. È possibile visualizzare il consumo previsto delle tabelle del Performance Booster in Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
it	Quando si eseguono delle sottoquery, che hanno una dimensione di tabella temporanea più grande, mantenere in memoria le tabelle temporanee.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
it	Quando si utilizza InnoDB storage è importante mantenere separati gli spazi dei tavoli. Questo rende la gestione delle tabelle più semplice per gli utenti di %s per lungo tempo. Se si esegue con questa opzione attualmente disattivata, è possibile migrare alla memorizzazione per file abilitando la funzione e quindi eseguire un'istruzione di modifica su tutte le tabelle di InnoDB.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
it	Quando si usa innodb_file_per_table, è importante impostare il formato innodb_file_format su Barracuda. Questa impostazione consente di ottenere indici più lunghi, importanti per alcune tabelle Cacti.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
it	Se le tue tabelle hanno indici molto grandi, devi operare con Barracuda innodb_file_format e innodb_large_prefix pari a 1. In caso contrario, i plug-in non possono creare tabelle in modo corretto.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
it	InnoDB contiene quante più tabelle e indici possibili nella memoria di sistema. Pertanto, si dovrebbe rendere il innodb_buffer_pool abbastanza grande da contenere la stessa quantità di tabelle e indici in memoria. Controllare la dimensione della cartella /var/lib/mysql/cacti aiuterà a determinare questo valore. Vi raccomandiamo il 25% della memoria totale del vostro sistema, ma le vostre esigenze variano a seconda delle dimensioni del sistema.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
it	Queste impostazioni dovrebbero rimanere su ON a meno che le istanze di Cacti non siano in esecuzione su ZFS o FusionI / O che dispongono entrambe di journaling interno per compensare improvvisi arresti anomali del sistema. Tuttavia, se si dispone di una potenza molto buona e i sistemi raramente si arrestano e si dispone di backup, la disattivazione di questa impostazione può comportare un aumento di quasi il 50% delle prestazioni del database.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
it	Qui è dove sono memorizzati i metadati. Se si disponeva di molte tabelle, sarebbe stato utile aumentarlo.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
it	Le richieste di Rogue non dovrebbero far sì che il database vada offline ad altri. Uccidi queste domande prima che uccidano il tuo sistema.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
it	Le massime prestazioni I/O si ottengono quando si utilizza il metodo O_DIRECT per il lavaggio delle pagine.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
it	Impostando questo valore a 2 significa che tutte le transazioni verranno lavate ogni secondo piuttosto che al commit. Questo permette a %s di scrivere meno spesso.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
it	Con la moderna memorizzazione di tipo SSD, avere più filettature io è vantaggioso per applicazioni con elevate caratteristiche io.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
it	A partire da %s %s %s, è possibile controllare la frequenza con cui %s scarica le transazioni su disco. Il valore predefinito è 1 secondo, ma nei sistemi di I/O elevati, l'impostazione di un valore superiore a 1 può consentire all'I/O del disco di essere più sequenziale.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
it	Con la moderna memorizzazione di tipo SSD, avere più filettature read io è vantaggioso per applicazioni con elevate caratteristiche io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
it	Con la moderna memorizzazione di tipo SSD, avere più fili io a scrittura multipla è vantaggioso per applicazioni con elevate caratteristiche io.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
it	%s dividerà l'innodb_buffer_pool in regioni di memoria per migliorare le prestazioni. Il valore massimo è 64. Quando il tuo innodb_buffer_pool è inferiore a 1GB, dovresti usare la dimensione del pool diviso per 128MB. Continuare ad utilizzare questa equazione fino ad un massimo di 64.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
it	%s dividerà l'innodb_buffer_pool in regioni di memoria per migliorare le prestazioni. Il valore massimo è 64. Quando il tuo innodb_buffer_pool è inferiore a 1GB, dovresti usare la dimensione del pool diviso per 128MB. Continuare ad utilizzare questa equazione fino ad un massimo di 64.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
it	Se si dispone di dischi SSD, utilizzare questo suggerimento. Se si dispone di dischi rigidi fisici, utilizzare 200 * il numero di unità attive nell'array. Se si utilizzano NVMe o PCIe Flash, è possibile utilizzare numeri molto più grandi, fino a 100000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
it	Se si dispone di dischi SSD, utilizzare questo suggerimento. Se si dispone di dischi rigidi fisici, utilizzare 2000 * il numero di unità attive nell'array. Se si utilizzano NVMe o PCIe Flash, è possibile utilizzare numeri molto più grandi, fino a 200000.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
it	Se si dispone di dischi SSD, utilizzare questo suggerimento. In caso contrario, non impostare questa impostazione.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
it	Con la moderna memorizzazione di tipo SSD, avere più filettature read io è vantaggioso per applicazioni con elevate caratteristiche io.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
it	Con la moderna memorizzazione di tipo SSD, avere più fili io a scrittura multipla è vantaggioso per applicazioni con elevate caratteristiche io.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
it	Quando si utilizza MariaDB 10.2.4 e versioni successive, questa impostazione dovrebbe essere disattivata se le scritture atomiche sono abilitate. Pertanto, abilita le scritture atomiche invece del doppio buffer di scrittura poiché aumenterà le prestazioni.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
it	Quando si utilizza MariaDB 10.2.4 e versioni successive, è possibile utilizzare scritture atomiche sul buffer doublewrite per aumentare le prestazioni.

en	%s Tuning
it	%s Sintonizzazione

en	Note: Many changes below require a database restart
it	Nota: molte delle seguenti modifiche richiedono il riavvio del database

en	PHP %s is the minimum version
it	PHP %s è la versione minima

en	A minimum of %s memory limit
it	Un limite di memoria minimo di %s MB di memoria

en	A minimum of %s m execution time
it	Un minimo di %s m di tempo di esecuzione

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
it	Un fuso orario valido che corrisponde a MySQL e al sistema

en	A useful name for this VDEF.
it	Un nome utile per questo VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente dominio utente.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente dominio utente.

en	Delete External Link
it	Link esterno

en	Delete External Links
it	Link esterni

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare il seguente dominio utente.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare il seguente dominio utente.

en	Disable External Link
it	Link esterno

en	Disable External Links
it	Link esterni

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente dominio utente.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente dominio utente.

en	Enable External Link
it	Link esterno

en	Enable External Links
it	Link esterni

en	Top Tab
it	Scheda superiore

en	Bottom Console
it	Console inferiore

en	Top Console

en	Sort for Ordering
it	Ordinamento

en	Console Menu
it	Menu della console

en	Bottom of Console Page
it	In fondo alla pagina della console

en	Top of Console Page
it	Inizio della pagina della console

en	Where should this page appear?
it	Dove dovrebbe apparire questa pagina?

en	Console Menu Section
it	Sezione Menu della console

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
it	Sotto quale voce della console dovrebbe apparire questa voce? (Tra Configurazione e Utilità appariranno tutti i menu del collegamento esterno).

en	New Console Section
it	Nuova sezione console

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
it	Se non ti piace nessuna delle scelte di cui sopra, digita qui un nuovo titolo.

en	Tab/Menu Name
it	Tab/Menu Nome

en	The text that will appear in the tab or menu.
it	Il testo che apparirà nella scheda o nel menu.

en	Content File/URL
it	Contenuto File/URL

en	Web URL Below
it	URL web qui sotto

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
it	Il file che contiene il contenuto di questa pagina. Questo file deve trovarsi nella directory Cacti 'include/content/'.

en	Web URL Location
it	Posizione dell'URL Web

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
it	L'URL valido da utilizzare per questo link esterno. Deve includere il tipo, ad esempio http://www.cacti.net. Si noti che molti siti web non consentono di essere incorporati in un iframe da un sito straniero, e quindi il collegamento esterno potrebbe non funzionare.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
it	Se selezionata, la pagina sarà immediatamente disponibile per l'utente admin.

en	Automatic Page Refresh
it	Aggiornamento automatico della pagina

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
it	Con quale frequenza si desidera che questa pagina venga aggiornata automaticamente.

en	External Links [edit: %s]
it	Collegamenti esterni [modifica: %s].

en	External Links [new]
it	Collegamenti esterni [nuovo]

en	a Session Timeout
it	Timeout

en	an Account Suspension
it	Opzioni account

en	a change in state of the Remote Data Collector
it	Lo stato di questo raccoglitore di dati.

en	Automatic Logout
it	Logout automatico

en	Logout of Cacti
it	Logout di Cacti

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
it	Sei stato disconnesso da Cacti a causa di un timeout della sessione.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
it	Per favore chiudi il tuo browser o accedi di nuovo%s

en	Cookies have been cleared
it	Tutte le tue sessioni di login sono state cancellate.

en	SNMP Notification Receivers
it	Ricevitori di notifica SNMP

en	No SNMP Notification Receivers
it	Nessun ricevitore di notifica SNMP

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
it	Ricevitore di notifica SNMP [modifica: %s].

en	SNMP Notification Receiver [new]
it	Ricevitore di notifica SNMP [nuovo]

en	MIB

en	Max-Access
it	Accesso massimo

en	No SNMP Notifications
it	Nessuna notifica SNMP

en	Purge Notification Log
it	Log delle notifiche di spurgo

en	Varbinds
it	Varbind

en	Severity Level
it	Livello di gravità

en	No SNMP Notification Log Entries
it	Nessuna voce del registro notifiche SNMP

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente destinatario della notifica

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente destinatario della notifica

en	Delete Notification Receiver
it	%s Ricevitori di notifica

en	Delete Notification Receivers
it	%s Ricevitori di notifica

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare il seguente Ricevitore di notifica

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare il seguente Ricevitore di notifica

en	Disable Notification Receiver
it	Disattivare il ricevitore di notifica SNMP

en	Disable Notification Receivers
it	Disattivare il ricevitore di notifica SNMP

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare il seguente Ricevitore di notifica

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare il seguente Ricevitore di notifica

en	Enable Notification Receiver
it	Disattivare il ricevitore di notifica SNMP

en	Enable Notification Receivers
it	%s Ricevitori di notifica

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
it	Fare clic su 'Continua' per disabilitare l'inoltro dei seguenti oggetti di notifica a questo destinatario della notifica.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
it	Fare clic su 'Continua' per disabilitare l'inoltro dei seguenti oggetti di notifica a questo destinatario della notifica.

en	Disable Forwarding Object
it	Disattivare gli oggetti di notifica

en	Disable Forwarding Objects
it	Disattivare gli oggetti di notifica

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
it	Fare clic su 'Continua' per disabilitare l'inoltro dei seguenti oggetti di notifica a questo destinatario della notifica.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
it	Fare clic su 'Continua' per disabilitare l'inoltro dei seguenti oggetti di notifica a questo destinatario della notifica.

en	Enable Forwarding Object
it	Disattivare gli oggetti di notifica

en	Enable Forwarding Objects
it	Disattivare gli oggetti di notifica

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
it	Cacti log spurgato con successo

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
it	Errore nell'interrogazione dei dati

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
it	Pacchetti

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
it	Pacchetti

en	Device class
it	Regole del dispositivo

en	Copyright
it	destra

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
it	Pacchetti

en	Filename
it	Rinomina

en	Differences

en	Unchanged
it	Invariato

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
it	Titolo del modello

en	Changes/Diffferences
it	Modifica periferica

en	Orphans
it	Orphaned

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
it	Pacchetti

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
it	Aggiungi automaticamente a Cacti

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
it	Importa

en	Awaiting Configuration
it	In attesa di configurazione

en	Awaiting Upgrade
it	In attesa di aggiornamento

en	Plugin Management
it	Gestione dei plugin

en	Active/Installed
it	Attivo/installato

en	Configuration Issues
it	Problemi di configurazione

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
it	Le azioni disponibili includono "Installare", "Attivare", "Disattivare", "Abilitare", "Disinstallare".

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
it	Il nome di questo plugin. Il nome è controllato dalla directory in cui risiede.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
it	Una descrizione che l'autore dei plugin ha dato al plugin.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
it	Lo stato di questo plugin.

en	The author of this Plugin.
it	L'autore di questo plugin.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
it	Questo plugin richiede che siano installati prima i seguenti plugin.

en	The version of this Plugin.
it	La versione di questo plugin.

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
it	L'ordine di carico del Plugin. È possibile modificare l'ordine di carico prima ordinandolo, poi spostando un plugin verso l'alto o verso il basso.

en	No Plugins Found
it	Nessun plugin trovato

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
it	La disinstallazione di questo plugin rimuoverà tutti i dati e le impostazioni del plugin. Se si desidera davvero disinstallare il plugin, fare clic su 'Disinstallare' qui sotto. Altrimenti clicca su "Annulla".

en	Are you sure you want to Uninstall?
it	Sei sicuro di voler disinstallare?

en	Not Compatible, %s
it	Non compatibile, %s

en	Order Before Previous Plugin
it	Ordine prima del plugin precedente

en	Order After Next Plugin
it	Ordine dopo il prossimo plugin

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
it	Impossibile installare il plugin. Per prima cosa devono essere installati i seguenti plugin: %s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
it	Impossibile da disinstallare. Questo plugin è richiesto da: %s

en	Plugin directory is missing!
it	Manca la directory dei plugin!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
it	Il plugin non è compatibile (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
it	Le directory dei plugin non possono includere spazi

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
it	La directory dei plugin non è corretta. Dovrebbe essere "%s" ma è "%s".

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
it	La directory del plugin '%s' manca setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
it	Il plugin manca di un file INFO

en	Plugin is integrated into Cacti core
it	Il plugin è integrato nel nucleo di Cacti

en	Plugin is not compatible
it	Il plugin non è compatibile

en	Enable Plugin Locally
it	Abilita plugin

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
it	ATTENZIONE: %s non è sincronizzato con l'intervallo di polling! L'intervallo di polling è '%d' secondi, con un massimo di '%d' secondi, ma sono passati %d secondi dall'ultimo sondaggio!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
it	ATTENZIONE: Ci sono '%d' rilevati come superamento di un ciclo di sondaggi, si prega di indagare.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
it	AVVERTENZA: Poller Output Table non vuoto. Questioni: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
it	ERROR: Il percorso della colonna vertebrale: %s non è valido. Poller non può continuare!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
it	Tempo di esecuzione massimo di %d secondi superato. Esce.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
it	AVVERTENZA: Ciclo di polling cactus superato Intervallo poller entro

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
it	Utilità di sistema Cacti

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
it	NOTA: è stato aggiunto un secondo raccoglitore di dati di cactus. Pertanto, abilitando boost automaticamente!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
it	ATTENZIONE: database principale Cacti offline o in recovery

en	Cacti Primary Admin
it	Cactus Admin primario

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
it	Cacti Automation Report richiede un client di posta elettronica basato su html

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
it	AVVISO: Rilevato Poller Boost Overrun, Possibile Boost Poller Crash

en	New/Idle
it	Nuovo/Idle

en	Use Cacti Log Level
it	Livello log generico

en	Data Collector Information
it	Informazioni sul raccoglitore di dati

en	The primary name for this Data Collector.
it	Il nome principale di questo raccoglitore di dati.

en	New Data Collector
it	Nuovo raccoglitore di dati

en	Data Collector Hostname
it	Nome dell'host del raccoglitore di dati

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
it	L'hostname per Data Collector. Potrebbe dover essere un nome di dominio completamente qualificato per gli Sondaggi remoti per contattarlo per attività quali reindicizzazione, grafici in tempo reale, ecc.

en	Custom Log Level
it	Livello log generico

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	The TimeZone for the Data Collector.
it	Il TimeZone per la raccolta dati.

en	Notes for this Data Collectors Database.
it	Note per questa banca dati dei raccoglitori di dati.

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
it	Il numero di processi di raccolta dati da utilizzare per deporre le uova.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
it	Il numero di Spine Threads da utilizzare per ogni processo di raccolta dati.

en	Sync Interval
it	Intervallo di sincronizzazione

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
it	L'intervallo di sincronizzazione dei sondaggi in uso. Questa impostazione influisce sulla frequenza con cui questo poller viene controllato e aggiornato.

en	Remote Database Connection
it	Connessione al database remoto

en	The hostname for the remote database server.
it	L'hostname per il server di database remoto.

en	Remote Database Name
it	Nome del database remoto

en	The name of the remote database.
it	Il nome del database remoto.

en	Remote Database User
it	Utente del database remoto

en	The user name to use to connect to the remote database.
it	Il nome utente da utilizzare per connettersi al database remoto.

en	Remote Database Password
it	Password del database remoto

en	The user password to use to connect to the remote database.
it	La password utente da utilizzare per connettersi al database remoto.

en	Remote Database Port
it	Porta del database remoto

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
it	La porta TCP da utilizzare per connettersi al database remoto.

en	Remote Database Retries
it	Utente del database remoto

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
it	Il nome utente da utilizzare per connettersi al database remoto.

en	Remote Database SSL
it	Database remoto SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
it	Se il database remoto utilizza SSL per la connessione, selezionare la casella di controllo sottostante.

en	Remote Database SSL Key
it	Chiave SSL del database remoto

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
it	Il file contenente la chiave SSL da utilizzare per connettersi al database remoto.

en	Remote Database SSL Certificate
it	Certificato SSL del database remoto

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
it	Il file contenente il Certificato SSL da utilizzare per connettersi al database remoto.

en	Remote Database SSL Authority
it	Autorità per il database remoto SSL

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
it	Il file che contiene l'autorità di certificazione SSL da utilizzare per connettersi al database remoto. Questo è un parametro facoltativo che può essere richiesto dal provider del database se ha avviato SSL utilizzando l'opzione --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Remote Database SSL Authorities directory
it	Autorità per il database remoto SSL

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
it	Il file che contiene l'autorità di certificazione SSL da utilizzare per connettersi al database remoto. Questo è un parametro facoltativo che può essere richiesto dal provider del database se ha avviato SSL utilizzando l'opzione --ssl-mode = VERIFY_CA.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
it	Hai già usato questo nome host '%s'. Inserisci un nome host non duplicato.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
it	Hai già utilizzato questo nome host del database '%s'. Immettere un nome host del database non duplicato.

en	Data Collector Statistics cleared.
it	Fonti di dati Statistica delle fonti di dati

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Delete Data Collector
it	Cancellare il raccoglitore di dati

en	Delete Data Collectors
it	Cancellare il raccoglitore di dati

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
it	Fare clic su "Continua" per disattivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Disable Data Collector
it	Disattivare la raccolta dati

en	Disable Data Collectors
it	Disattivare la raccolta dati

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Enable Data Collector
it	Attivare il raccoglitore di dati

en	Enable Data Collectors
it	Attivare il raccoglitore di dati

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare il raccoglitore dati remoto per il funzionamento offline.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
it	Fare clic su 'Continua' per sincronizzare il raccoglitore dati remoto per il funzionamento offline.

en	Resync Data Collector
it	Nuovo raccoglitore di dati

en	Resync Data Collectors
it	Utilità di raccolta dati

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente raccoglitore di dati.

en	Site [edit: %s]
it	Sito [modifica: %s].

en	Site [new]
it	Sito [nuovo]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
it	I Remote Data Collector devono essere in grado di comunicare con il Main Data Collector e viceversa. Utilizzare questo pulsante per verificare che il raccoglitore dati principale possa comunicare con questo raccoglitore dati remoto.

en	Test Database Connection
it	Connessione al database dei test

en	Pollers
it	Sondaggi

en	Collector Name
it	Nome del collettore

en	The Name of this Data Collector.
it	Il nome di questo raccoglitore di dati.

en	The unique id associated with this Data Collector.
it	L'id univoco associato a questo raccoglitore di dati.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
it	Il nome dell'host in cui opera il Data Collector.

en	The Status of this Data Collector.
it	Lo stato di questo raccoglitore di dati.

en	Proc/Threads
it	Proc/filati

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
it	Il numero di processi e filettature di Poller per questo raccoglitore di dati.

en	Polling Time
it	Tempo di scrutinio

en	The last data collection time for this Data Collector.
it	L'ultimo tempo di raccolta dati per questo raccoglitore di dati.

en	Avg/Max
it	Media/Massimo

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
it	I tempi medi e massimi dei raccoglitori per questo raccoglitore di dati.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
it	Il numero di dispositivi associati a questo raccoglitore di dati.

en	SNMP Gets

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
it	Il numero di SNMP viene associato a questo collettore.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
it	Il numero di chiamate di script associate a questo raccoglitore di dati.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
it	Il numero di chiamate allo script server associate a questo Data Collector.

en	Last Finished
it	Ultimo finito

en	The last time this Data Collector completed.
it	L'ultima volta che questo raccoglitore di dati è stato completato.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
it	L'ultima volta che questo raccoglitore di dati si è verificato con il sito principale di Cacti.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
it	L'ultima volta che questo Data Collector è stato completamente sincronizzato con il sito principale di Cacti.

en	No Data Collectors Found
it	Nessun rilevatore di dati trovato

en	RRD check
it	Esegui controllo

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
it	Nessun modello di dispositivo trovato

en	Host Description
it	Descrizione

en	Local Data ID
it	Dati validi

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
it	Nessun modello di dispositivo trovato

en	Age
it	Ago

en	%d hours
it	%d Ore

en	%d day

en	%d days
it	giorni

en	Messages

en	Purge
it	Svuota

en	RRD Files
it	File RRD

en	RRD File Name
it	RRD Nome file

en	DS Name
it	Nome DS

en	DS ID
it	ID DS

en	Size [KB]
it	Dimensione [KB]

en	No unused RRD Files
it	Nessun file RRD inutilizzati

en	Total Size [MB]:
it	Dimensione totale [MB]:

en	Time Since Update
it	Tempo dall'aggiornamento

en	RRDfiles
it	File RRD

en	Delete All Unknown RRDfiles
it	Elimina tutti i file RRRD sconosciuti

en	Archive All
it	Archivio Tutti

en	Archive All Unknown RRDfiles
it	Archiviazione di tutti i file RRRD sconosciuti

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
it	NOTA: le impostazioni del percorso in questa scheda vengono salvate solo localmente!

en	Cacti Settings (%s)%s
it	Impostazioni Cacti (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
it	L'intervallo di poller deve essere inferiore all'intervallo Cron.

en	Select Plugin(s)
it	Seleziona Plugin(i)

en	Plugins Selected
it	Spine selezionate

en	Files Selected
it	File selezionati

en	Select Template(s)
it	Seleziona modello(i)

en	All Templates Selected
it	Tutti i modelli selezionati

en	Test Email Results
it	Risultati del test via e-mail

en	The primary name for the Site.
it	Il nome primario del sito.

en	Disable Site
it	Disattivare il dispositivo

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
it	Spuntare questa casella per disabilitare tutti i controlli per questo host.

en	The primary address for the Site.
it	L'indirizzo primario per il Sito.

en	Enter the Site Address
it	Inserisci l'indirizzo del sito

en	Additional address information for the Site.
it	Ulteriori informazioni sull'indirizzo del sito.

en	Additional Site Address information
it	Ulteriori informazioni sull'indirizzo del sito

en	The city or locality for the Site.
it	La città o località del Sito.

en	Enter the City or Locality
it	Inserisci la città o la località

en	The state for the Site.
it	Lo stato del sito.

en	Enter the state
it	Entrare nello stato

en	The postal or zip code for the Site.
it	Il codice postale o di avviamento postale del Sito.

en	Enter the postal code
it	Inserisci il codice postale

en	The country for the Site.
it	Il paese per il Sito.

en	The TimeZone for the Site.
it	Il fuso orario del sito.

en	Geolocation Information
it	Informazioni sulla geolocalizzazione

en	The Latitude for this Site.
it	La latitudine per questo sito.

en	example 38.889488
it	esempio 38.889488

en	The Longitude for this Site.
it	La longitudine per questo sito.

en	example -77.0374678
it	esempio -77.037.0374678

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
it	Lo zoom mappa predefinito per questo sito. I valori possono essere da 0 a 23. Si noti che alcune regioni del pianeta hanno uno Zoom massimo di 15.

en	0 - 23

en	Additional area use for random notes related to this Site.
it	Uso di un'area aggiuntiva per note casuali relative a questo sito.

en	Enter some useful information about the Site.
it	Inserisci alcune informazioni utili sul sito.

en	Used for cases where a Site has an alternate named used to describe it
it	Utilizzato per i casi in cui un sito ha un nome alternativo usato per descriverlo.

en	If the Site is known by another name enter it here.
it	Se il Sito è conosciuto con un altro nome, inseriscilo qui.

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
it	Il sito modello non è stato trovato! Impossibile duplicare.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Delete Site
it	Elimina sito

en	Delete Sites
it	Elimina sito

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate Site
it	Duplicare Sito

en	Duplicate Sites
it	Duplicare Sito

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare la pagina o le pagine seguenti.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare la pagina o le pagine seguenti.

en	Enable Site
it	Abilita regola

en	Enable Sites
it	Siti disponibili

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare la pagina o le pagine seguenti.

en	Disable Sites
it	Siti disponibili

en	The name of this Site.
it	Il nome di questo sito.

en	The unique id associated with this Site.
it	L'id unico associato a questo sito.

en	Monitoring State
it	Controllato

en	The state of this Site.
it	Il nome di questo sito.

en	The number of Devices associated with this Site.
it	Il numero di dispositivi associati a questo sito.

en	The City associated with this Site.
it	La città associata a questo sito.

en	The State associated with this Site.
it	Lo Stato associato a questo sito.

en	The Country associated with this Site.
it	Il Paese associato a questo sito.

en	No Sites Found
it	Nessun sito trovato

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
it	FATALE: il metodo Spike Kill '%s' non è valido.

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
it	FATAL: Spike Kill Not Allowed (Uccisione di picchi non consentita)

en	Database Status
it	Database

en	Database Permissions
it	Permessi utente

en	ChangeLog
it	1 Cambiamento

en	Technical Support [%s]
it	Supporto tecnico [%s].

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
it	NET-SNMP Non installato o i suoi percorsi non sono impostati. Installare se si desidera monitorare i dispositivi abilitati SNMP.

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
it	ERROR: La versione installata di RRDtool non supera la versione configurata.<br>Vedi la %s e seleziona la versione corretta dell'utilità RRDDtool.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
it	ERRORE: RRDDtool 1.2.x+ non supporta il formato immagine GIF, ma i grafici e/o i modelli "%d" hanno impostato GIF come formato immagine.

en	Cacti OS

en	NET-SNMP Version
it	Versione NET-SNMP

en	Poller Information
it	Informazioni sull'intervistatore

en	Different version of Cacti and Spine!
it	Diverse versioni di Cacti e Spine!

en	Action[%s]
it	Azione[%s]

en	No items to poll
it	Nessun elemento da sottoporre a sondaggio

en	Procs:
it	1 Processo

en	Threads:
it	Discussioni

en	Concurrent Processes
it	Processi concomitanti

en	PHP Servers
it	Server PHP

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
it	Attuale: %s, minimo richiesto: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
it	Attuale: %s, minimo richiesto: %s

en	Minimum Connections:
it	Test connessione

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
it	Presuppone 100 connessioni di riserva per gli utenti di pagine Web e altre varie connessioni.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
it	Il minimo richiesto può variare notevolmente in caso di intensa attività di visualizzazione del grafico da parte dell'utente.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
it	Ogni scheda del browser può utilizzare fino a 10 connessioni a seconda del browser.

en	Max OID

en	Last Run Statistics
it	Statistiche dell'ultima esecuzione

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
it	Memoria massima di poller consentita:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
it	Memoria massima di poller consentita:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
it	La versione 5.5.0+ di PHP è raccomandata a causa del forte supporto per l'hashing delle password.

en	PHP uname

en	PHP SNMP

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
it	Installato. Nota: se si prevede di utilizzare SNMPv3, è necessario rimuovere php-snmp e utilizzare il set di strumenti Net-SNMP.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
it	Hai impostato il limite di memoria su "illimitato".

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
it	Si consiglia vivamente di modificare il limite di memoria php.ini a %s o superiore.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
it	Questo valore di memoria suggerito è calcolato in base al numero di fonti di dati presenti e deve essere utilizzato solo come suggerimento, i valori effettivi possono variare da sistema a sistema in base alle esigenze.

en	Permission Name
it	Permessi

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
it	Informazioni su MySQL Table - Dimensioni in KByte

en	Avg Row Length
it	Lunghezza media fila

en	Index Length
it	Lunghezza indice

en	Unable to retrieve table status
it	Impossibile recuperare lo stato della tabella

en	Worst 20 polling time hosts
it	Tempo di scrutinio

en	Avg Polling Time
it	Tempo di scrutinio

en	Actual polling time
it	Tempo di scrutinio

en	No host found
it	Nessun %s Trovato

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	PHP Module Information
it	Informazioni sul modulo PHP

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
it	ATTENZIONE: errori di esportazione rilevati. Aggiorna la finestra del browser per i dettagli!

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
it	Selezionare il tipo di modello che si desidera esportare da Cacti.

en	Device Template to Export
it	Modello del dispositivo da esportare

en	Choose the Template to export to XML.
it	Scegliere il modello da esportare in XML.

en	Include Dependencies
it	Includi dipendenze

en	Some templates rely on other items in Cacti to function properly. It is highly recommended that you select this box or the resulting import may fail.
it	Alcuni modelli si basano su altri elementi in Cacti per funzionare correttamente. Si consiglia vivamente di selezionare questa casella o l'importazione risultante potrebbe non riuscire.

en	Choose the format to output the resulting XML file in.
it	Scegliere il formato di output del file XML risultante.

en	Output to the Browser (within Cacti)
it	Uscita sul Browser (all'interno di Cacti)

en	Output to the Browser (raw XML)
it	Output nel Browser (XML grezzo)

en	Save File Locally
it	Salva file localmente

en	Available Templates [%s]
it	Modelli disponibili [%s].

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
it	Esporta Templates

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
it	Campo Nome

en	Not Readable
it	Non Scrivibile

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
it	Includi dipendenze

en	Damaged
it	Fonte dei dati, grafico

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
it	Impossibile accedere alla cartella temporanea, la funzionalità di importazione è disabilitata.

en	Un-Lock
it	Bloccato

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Delete Tree
it	Elimina struttura

en	Delete Trees
it	Elimina struttura

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
it	Fare clic su 'Continua' per pubblicare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
it	Fare clic su 'Continua' per pubblicare il seguente albero.

en	Publish Tree
it	Pubblicare l'albero

en	Publish Trees
it	Pubblicare l'albero

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
it	Fare clic su 'Continua' per ri-pubblicare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
it	Fare clic su 'Continua' per ri-pubblicare il seguente albero.

en	Un-Publish Tree
it	Un-publish Tree

en	Un-Publish Trees
it	Un-publish Tree

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
it	Fare clic su 'Continua' per ri-pubblicare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
it	Fare clic su 'Continua' per ri-pubblicare il seguente albero.

en	Un-Lock Tree
it	Un-publish Tree

en	Un-Lock Trees
it	Un-publish Tree

en	Trees [edit: %s]
it	Alberi [modifica: %s]

en	Trees [new]
it	Alberi [nuovo]

en	Edit Tree
it	Modifica albero

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
it	Per modificare questo albero, è necessario prima bloccarlo premendo il pulsante Modifica albero.

en	Add Root Branch
it	Aggiungi ramo radice

en	Finish Editing Tree
it	Finire l'albero di montaggio

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
it	Questo albero è stato bloccato per la modifica su %1$s di %2$s.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
it	Per modificare l'albero, è necessario prima sbloccarlo e poi bloccarlo come se stessi.

en	Tree Items
it	Articoli dell'albero

en	Available Devices
it	Dispositivi disponibili

en	Available Graphs
it	Grafici disponibili

en	New Node
it	Nuovo Nodo

en	Branch Sorting
it	Ramo ordinamento

en	Add Tree
it	Aggiungi albero

en	Sort Trees Ascending
it	Ordinare gli alberi in ascesa

en	Sort Trees Descending
it	Ordinare gli alberi discendente

en	Tree Name
it	Nome dell'albero

en	The name by which this Tree will be referred to as.
it	Il nome con cui quest'Albero sarà chiamato.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
it	L'ID del database interno di questo albero. Utile quando si esegue l'automazione o il debug.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
it	Gli alberi non pubblicati non possono essere visualizzati dalla scheda Grafico.

en	A Tree must be locked in order to be edited.
it	Un albero deve essere bloccato per poter essere modificato.

en	The original author of this Tree.
it	L'autore originale di questo Albero.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
it	Per cambiare l'ordine degli alberi, in primo luogo ordinare per questa colonna, premere le frecce su o giù una volta che appaiono.

en	The date that this Tree was last edited.
it	La data in cui questo Albero è stato modificato l'ultima volta.

en	The last user to have modified this Tree.
it	L'ultimo utente che ha modificato questo albero.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
it	Il numero totale di rami del sito in questo albero.

en	The total number of Branches in this Tree.
it	Il numero totale di rami in questo albero.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
it	Il numero totale dei singoli dispositivi in questo albero.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
it	Il numero totale dei singoli grafici in questo albero.

en	No Trees Found
it	Nessun albero trovato

en	You are not allowed to delete the current login account
it	Non è consentito modificare la password.

en	You are not allowed to disable the current login account
it	Non è consentito modificare la password.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare la pagina o le pagine seguenti.

en	Delete User
it	Cancellare l'utente o gli utenti

en	Delete Users
it	Cancellare l'utente o gli utenti

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
it	Fare clic su 'Continua' per pubblicare il seguente albero.

en	Copy User
it	Copia utente

en	Template Username:
it	Nome utente del modello:

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente gruppo di utenti.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare la pagina o le pagine seguenti.

en	Enable User
it	Abilita Utente(i)

en	Enable Users
it	Abilita Utente(i)

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare il seguente gruppo di utenti.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare la pagina o le pagine seguenti.

en	Disable User
it	Disattivare l'utente o gli utenti

en	Disable Users
it	Disattivare l'utente o gli utenti

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
it	Fare clic su 'Continua' per sovrascrivere le impostazioni dell'utente (o degli utenti) con le impostazioni e le autorizzazioni dell'utente del modello selezionato. Gli utenti originali Nome completo, Password, Regno e Stato di abilitazione saranno mantenuti, tutti gli altri campi saranno sovrascritti da Template User.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
it	Fare clic su 'Continua' per sovrascrivere le impostazioni dell'utente (o degli utenti) con le impostazioni e le autorizzazioni dell'utente del modello selezionato. Gli utenti originali Nome completo, Password, Regno e Stato di abilitazione saranno mantenuti, tutti gli altri campi saranno sovrascritti da Template User.

en	Replace User Settings for User
it	Reimpostare le impostazioni dell'utente o degli utenti

en	Replace User Settings for Users
it	Reimpostare le impostazioni dell'utente o degli utenti

en	Template User:
it	Modello Utente:

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
it	Nota: La politica dei grafici di sistema è 'Permissiva', il che significa che l'utente deve avere accesso ad almeno uno dei grafici, dispositivi o template grafico per accedere al grafico.

en	Note: System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
it	Nota: La politica del grafico di sistema è 'restrittiva', il che significa che l'utente deve avere accesso al grafico o al dispositivo e al template grafico per accedere al grafico.

en	Note: System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
it	Nota: La politica del grafico di sistema è 'restrittiva', il che significa che l'utente deve avere accesso al grafico o al dispositivo e al template grafico per accedere al grafico.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
it	Nota: La politica dei grafici di sistema è 'Permissiva', il che significa che l'utente deve avere accesso ad almeno uno dei grafici, dispositivi o template grafico per accedere al grafico.

en	Default Graph Policy
it	Criteri grafici predefiniti

en	Default Graph Policy for this User
it	Criteri grafici predefiniti per questo utente

en	Effective Policy
it	Politica efficace

en	No Matching Graphs Found
it	Nessun grafico corrispondente trovato

en	Policies (Graph/Device/Template)
it	Politiche (Grafico/dispositivo/modello)

en	No Matching User Groups Found
it	Nessun gruppo di utenti corrispondente trovato

en	Remove Membership
it	Rimuovere l'iscrizione

en	Default Device Policy
it	Criteri predefiniti per i dispositivi

en	Default Device Policy for this User
it	Criteri dispositivo predefiniti per questo utente

en	No Matching Devices Found
it	Non sono stati trovati dispositivi corrispondenti

en	Default Graph Template Policy
it	Criteri per i template grafici predefiniti

en	Default Graph Template Policy for this User
it	Criteri per i template grafici predefiniti per questo utente

en	Total Graphs
it	Grafici totali

en	No Matching Graph Templates Found
it	Nessun modello di grafico corrispondente trovato

en	Default Tree Policy
it	Politica predefinita per gli alberi

en	Default Tree Policy for this User
it	Criteri di albero predefiniti per questo utente

en	No Matching Trees Found
it	Non sono stati trovati alberi corrispondenti

en	External Link Permissions
it	Autorizzazioni per i collegamenti esterni

en	Plugin Permissions
it	Permessi per i plugin

en	Legacy Permissions
it	Autorizzazioni dell'utente

en	User Settings %s
it	Impostazioni utente %s

en	Graph Perms
it	Grafico Perms

en	Device Perms
it	Permessi per i dispositivi

en	Template Perms

en	Tree Perms
it	Permi degli alberi

en	User Management %s
it	Gestione utenti %s

en	LDAP/AD
it	LDAP

en	Graph Policy
it	Politica del grafico

en	Template Policy
it	Politica dei modelli

en	Graph Permissions %s
it	Grafico Permessi %s

en	Group Membership %s
it	Appartenenza al gruppo %s

en	Devices Permission %s
it	Autorizzazione dei dispositivi %s

en	Template Permission %s
it	Template Autorizzazione %s

en	Tree Permission %s
it	Autorizzazione degli alberi %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente dominio utente.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente dominio utente.

en	Delete User Domain
it	Cancella dominio utente

en	Delete User Domains
it	Cancella dominio utente

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare il seguente dominio utente.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare il seguente dominio utente.

en	Disable User Domain
it	Disattivare il dominio utente

en	Disable User Domains
it	Disattivare il dominio utente

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente dominio utente.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente dominio utente.

en	Enable User Domain
it	Dominio utente abilitato

en	Enable User Domains
it	Dominio utente abilitato

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
it	Fare clic su 'Continua' per rendere il seguente dominio utente quello predefinito.

en	Make Selected Domain Default
it	Rendere predefinito il dominio selezionato

en	User Domain [edit: %s]
it	Dominio utente [modifica: %s].

en	User Domain [new]
it	Dominio utente [nuovo]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
it	Inserire un nome significativo per questo dominio. Questo sarà il nome che appare nel Realm Login durante il login.

en	Domains Type
it	Tipo di domini

en	Choose what type of domain this is.
it	Scegli che tipo di dominio è questo.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
it	Il nome dell'utente che Cacti utilizzerà come modello per i nuovi account utente.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
it	Se questa casella di controllo è selezionata, gli utenti potranno effettuare il login utilizzando questo dominio.

en	Server(s)
it	Server

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
it	Un elenco delimitato da spazi di nomi host DNS o indirizzi IP per server LDAP validi. Cacti tenterà di utilizzare i server LDAP da sinistra a destra per autenticare un utente.

en	Port Standard
it	Porta Standard

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
it	Porta TCP/UDP per comunicazioni Non SSL.

en	Port SSL
it	Porta SSL

en	TCP/UDP port for SSL communications.
it	Porta TCP/UDP per comunicazioni SSL.

en	Protocol Version that the server supports.
it	Protocollo Versione che il server supporta.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
it	Crittografia supportata dal server. TLS è supportato solo dalla versione 3 del protocollo.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
it	Abilita o disabilita i riferimenti LDAP. Se disattivato, può aumentare la velocità di ricerca.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
it	Modalità che i cactus tenteranno di autenticare contro il server LDAP.<blockquote><i>No Searching</i> - Non si verifica alcuna ricerca di Distinguished Name (DN), basta tentare di collegarsi con il formato Distinguished Name (DN) fornito.<br><br><br><i>Ricerca anonima</i> - Tentativi di ricerca del nome utente contro la directory LDAP tramite binding anonimo per individuare gli utenti Distinguished Name (DN).<br><br><br><i>Ricerca specifica</i> - Tentativi di ricerca del nome utente contro la directory LDAP tramite Nome specifico Distinguished Name (DN) e Password specifica per il binding per individuare gli utenti Distinguished Name (DN).

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
it	Richiedere l'appartenenza al gruppo

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
it	Richiedere all'utente di essere membro del gruppo per l'autenticazione. Le impostazioni di gruppo devono essere impostate affinché questo funzioni, l'abilitazione senza impostazioni di gruppo corrette causerà un errore di autenticazione.

en	LDAP Group Settings
it	Impostazioni del gruppo LDAP

en	Group Distinguished Name (DN)
it	Nome distinto del gruppo (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
it	Nome distinto del gruppo che l'utente deve avere l'appartenenza.

en	Group Member Attribute
it	Attributo membro del gruppo Attributo

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Group Member Type
it	Gruppo Membro Tipo

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
it	Definisce se gli utenti utilizzano il Nome Distinto completo o solo il Nome Utente nell'Attributo Membro del Gruppo definito.

en	LDAP Specific Search Settings
it	Impostazioni di ricerca specifiche per LDAP

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
it	Cerca nella base di ricerca nella directory LDAP, come "dc=win2kdomain,dc=local" o "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
it	Filtro di ricerca da utilizzare per localizzare l'utente nella directory LDAP, ad esempio per le finestre: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*)))"</i> o per OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt)))</i>. "&lt;username&gt" è sostituito dal nome utente che è stato fornito al momento del login.

en	Search Distinguished Name (DN)
it	Ricerca nome distinto (DN)

en	Distinguished Name for Specific Searching binding to the LDAP directory.
it	Distinguished Name for Specific Searching che si lega alla directory LDAP.

en	Search Password
it	Cerca password

en	Password for Specific Searching binding to the LDAP directory.
it	Password per ricerche specifiche che si legano alla directory LDAP.

en	LDAP CN Settings
it	Impostazioni del CN LDAP

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
it	Campo che sostituirà il nome completo quando si crea un nuovo utente, preso da LDAP. (sulle finestre: displayname)

en	eMail
it	Email

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
it	Campo che sostituirà l'email presa da LDAP. (sulle finestre: posta)

en	Effective User
it	Utente Efficace

en	CN FullName
it	Nome completo della NC

en	CN eMail

en	No User Domains Found
it	Nessun Utente Domini Trovati

en	Defer to the Users Setting
it	Passare alle impostazioni degli utenti

en	Show the Page that the User pointed their browser to
it	Mostra la pagina su cui l'Utente ha puntato il proprio browser

en	Show the Console
it	Mostra la console

en	Show the default Graph Screen
it	Mostra lo schermo grafico predefinito

en	The name of this Group.
it	Il nome di questo Gruppo.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
it	Un nome più descrittivo per questo gruppo, che può includere spazi o caratteri speciali.

en	General Group Options
it	Opzioni generali del gruppo

en	Set any user account-specific options here.
it	Impostare qui qualsiasi opzione specifica per l'account utente.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
it	Consentire agli utenti di questo gruppo di mantenere le impostazioni utente personalizzate

en	Tree Rights
it	Diritti degli alberi

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
it	Gli utenti di questo gruppo dovrebbero avere accesso all'albero?

en	Graph List Rights
it	Diritti dell'elenco dei grafici

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
it	Gli utenti di questo gruppo dovrebbero avere accesso all'elenco dei grafici?

en	Graph Preview Rights
it	Diritti di anteprima del grafico

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
it	Gli utenti di questo gruppo dovrebbero avere accesso all'anteprima grafica?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
it	Cosa fare quando un utente di questo gruppo di utenti effettua l'accesso.

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente gruppo di utenti

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente gruppo di utenti.

en	Delete User Group
it	Elimina gruppo utenti

en	Delete User Groups
it	Elimina gruppo utenti

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente gruppo di utenti.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente gruppo di utenti.

en	Copy User Group
it	Copia gruppo di utenti

en	Copy User Groups
it	Copia gruppo di utenti

en	Group Prefix:
it	Prefisso del gruppo:

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente gruppo di utenti.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
it	Fare clic su 'Continua' per attivare il seguente gruppo di utenti.

en	Enable User Group
it	Abilita gruppo utenti

en	Enable User Groups
it	Abilita gruppo utenti

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare il seguente gruppo di utenti.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare il seguente gruppo di utenti.

en	Disable User Group
it	Disabilita gruppo utenti

en	Disable User Groups
it	Disabilita gruppo utenti

en	No Matching Group Members Found
it	Nessun membro del gruppo di corrispondenza trovato

en	Default Graph Policy for this User Group
it	Criteri grafici predefiniti per questo gruppo di utenti

en	Default Graph Template Policy for this User Group
it	Criteri del modello grafico predefinito per questo gruppo di utenti

en	Default Tree Policy for this User Group
it	Criteri di struttura ad albero predefiniti per questo gruppo di utenti

en	User Group Management [edit: %s]
it	Gestione gruppi utenti [modifica: %s].

en	User Group Management [new]
it	Gestione gruppi utenti [nuovo]

en	User Group Management
it	Gestione dei gruppi di utenti

en	No User Groups Found
it	Nessun gruppo di utenti trovato

en	Show Members
it	Mostra membri

en	User Log Purged.
it	Lingua dell'utente

en	User Login History
it	Cronologia degli accessi utente

en	Deleted/Invalid
it	Soppresso/non valido

en	Success - Password
it	Successo - Pswd

en	Success - Token
it	Successo - Gettone

en	Success - Password Change
it	Successo - Pswd

en	(User Removed)
it	(Rimosso dall'utente)

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il file di log.<br><br><br><br>Nota: se il logging è impostato sia su Cacti che su Syslog, le informazioni di log rimarranno in Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
it	Fonti di dati Statistica delle fonti di dati

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
it	Log [Linee totali: %d - Articoli non corrispondenti nascosti].

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
it	Log [Linee totali: %d - Tutti gli articoli mostrati]

en	Clear Cacti Log
it	Cancella il registro dei cactus

en	Cacti Log Cleared
it	Cacti Log cancellato

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
it	Errore: Impossibile cancellare il registro, nessun permesso di scrittura.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
it	Errore: Impossibile cancellare il log, il file non esiste.

en	Data Query Cache Items
it	Interrogazione dei dati Articoli della cache

en	Allow the search term to include the index column
it	Consentire al termine di ricerca di includere la colonna indice

en	Include Index
it	Includi indice

en	Poller Cache Items
it	Articoli di Poller Cache

en	SNMP Version:
it	Versione SNMP:

en	OID:
it	OID

en	Script Server:

en	RRD:

en	Cacti technical support page. Used by developers and technical support persons to assist with issues in Cacti. Includes checks for common configuration issues.
it	Pagina di supporto tecnico Cacti. Utilizzato da sviluppatori e persone di supporto tecnico per assistere con problemi in Cacti. Include controlli per i problemi comuni di configurazione.

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
it	Il Cacti Log memorizza statistiche, errori e altri messaggi a seconda delle impostazioni del sistema. Queste informazioni possono essere utilizzate per identificare problemi con l'interpellatore e l'applicazione.

en	Allows Administrators to browse the user log. Administrators can filter and export the log as well.
it	Consente agli amministratori di sfogliare il registro utenti. Gli amministratori possono filtrare ed esportare anche il registro.

en	Poller Cache Administration
it	Amministrazione Poller Cache

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
it	Questo è il dato che viene passato al poller ogni volta che viene eseguito. Questi dati vengono a loro volta eseguiti/interpretati e i risultati vengono inseriti nei file RRD per la rappresentazione grafica o nel database per la visualizzazione.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
it	La cache Data Query Cache memorizza le informazioni raccolte dai tipi di input di Data Query. I valori di questi campi possono essere utilizzati nell'area di testo di Graphs for Legends, Vertical Labels e GPRINTS così come nei CDEF.

en	Rebuild Poller Cache
it	Ricostruire Cache Poller Cache

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
it	La Poller Cache verrà rigenerata se si seleziona questa opzione. Utilizzare questa opzione solo in caso di arresto anomalo del database se si verificano problemi dopo l'arresto anomalo e si sono già stati eseguiti gli strumenti di riparazione del database. In alternativa, se si verificano problemi con un dispositivo specifico, è sufficiente salvare nuovamente il dispositivo per ricostruire la cache Poller. C'è anche un'interfaccia a riga di comando equivalente a questo comando che è raccomandato per sistemi di grandi dimensioni. NOTA: Nei sistemi di grandi dimensioni, questo comando può richiedere diversi minuti o ore per essere completato e quindi non dovrebbe essere eseguito dall'interfaccia utente Cacti. Puoi semplicemente eseguire 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' nella riga di comando per maggiori informazioni..

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
it	Ricostruire la cache delle risorse

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
it	Quando si utilizzano più Data Collector in Cacti, Cacti cercherà di mantenere lo stato dei file chiave su tutti i Data Collector. Questo include tutti i file di base, i file di siti web e plugin non relativi all'installazione. Quando si forza la ricostruzione di una Resource Cache, Cacti cancellerà la Resource Cache locale, e poi la ricostruirà al successivo avvio pianificato del poller. Questo farà sì che tutti i Remote Data Collector ricontrollino i file del loro sito web e dei plugin per verificarne la coerenza.

en	Boost Utilities
it	Programmi di utilità Boost Utilities

en	View Boost Status
it	Visualizza lo stato di Boost

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
it	Questo menu di selezione consente di visualizzare le varie impostazioni di boost e le statistiche associate alla configurazione corrente di Boost in esecuzione.

en	Data Source Statistics Utilities
it	Fonti di dati Statistica delle fonti di dati

en	Purge Data Source Statistics
it	Fonti di dati Statistica delle fonti di dati

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
it	Questa selezione di menu eliminerà tutte le statistiche delle origini dati esistenti dal database. Se le Statistiche delle origini dati sono abilitate, le Statistiche delle origini dati riprenderanno la raccolta al successivo passaggio di Raccolta dati.

en	SNMP Agent Utilities
it	Utilità dell'SNMPAgent Utilities

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
it	Mostra tutti gli oggetti gestiti dall'agente SNMPAgent.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
it	Ricostruire la cache di SNMPAgent Cache

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
it	La cache SNMP sarà cancellata e rigenerata se si seleziona questa opzione. Si noti che ci vuole un altro poller per ripristinare completamente la cache SNMP.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
it	Questo menu di selezione consente di visualizzare gli ultimi eventi gestiti da SNMPAgent in relazione ai destinatari di notifica registrati.

en	Cacti System Utilities
it	Utilità di sistema Cacti

en	Overrun Warning
it	Avviso di superamento

en	Cannot open directory
it	Impossibile aprire la directory

en	Directory Does NOT Exist!!
it	L'elenco NON esiste!

en	Current Boost Status
it	Stato attuale dell'alimentazione

en	Boost On-demand Updating:
it	Aggiornamento su richiesta:

en	Running Processes:
it	Processi concomitanti

en	Total Poller Items:
it	Articoli di Poller Cache

en	Total Data Sources:
it	Totale fonti di dati:

en	Remaining Data Sources:
it	Fonte dati per il debug

en	Queued Boost Records:
it	In attesa di Boost Records:

en	Approximate in Process:
it	Approssimativo in corso:

en	Total Boost Records:
it	Totale record di Boost:

en	Boost Storage Statistics
it	Statistiche di storage boost

en	Database Engine:
it	Motore del database:

en	Current Boost Table(s) Size:
it	Dimensioni della/e tabella/e di potenziamento della corrente:

en	Avg Bytes/Record:
it	Media Bytes/Registrazione:

en	%d Bytes

en	Max Record Length:
it	Lunghezza massima di registrazione:

en	Max Allowed Boost Table Size:
it	Dimensione massima consentita della tabella di Boost:

en	Estimated Maximum Records:
it	Record massimi stimati:

en	Previous Runtime Statistics
it	Statistiche di runtime

en	Last Start Time:
it	Ultima ora di inizio:

en	Last End Time:
it	Ultima ora di inizio:

en	Last Run Duration:
it	Durata dell'ultima esecuzione:

en	%0.2f percent of update frequency)
it	%0.2f per cento della frequenza di aggiornamento)

en	RRD Updates:
it	Aggiornamenti RRD:

en	Peak Poller Memory:
it	Memoria del Peak Poller:

en	Max Poller Memory Allowed:
it	Memoria massima di poller consentita:

en	Detailed Runtime Statistics
it	Statistiche di runtime

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
it	Timer di runtime dettagliati:

en	Process: %d
it	1 Processo

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Run Time Configuration
it	Configurazione del tempo di esecuzione

en	Update Frequency:
it	Frequenza di aggiornamento:

en	Concurrent Processes:
it	Processi concomitanti

en	Next Start Time:
it	Prossimo orario di inizio:

en	Maximum Records:
it	Numero massimo di record:

en	Maximum Allowed Runtime:
it	Tempo di esecuzione massimo consentito:

en	Image Caching Status:
it	Stato della cache delle immagini:

en	Cache Directory:
it	Seleziona dove si trova la configurazione della cache in. In questa area di opzione, è possibile specificare quale driver di cache si desidera utilizzare per impostazione predefinita nell'intera applicazione.

en	Cached Files:
it	File memorizzati nella cache:

en	Cached Files Size:
it	Dimensione dei file memorizzati nella cache:

en	SNMP Agent Cache
it	NMPAgent Cache

en	OIDs
it	OID

en	Column Data
it	Colonna Dati

en	SNMP Agent Notification Log
it	Registro delle notifiche degli agenti dell'SNMPAgent

en	Severity Level: %s
it	Livello di gravità: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente VDEF.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti VDEF.

en	Delete VDEF
it	Cancellare VDEF

en	Delete VDEFs
it	Cancellare VDEF

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare il seguente albero.

en	Duplicate VDEF
it	Duplicare VDEF

en	Duplicate VDEFs
it	Duplicare VDEF

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare i seguenti VDEF.

en	VDEF Name: %s
it	Nome VDEF: %s

en	Remove VDEF Item
it	Rimuovi elemento VDEF

en	VDEF Preview
it	Anteprima VDEF

en	VDEF Items [edit: %s]
it	Voci VDEF [modifica: %s].

en	VDEF Items [new]
it	Voci VDEF [nuovo]

en	VDEF Item Type
it	Tipo di elemento VDEF

en	Choose what type of VDEF item this is.
it	Scegli che tipo di elemento VDEF è questo.

en	VDEF Item Value
it	VDEF Voce Valore

en	Enter a value for this VDEF item.
it	Immettere un valore per questa voce VDEF.

en	VDEFs [edit: %s]
it	VDEFs [modifica: %s].

en	VDEFs [new]
it	VDEFs [nuovo]

en	Delete VDEF Item
it	Cancellare la voce VDEF

en	VDEF Name
it	Nome VDEF

en	The name of this VDEF.
it	Il nome di questo VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
it	I VDEF in uso non possono essere cancellati. In uso è definito come riferimento da un grafico o da un modello grafico.

en	The number of Graphs using this VDEF.
it	Il numero di grafici che utilizzano questo VDEF.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
it	Il numero di modelli di grafici che utilizzano questo VDEF.

en	No VDEFs
it	Nessun VDEF